目錄

簡介

表1 — 支援 — B域AP的軟體版本

關於AP802的特別說明

簡介

從2016年5月1日起，聯邦通訊委員會(FCC)限制在美國分發新的 — A域接入點。  為了符合新的FCC法規，引入了一個新的 — B域。  思科已發佈了 — B域的新AP SKU — 下表顯示了引入了哪些軟體版本 — B域支援。

有關FCC更改的詳細資訊，請參閱新的 — B域產品公告。

表1 — 支援 — B域AP的軟體版本

AP系列

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

北極星

16.1.3

北極星 16.2.2

北極星

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552(物聯網)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803（IR829中）

✓

✓

ASA55xx（嵌入式AP702）

✓

✓

關於AP802的特別說明

AP802（嵌入在各種800系列ISR型號中）在 — B SKU中不可用。  在2016年5月1日後銷售的800系列ISR帶有 — A SKU AP802，符合FCC法規（並且僅支援UNII-1和UNII-3波段）。