目錄

簡介

背景資訊

詳細無線電重置歷史記錄

無線電重置代碼表

簡介

本文件說明存取點 (AP) 的無線電重設代碼。

背景資訊

本文適用於執行8.5.135.0/15.3(3)JF8及更低版本的Cisco IOS® AP。

在8.5.140.0/15.3(3)JF9及更高版本中，無線電重置代碼已更改；有關當前行為，請參閱思科接入點無線電重置代碼參考一文。

可以使用以下命令從AP CLI中檢視無線電重置代碼：show controller dot11radio 0或show controller dot11radio 1。

在輸出結束時，「無線電重置代碼」可幫助您確定無線電重置的原因。

以下是範例：

AP#show controllers dot11Radio 0 | i reset

Driver TX blocks: in use 0, high 0, at reset 0, fail 0 drop 0

Last radio reset code: 37

Radio resets - total:8 retries:0 failed:0

AP#show controllers dot11Radio 1 | i reset

Driver TX blocks: in use 0, high 0, at reset 0, fail 0 drop 0

Last radio reset code: 37

Radio resets - total:8 retries:0 failed:0

詳細無線電重置歷史記錄

要檢視無線電重置歷史記錄，請在AP上輸入以下特權執行模式命令：

ap#show trace dot11_rst display time format local

ap#show trace dot11_rst

將無線電重置歷史記錄與常規AP日誌(show ap log命令)進行比較，以確定在重置前後發生了什麼以及無線電不可用的時間。

無線電重置代碼表

重置代碼#

重置代碼

無線電重置原因

1

RADIO_FC_FLASH

無線電未能響應「dot11 flash」命令。不適用於802.11n無線電。

2

RADIO_FC_RESET

無線電未能響應重置介面的請求。

3

RADIO_FC_START

收音機無法啟動。

4

RADIO_FC_CLIENT_FREE

無線電或無線電驅動程式無法完全移除不再由無線電服務的客戶端。

5

RADIO_FC_TX_STATE

完成的資料包傳輸導致來自硬體的意外狀態代碼。此故障會自動導致無線電核心轉儲寫入快閃記憶體檔案系統。

6

RADIO_FC_TX_STOPPED

一個或多個資料包已提交到無線電進行傳輸，但60秒內未報告完成。

7

RADIO_FC_TX_STUCK

— 未使用 —

8

RADIO_FC_TX_RING_ADDR

報告已完成傳輸的資料包具有無效的內部記憶體地址。不適用於802.11n無線電。

9

RADIO_FC_TX_ACTIVE_Q

嘗試從空隊列中刪除傳輸資料包。

10

RADIO_FC_TX_INPROG

驅動程式嘗試釋放無線電仍在進行中的資料包。

11

RADIO_FC_TX_REF_CNT

嘗試釋放兩次已完成傳輸的記憶體。

12

RADIO_FC_TX_AMSDU_STATE

傳輸的彙總MAC服務資料單元(AMSDU)資料包的狀態不確定。

13

RADIO_FC_BA_LOST

為不存在的客戶端組裝802.11n塊確認資料包。

14

RADIO_FC_CMD_TIMEOUT

AP向無線電發出的命令用了12秒時間，沒有響應。

15

RADIO_FC_CMD_FAILED

該無線電報告來自AP的命令無法執行。

16

RADIO_FC_CMD_BUSY

從AP向無線電發出的命令似乎沒有完成。不適用於802.11n無線電。

17

RADIO_FC_BAP_ERR

訪問無線電暫存器時發生PCMCIA超時。不適用於802.11n無線電。適用於802.11n無線電。訪問無線電暫存器時發生PCMCIA超時。不適用於802.11n無線電。訪問無線電暫存器時發生PCMCIA超時。不適用於802.11n無線電。訪問無線電暫存器時發生PCMCIA超時。不適用於802.11n無線電。

