目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

基本連線問題

控制檯連線

纜線

無線電功率最佳化

無線電干擾

IP地址分配

環回介面對AP的影響

AP快閃記憶體中沒有映像

啟動接入點問題

AP電源問題

使用不重疊的通道

Cisco IOS®升級

客戶端介面卡

資源衝突

指示燈LED

驗證客戶端通訊

存取器

根模式

指示燈LED

SSID

是否允許「廣播」SSID關聯？

mobility network-id命令的使用情況

多SSID配置中的VLAN

WEP金鑰

重設

客戶端上已啟用防火牆

在AP無線電上配置資料速率

無線電報頭的配置

天線設定

網橋

指示燈LED

SSID

WEP金鑰

視線和菲涅耳區

生成樹通訊協定

相關資訊

簡介

本檔案介紹無線網路中常見的組態、干擾和電纜連線問題。

必要條件

需求

當您載入具有最新版本軟體的所有元件時，Cisco Aironet裝置的運行效果最佳。

在故障排除過程的早期升級到軟體的最新版本。

您可以從思科軟體下載頁面下載最新的軟體和驅動程式。

本文檔補充了中的資訊。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱檔案慣例中的詳細資訊。

基本連線問題

控制檯連線

使用直通的DB-9凸式/凹式電纜進行控制檯連線。

在Microsoft HyperTerminal等終端程式中，將會話設定為：

- 9600波特

- 8個資料位

- 無奇偶校驗

- 1個停止位

- Xon/Xoff流量控制

如果流控制Xon/Xoff不起作用，請使用流控制：None。

纜線

如果存在間歇性連線或連線錯誤，則電纜長度可能大於建議的乙太網段長度。

請勿超出下表建議的乙太網電纜長度：

電纜型別

長度

同軸電纜10BASE-2

185米/607英尺

5類10BASE-T

100米/328英尺

如果與交換機的距離超過建議的網段長度，請使用光纖或無線躍點，例如中繼器。

在大功率裝置附近運行網路電纜時，會發生干擾。在倉庫和工廠中運行電纜時，這種干擾尤其常見。

如果由於電纜長度而發生干擾，且電纜測試儀顯示結果為正，則僅使用電纜測試儀查詢電纜中的斷點。

為了驗證是否存在電纜問題，請使用較短的電纜測試接入點(AP)或網橋的連線。然後，驗證問題是否仍然存在。

無線電功率最佳化

安裝AP時，與其關聯的客戶端太接近，有時客戶端會從AP斷開連線。這個問題可以通過以下兩種方法解決：

- 使客戶端遠離無線接入點。

- 降低AP的功率。

無線電干擾

您必須進行現場勘測才能安裝無線網路。在正常情況下對所有庫存存在的實際現場進行現場勘測。

這樣的調查非常關鍵，因為射頻(RF)行為隨站點的物理屬性而變化，如果沒有站點調查，您將無法準確地預測該行為。

在某些區域和特定環境條件下，可能會出現間歇性連線。

如果在搭載Aironet使用者端公用程式(ACU)或Aironet案頭公用程式(ADU)的PC上使用使用者端配接器，則為了檢查訊號強度，請在ACU中執行Site Survey選項。

請記住，建築材料，如鋼材和木材，會吸收射頻能量，就像水含量物體一樣。

放置AP時，請考慮來自微波爐和無繩電話等裝置的干擾。

此視窗是訊號強度測試的示例：

執行載波測試，以檢視RF頻譜中的活動。可在網橋上執行載波測試。該測試使您能夠檢視無線電頻譜。此示例顯示了BR500上的載波測試：

數字12、17等表示網橋使用的11個頻率。例如，12代表頻率2412 MHz。星號(*)表示每個頻率的活動。

儘可能選擇活動性最小的頻率，以減少干擾的機率。

IP地址分配

如果無法對AP或網橋執行ping，請檢查分配給AP、網橋和客戶端介面卡的IP地址。確保它們位於同一個子網中。

例如，如果AP的IP地址為10.12.60.5，掩碼為255.255.255.0，則驗證客戶端介面卡的IP地址類似於掩碼為255.255.255.0的10.12.60.X。

請記住，AP和網橋是第2層裝置。如果需要兩個或多個網路，請確保網路上有路由器。

環回介面對AP的影響

Aironet AP和網橋不支援環回介面的配置。

儘管命令列介面(CLI)允許您建立環回介面，但應避免在AP和網橋上配置環回介面。

原因是環回介面配置可能會在網路上生成AP間協定一般資訊(IAPP GENINFO)風暴，這會導致AP上的CPU使用率高。

這會顯著降低AP的效能，在某些情況下，會完全中斷網路流量。

在AP或網橋上配置環回介面也會導致記憶體分配失敗。

如需詳細資訊，請參閱適用於Cisco IOS®版本12.3(7)JA2的Cisco Aironet存取點版本說明的存取點不支援回送介面一節。

AP快閃記憶體中沒有映像

在某些情況下，如果AP快閃記憶體已完全擦除，則AP沒有要啟動的Cisco IOS®映像，並且會停滯在ap:提示模式。

在這種情況下，若要恢復AP，請在AP上重新載入新的Cisco IOS®映像。

請參閱適用於Cisco Aironet存取點的Cisco IOS軟體組態設定指南的使用CLI一節中的說明。

AP的啟動問題

在某些情況下，AP無法完全啟動。如果AP上的韌體損壞，則可能會發生此故障。

要解決此問題，請在AP上重新安裝韌體。重新載入AP映像以重新安裝韌體。

請參閱適用於Cisco Aironet存取點的Cisco IOS®軟體組態設定指南的使用CLI一節中的說明以重新載入韌體。

AP電源問題

當AP使用饋電器作為電源時，在某些情況下，AP會顯示以下錯誤消息：

%CDP_PD-2-POWER_LOW: All radios disabled - LOW_POWER_CLASSIC inline

此消息表示AP處於禁用所有無線電的低功率模式，並檢測到思科交換機無法為AP提供足夠的電源。

即使可以提供足夠功率的饋電器與AP連線，AP仍會顯示「低功率」錯誤消息並禁用無線電。

因此，AP仍保持低功耗模式。

此問題的一個可能原因是AP支援智慧電源管理功能。

智慧電源管理功能使用Cisco Discovery Protocol(CDP)允許受電裝置（如AP）與Cisco交換機協商獲得足夠的電源。

AP支援智慧電源管理功能。由於電源協商的結果，AP進入全功率模式或保持低功率模式，並且無線電裝置處於禁用狀態。

在這種情況下，AP可能連線到無法為AP提供所需電源的交換機。

因此，即使饋電器連線到使用此智慧電源管理功能的AP，它也會優先使用CDP資訊來識別交換機是否能提供電源。

一旦AP通過CDP消息知道交換機未提供足夠的電源，就會禁用無線電並保持低功率模式。

此問題的解決方法是告知AP忽略電源的CDP資訊。Telnet至AP以執行此操作。發出以下命令以啟用AP使用饋電器：

- power inline negotiation prestandard source

- 電源線上交涉註入器H.H.H

power inline negotiation命令將Cisco Aironet 1130AG或1240AG系列AP配置為使用不支援Cisco Intelligent Power Management電源協商的較新版本交換機軟體運行。

命令的prestandard source部分指定思科交換機運行不支援智慧電源管理協商的更高版本軟體，但能夠為AP提供足夠的電源。

命令的injector H.H.部分指定饋電器為AP供電，並且AP連線到具有指示MAC地址(H.H.H)的新交換機埠。

輸入連線饋電器的新交換機埠的MAC地址（格式為xxxx.xxxx.xxxx十六進位制格式）。

僅當將AP和饋電器移動到不同的交換機埠時，才必須使用此命令。

AP可通過48-VDC電源模組或內聯電源供電。AP支援內聯電源的以下功能：

- IEEE 802.3af電源標準

- 思科準標準乙太網供電(PoE)協定

- 思科智慧電源管理

要完全運行，AP需要12.95 W的功率。電源模組和Aironet電源注入器能夠提供完全操作所需的功率，但某些內聯電源無法提供12.95 W的功率。

此外，某些大功率內聯電源無法為所有埠同時提供12.95 W的電源。

使用不重疊的通道

當無線LAN(WLAN)中有多個AP時，請確保相鄰AP使用的通道不會發生重疊。非重疊通道是指沒有其它通道所共有的頻率的頻帶。

例如，在2.4 GHz範圍內，有三個不重疊的通道（通道1、6和11）。因此，在部署輔助AP以擴展無線電覆蓋範圍時，可以使用：

- 第一個AP的通道1

- 下一個相鄰AP的通道6

- 第三個AP的通道11

然後您可以從1頻道開始。

如果使用重疊的通道，可能會發生RF干擾。這會導致連線問題，並導致吞吐量降低。

有關RF干擾的詳細資訊，請參閱。

Cisco IOS®升級

將AP上的Cisco IOS®從先前版本升級到12.3(7)JA3時，最常見的問題是客戶端無法正確進行身份驗證。這是因為服務組識別碼(SSID)不再位於無線電介面上。