18

RADIO_FC_LOAD_TIMEOUT

AP嘗試載入無線電韌體時超時。

19

RADIO_FC_LOAD_FAIL

從AP到無線電的無線電韌體複製已完成，但無線電未接受。

20

RADIO_FC_RX_PTR

收到的資料包指向無效記憶體區域。

21

RADIO_FC_BUS_RESET

在四無線電系統中發生了意外的無線電重置。

22

RADIO_FC_GET_CODE

AP無法找到或載入適當的無線電韌體檔案以載入到無線電中。如果韌體映像損壞或不存在，可能會發生這種情況。

23

RADIO_FC_TX_JAMMED

無線電硬體發射器 — 監視程式檢測到一個卡住的資料包，並且僅重置硬體發射器失敗。

24

RADIO_FC_CLIENT_STUCK

無法傳輸客戶端資料包。客戶端資料包在無線電中停滯超過60秒。

25

無線電頻譜_FC_頻譜

來自Clean Air模組的頻譜韌體需要無線電重置。

26

RADIO_FC_RX_RING_ADDR。

無線資料包接收緩衝區出現問題。RX環地址錯誤。

27

RADIO_FC_NDP_STUCK

— 未使用 —

28

RADIO_RC_RF_MON

由於CLI啟用了射頻(RF)監控/儲存模式，無線電進入或離開監控模式。

29

RADIO_RC_RF_MON_PROM

由於開啟/關閉RF監控器承諾模式，無線電進入或離開混雜監控模式。

30

RADIO_RC_TRACE

由於啟動或停止所有Dot11驅動程式跟蹤，因此開啟或關閉無線電調試跟蹤。

31

RADIO_RC_PCI_RESET

硬體無線電重置。PCI匯流排重置。

32

RADIO_RC_ANT_ALIGN

以特殊模式啟動無線電以進行定向天線對準。

33

RADIO_RC_DFS_NON_ROOT

非根無線電的動態頻率選擇重置。

34

RADIO_RC_DFS_NO_CHAN

由於沒有可用頻道，動態頻率選擇已重置。

35

RADIO_RC_DFS

動態頻率選擇通道更改。

36

RADIO_RC_DFS_CHAN_WAIT

動態頻率選擇重置等待可用通道。

37

RADIO_RC_IDB_RESET

無線電介面重置。

38

RADIO_RC_IOS_RELOAD

在重新載入Cisco IOS®軟體之前進行無線電重置。

39

RADIO_RC_IOS_IP_ADR_CHG

由於Cisco IOS® IP地址更改而重置無線電。

40

RADIO_RC_REFLASH

在無線電反射之前無線電重置。

41

RADIO_RC_CCK_TX

啟用或禁用雙天線上的CCK傳輸。

42

RADIO_RC_WME

啟用或禁用世界模式IE。

43

RADIO_RC_FCC_TST_STOP

停止FCC合規性測試模式。

44

RADIO_RC_FCC_TST

啟動FCC合規性測試模式。

45

RADIO_RC_CAR_BUSY_TST

通過CLI進行運營商忙碌測試。

46

RADIO_RC_DRIVER_CHK

如果無線電功能被禁用，則重置。

47

RADIO_RC_COMP_MODE

FCC測試模式介面重置。

48

RADIO_RC_CONFIG

由於配置更改，無線電重置。

49

RADIO_RC_MESH_BACKHAUL

清除網狀回程。

50

RADIO_RC_MESH_LISTEN

設定為網格偵聽程式。由於啟用/禁用在802.11b上偵聽廣播而導致無線電重置（對於網狀無線接入點）。

51

RADIO_RC_RST_TX_COMP

傳輸完成後重置。

52

RADIO_RC_DFER_MCAST

延遲組播資料包完成後重置。

53

RADIO_RC_IDB_ENABLE

已啟用無線電介面。

54

RADIO_RC_IDB_SHUTDOWN

無線電介面已關閉。

55

RADIO_RC_DOT11_GO_DN

Cisco IOS®軟體介面關閉。

56

RADIO_RC_ETHER_GO_DN

Cisco IOS®ethernet link關閉。

57

RADIO_RC_IF_GO_UP

Cisco IOS®軟體介面啟動。

58

RADIO_RC_UPLINK_CLNT_DN

上行鏈路客戶端消失。

59

RADIO_RC_UPLINK_CLNT_UP

上行鏈路客戶端啟動。

60

RADIO_RC_SET_CONFIG

更改無線電配置。

61

RADIO_RC_UPD_PHON_SUP

符號電話分機支援已啟用或禁用。

62

RADIO_RC_SET_CHANNEL

無線電頻道設定。在設定來自無線接入點控制和調配(CAPWAP)的通道時重置。

63

RADIO_RC_HANDLE_UA

通用存取（網狀）功能已停用。

64

RADIO_RC_RLDP_START

Rogue Location Discovery Protocol啟動。

65

RADIO_RC_RLDP_START

Rogue Location Discovery Protocol停止。

66

RADIO_RC_DFS_DEBUG

動態頻率選擇調試模式。由於測試動態頻率選擇(DFS)命令而重置。

67

RADIO_RC_HOSTNAME_CHG

關聯後主機名更改。

68

RADIO_RC_CMD_ROUTINE

從命令常式重置無線電介面。配置station_role/beamforming/Space-Time Block Coding(STBC)CLI命令時重置。

69

RADIO_RC_EXIT_LOW_PWR

無線電退出內聯Cisco Discovery Protocol(CDP)低功率模式抑制。

70

RADIO_FC_FREQ_CMD_TO

無線電上經常出現命令超時。無線電命令超時大於閾值[10超時]。

71

RADIO_RC_NO_REPORT

表示在控制器上更新無線電狀態時，未報告重置。

72

RADIO_RC_INIT

— 未使用 —

73

RADIO_FC_TX_DONE

Bad Tx done（或）bad off channel done。

74

RADIO_FC_RX_INPROG_PTR

從無線電接收資料包時，接收進度指標錯誤。

75

RADIO_RC_PROM_SERV

設定承諾模式服務通道時重置。

76

RADIO_FC_BAD_TXE_PTR

Tx指標錯誤。

77

RADIO_FC_RX_RING_INDEX

Rx環索引錯誤。

78

RADIO_FC_TX_STACK_462

— 未使用 —

79

RADIO_FC_IFACE_BUS_DOWN

無線電介面匯流排關閉。

80

RADIO_FC_TX_CMPL_PAK

Tx完成資料包的釋放錯誤。

81

RADIO_RC_RST_OFFC_COMP

當無線電等待停止時，節目中的非通道完成[零]。

82

RADIO_FC_PAK_POISON

— 未使用 —

83

RADIO_FC_EU_STACK_738

加密引擎停滯在8864無線電晶片集上。

84

RADIO_FC_BEACON_STUCK

過去10分鐘內未傳輸的信標。

85

RADIO_FC_BAD_DTX_IN_Q

傳輸隊列中的資料包錯誤。

86

RADIO_FC_INFINITE_LOOP

Debug code reset [Cisco bug ID CSCul63678] — 使用Tx請求客戶端檢測到無限循環。

87

RADIO_FC_PREFETCH

DMA引擎已鎖定[War for Cisco bug ID CSCui54586 / BZ868]。

88

RADIO_RC_DEAUTH_COMPL

Deauth客戶端已完成。