第一步是重新配置SSID，然後刪除Encryption。如果仍然無法正常工作，則重新配置AP。請完成以下步驟：

1. 選擇SECURITY > Encryption Manager。

2. 按一下「None」，然後「Apply」。

3. 轉到SSID Manager，選中SSID_Name，然後選擇<NO ADDITION>。

4. 在Open Authentication選單中，向下滾動並按一下Apply。

應用這些更改後，可以使用客戶端介面卡進行測試。如果問題仍然存在，請重新啟動該過程。

5. 完成以下步驟，將AP重設為預設值：

1. 選擇System Software > System Configuration。

2. 按一下「Reset to Defaults（IP除外）」。

當重新啟動時，請重新配置它，並使用客戶端介面卡進行測試。

客戶端介面卡

資源衝突

如果客戶端介面卡卡無法通訊，請確定是否有任何資源與其他裝置衝突。驗證卡是否設定為其他裝置不使用的中斷請求(IRQ)級別。

如果存在衝突，請轉到Windows「裝置管理器屬性」視窗，並取消選中使用自動設定覈取方塊。

手動輸入IRQ和I/O地址。如果存在資源衝突，則必須手動設定Windows NT，如本節中的過程所述。您也可以選擇使用Windows Device Manager來禁用IR埠。

完成以下步驟，以便識別Windows NT中的可用資源：

1. 選擇Start > Programs > Administrative Tools(Common)> Windows NT Diagnostics。

2. 按一下Windows NT Diagnostics視窗中的Resources頁籤。

3. 請注意IRQ列，並檢查Resources視窗中未列出的IRQ編號。

4. 在「Resources」視窗中選擇I/O Port。

5. 記下Address列，並記下Resources視窗中的幾個不同開啟的地址。

該卡需要64個連續的I/O地址，例如0100到013f十六進位制。

完成以下步驟，以便在Windows NT中設定正確的值：

1. 選擇開始>設定>控制面板。

2. 按兩下「Control Panel」視窗中的Network圖標。

3. 在Network視窗中按一下Adapters頁籤。

4. 在Adapters面板中選擇Aironet Adapter。

5. 按一下「Properties」。

6. 在「Adapter Setup」視窗的「Property」列面板中選擇Interrupt。

在Value列中，選擇未在Windows NT Diagnostics視窗的Resources頁籤中列出的IRQ值。

7. 在「Adapter Setup」視窗的「Property」列面板中選擇I/O Base Address。

在Value列中，選擇未在Windows NT Diagnostics視窗的Resources視窗中列出的I/O地址。

8. 在「Adapter Setup」視窗中按一下OK，在「Network」視窗中按一下OK，然後關閉所有開啟的視窗，然後按順序關閉Windows。

如果客戶端介面卡仍顯示錯誤，請嘗試另一個I/O地址。Windows NT 4.0並不總是報告使用的資源。它可報告資源可用而無此可用。

指示燈LED

檢查Aironet 340系列客戶端介面卡LED的狀態，以驗證它是否與裝置配置匹配。

客戶端介面卡通過兩個LED顯示消息和錯誤情況：

- 鏈路完整性/電源LED（綠色） — 當客戶端介面卡接通電源時，此LED會亮起；當介面卡與網路連結時，此LED會緩慢閃爍。

- 鏈路活動LED（琥珀色） — 客戶端介面卡接收或傳輸資料時，此LED會閃爍，並快速閃爍以指示錯誤情況。

請參閱下表以確定特定LED訊息所指示的條件：

綠色LED

琥珀色LED

條件

Off

Off

客戶端介面卡未通電或發生錯誤。

快速閃爍

快速閃爍

電源開啟，自檢正常，客戶端介面卡掃描網路。

緩慢閃爍

快速閃爍

客戶端介面卡與AP關聯。

持續開啟或緩慢閃爍

閃爍

客戶端介面卡在與AP關聯時傳輸或接收資料。

Off

快速閃爍

客戶端介面卡處於電源待機模式。

於

快速閃爍

客戶端介面卡處於臨時模式。

Off

於

驅動程式安裝不正確。

Off

以模式閃爍

指示錯誤情況。

驗證客戶端通訊

使用以下方法來驗證卡是否與AP通訊：

- 通過控制檯視窗檢查AP關聯表。

- 使用ACU診斷和配置實用程式驗證卡是否與AP關聯。

如果卡與AP關聯但沒有與網路通訊，請檢查乙太網端，以瞭解AP是否與LAN正常通訊。使用AP中的ping選項ping LAN上的裝置。

注意：問題可能是驅動程式已過期。有關詳細資訊，請參閱（Aironet 340系列）。

存取器

根模式

檢查根模式以驗證它是否在AP上進行了適當的設定。

配置為根裝置的AP:

- 接受關聯並僅與客戶端和中繼器通訊。

- 不與其他根裝置通訊。

- 可以是每個RF系統的多個根裝置之一。

配置為非根裝置或repeater裝置的AP:

- 與根或與根關聯的另一個非根關聯並通訊。

- 只要註冊到根目錄，即可接受關聯並僅與客戶端和中繼器通訊。

指示燈LED

Aironet 340系列AP的指示燈具有以下用途：

- 乙太網指示符用於指示有線LAN或乙太網基礎設施上的流量。當通過乙太網基礎設施接收或傳輸資料包時，此指示器會閃爍綠燈。

- 狀態指示器指示運行狀態。此指示燈呈綠色閃爍，以指示AP正常運行但不與任何無線裝置關聯。穩定的綠色表示AP與無線客戶端關聯。

閃爍50%的轉發器AP表示它不與根AP關聯。

開啟7/8和關閉1/8的轉發器AP表示它與根AP關聯，但沒有客戶端裝置與轉發器關聯。

綠色穩定閃爍的轉發器AP表示它與根AP關聯，並且客戶端裝置與該轉發器關聯。

- 無線電指示器閃爍綠燈，以指示無線電通訊活動。指示燈通常熄滅，但只要資料包通過AP無線電接收或傳輸，指示燈就會呈綠色閃爍。

下表幫助您確定特定LED消息所指示的條件：

消息型別

無線電指示器

狀態指示器

基礎設施指標

定義

關聯狀態

穩定的綠色

至少一個無線客戶端裝置與該單元相關聯。

閃爍綠燈

操作

閃爍綠燈

穩定的綠色

沒有關聯的客戶端裝置。檢查設備的SSID^1和WEP^2狀態。

穩定的綠色

閃爍綠燈

透過乙太網路傳輸/接收封包。

閃爍琥珀色

穩定的綠色

無線電上發生最大重試次數或緩衝區滿載。

錯誤/警報

穩定的綠色

閃爍琥珀色

存在傳輸/接收錯誤。

閃爍紅色

乙太網電纜斷開。

閃爍琥珀色

這是一般警告。

失敗

穩定紅色

穩定紅色

穩定紅色

表示韌體故障。斷開裝置的電源，然後重新接通電源。

韌體升級

穩定紅色

裝置載入新的韌體。

1 SSID =服務集識別符號。

2 WEP =有線等效保密。

SSID

嘗試與AP關聯的無線客戶端必須使用與AP相同的SSID。預設SSID為tsunami。

是否允許「廣播」SSID關聯？

允許「廣播」SSID關聯？允許您選擇是否允許未指定SSID的裝置與AP關聯。在搜尋要關聯的AP時未指定SSID「broadcast」的裝置。

- Yes — 這是預設值。它允許未指定SSID的裝置與AP關聯。

- No — 不允許未指定SSID的裝置與AP關聯。客戶端裝置使用的SSID必須與AP的SSID匹配。

如果存在通訊問題並且裝置設定為否，請將其更改為是，然後檢視裝置是否可以通訊。在此故障排除期間將設定保留為Yes。

mobility network-id命令的使用情況

如果不正確地使用mobility network-id命令，可能會發生WLAN網路中的連線問題。

使用mobility network-id命令配置無線網路中的第3層移動性。

當AP使用具有第3層行動性的WLAN服務模組（作為WDS裝置）參與無線網域服務(WDS)基礎架構時，會使用此命令。

因此，將AP配置為WDS裝置時，不要使用mobility network-id命令。

如果您不正確地使用此命令，WLAN網路中的連線問題將導致，例如：

- 客戶端不從DHCP獲取IP地址。

- 客戶端無法與AP關聯。

- 如果您部署了無線語音服務，則無法驗證無線電話。

多SSID配置中的VLAN

在某些情況下，當您在多個SSID設定中配置VLAN時，AP和交換機上的介面會顯示TRUNK工作正常。

但是，交換機上的第3層介面無法ping通AP。此外，AP無法ping通交換機介面。

若要解決此問題，請在無線電介面和快速乙太網路介面下發出bridge-group 1命令。

此命令將本徵VLAN繫結到bvi介面。然後在全域性配置模式下發出bridge 1 router ip命令。

WEP金鑰

您必須設定WEP金鑰，該金鑰用於在AP和AP關聯的任何無線裝置上以完全相同的方式傳輸資料。

例如，如果您將WLAN介面卡上的WEP金鑰3設定為0987654321，並選擇此金鑰作為傳輸金鑰，則還必須將AP上的WEP金鑰3設定為相同的值。但是，AP不需要使用金鑰3作為傳輸金鑰。檢查WEP金鑰。

以下是WEP金鑰的一些注意事項：

- 開放式身份驗證允許使用或不使用WEP金鑰進行授權和關聯。

- 如果使用WEP金鑰，則客戶端和AP必須擁有匹配的WEP金鑰。

- 如果其中一台裝置沒有匹配的WEP金鑰，則無法傳遞資料流量，因為資料已加密。

請勿使用WEP金鑰驗證問題是否仍然存在。將WEP金鑰保持非活動狀態，直到您發現連線問題。

重設

有時，很難識別SSID或WEP金鑰配置錯誤的問題。例如，WEP金鑰可能有一個輸入錯誤的數字。

若要解決此類問題，請注意組態並在重設後重新輸入。

客戶端上已啟用防火牆

如果嘗試通過已啟用防火牆的PC客戶端訪問AP，則必須禁用防火牆。否則，您將無法登入到AP。

在AP無線電上配置資料速率

AP無線電上的資料速率設定定義AP傳輸資訊的速率。無線電資料速率以Mbps表示。

在AP上，可以將資料速率設定為以下三種狀態中的任意一種：

- Basic — 這允許以此速率傳輸所有封包，包括單點傳播和多點傳播。您必須將至少一個無線裝置的資料速率設定為Basic。在GUI中，此狀態稱為Require。

- Enabled — 無線裝置僅以此速率傳輸單播資料包。組播資料包以設定為Basic的資料速率之一傳送。

- Disabled — 無線裝置不按此速率傳輸資料。

無線裝置總是嘗試以設定為Basic的最高資料速率傳輸。如果存在障礙或干擾，無線裝置將降級到允許資料傳輸的最高速率。

IEEE 802.11b、2.4 GHz無線電支援以下資料速率：

- 1 Mbps

- 2 Mbps

- 5.5 Mbps

- 11 Mbps

IEEE 802.11g、2.4 GHz無線電支援以下資料速率：

- 1 Mbps

- 2 Mbps

- 5.5 Mbps

- 6 Mbps

- 9 Mbps

- 11 Mbps

- 12 Mbps

- 18 Mbps

- 24 Mbps

- 36 Mbps

- 48 Mbps

- 54 Mbps

IEEE 802.11a、5 GHz無線電支援以下資料速率：

- 6 Mbps

- 9 Mbps

- 12 Mbps

- 18 Mbps

- 24 Mbps

- 36 Mbps

- 48 Mbps

- 54 Mbps

配置AP無線電時，必須考慮無線網路中存在的客戶端型別。

如果AP有802.11g無線電，而WLAN只有802.11g客戶端，則可以將一個或多個資料速率設定為「基本」，將所有其他資料速率設定為「啟用」。

但是，如果您的WLAN網路中存在802.11b和802.11g客戶端的混合環境，請確保僅將802.11b支援的速率設定為Basic(或GUI中的Require)。

如果802.11b無線電不支援的資料速率（如12 Mbps）在AP無線電上設定為Basic，則802.11b客戶端無法與AP關聯。

或者，您可以配置AP無線電以根據範圍或吞吐量選擇資料速率。

當您配置AP無線電以選擇範圍的資料速率時，AP會將最低資料速率設定為Basic，將其他速率設定為Enabled。這樣，AP可以覆蓋更大的區域。

但是，隨著AP到客戶端的距離增加，資料速率會降低。如果為吞吐量配置AP無線電，則AP會將所有資料速率設定為Basic。

此配置可確保覆蓋區域始終如一的吞吐量。

有關如何在AP無線電上配置資料速率的詳細資訊，請參閱配置無線電設定的配置無線電資料速率部分。

無線電報頭的配置

無線電報頭（有時稱為報頭）是資料包頭部的資料部分，它包含無線裝置（包括無線客戶端）傳送和接收資料包時所需的資訊。

無線電報頭可以是短報頭，也可以是長報頭。

如果無線電報頭配置不正確，則客戶端無法與無線AP關聯。無線電報頭配置取決於無線網路中使用的客戶端卡。

Aironet WLAN客戶端適配器支援簡短的前導。早期型號的Aironet WLAN適配器（PC4800和PC4800A）需要較長的前導符。如果這些客戶端裝置未與無線裝置關聯，則不要使用短前導符。

有關如何在AP上配置無線電報頭的資訊，請參閱配置無線電設定的禁用和啟用短無線電報頭部分。

天線設定

AP上的雙天線埠用於分集。您只需將天線連線到主（右）埠即可進行無線電操作。左側埠不能獨立於主埠使用。

將外部天線連線到AP的左右天線埠後，必須將AP配置為在該特定埠上傳送和接收。

預設值為天線分集。這有助於無線電補償由於RF干擾引起的錯誤。使用的任何天線介面卡都必須具有天線電纜和AP的匹配阻抗。

網橋

RF網路中只能有一個根橋接器。將所有其他網橋設定為根橋。

指示燈LED

Aironet 340系列橋接器的指示燈具有以下用途：

- Ethernet指示燈可指示有線LAN或乙太網基礎設施上的流量。當通過乙太網基礎設施接收或傳輸資料包時，此指示器會閃爍綠燈。

- status指示器表示運行狀態。此指示燈呈綠色閃爍，表示網橋運行正常，但無法與AP通訊。穩定的綠色表示網橋與AP通訊。

- radio指示器閃爍綠燈，以指示無線電通訊活動。指示燈通常熄滅，但只要通過網橋無線電收到或傳輸資料包，指示燈就會呈綠色閃爍。

下表幫助您確定特定LED消息所指示的條件：

消息型別

無線電指示器

狀態指示器

基礎設施指標

定義

關聯狀態

穩定的綠色

已連結到WLAN。

閃爍綠燈

未連線到WLAN。檢查裝置的SSID和WEP設定。

操作

閃爍綠燈

穩定的綠色

傳輸/接收無線電封包。

穩定的綠色

閃爍綠燈

傳輸/接收封包。

閃爍琥珀色

穩定的綠色

無線電上發生最大重試次數或緩衝區滿載。與網橋通訊的AP過載或無線電接收不良。更改網橋的SSID以便與另一個AP通訊，或者重新定位網橋以改善連線。

錯誤/警報

穩定的綠色

閃爍琥珀色

存在傳輸/接收錯誤。

閃爍紅色

乙太網電纜斷開。

閃爍琥珀色

這是一般警報。

失敗

穩定紅色

穩定紅色

穩定紅色

表示韌體故障。斷開裝置的電源，然後重新接通電源。

韌體升級

穩定紅色

裝置載入新的韌體。

SSID

網橋的SSID必須與您的WLAN上Aironet AP的SSID匹配。AP必須在網橋的無線電範圍內。

WEP金鑰

設定WEP金鑰，該金鑰用於以與在AP和網橋上完全相同的方式傳輸資料。

例如，如果將橋接器上的WEP金鑰3設定為0987654321並選擇此金鑰作為傳輸金鑰，則還必須將AP上的WEP金鑰3設定為完全相同的值。

視線和菲涅耳區

對於長距離通訊，除了視線(LOS)之外還要考慮菲涅爾區。菲涅耳區域是包圍直接視覺路徑的橢圓區域。此區域隨訊號路徑的長度以及訊號的頻率而變化。

在設計無線鏈路時考慮菲涅耳區域計算屬性。提高天線高度可以克服菲涅耳效應。

距離計算電子表格給出給定無線電距離且無障礙的天線高度。您可以使用「天線計算電子表格」計算給定天線的最大無線電距離和電纜長度。

生成樹通訊協定

驗證生成樹通訊協定(STP)是否封鎖橋接器。在由RF網路橋接的點之間可以有租用線路或替代路徑。STP有可能將其中一個鏈路置於塊模式中以避免環路。

相關資訊

- 思科軟體下載頁面

- Cisco無線，LAN(WLAN)

- 技術支援與文件 - Cisco Systems