目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文討論基站閃爍的黃色LED並說明如何解決問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案適用於Cisco Aironet 340系列基地台的所有型號，並適用於所有軟體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

在基站初始通電後，有時中間LED會持續閃爍黃色。這是通過基站客戶端實用程式(BSCU)配置基站之後。 這可能表示基地台尚未從使用者端配接器透過無線連結接收組態。

解決方案

使用此解決方案可解決此問題。

要啟動BSCU，請按兩下該圖示，或者從Windows開始選單中選擇BSCU。請完成以下步驟：

1. 選擇Client，然後按一下Edit Client Properties。

2. 驗證Web加密框是否未選中。

3. 選擇OK完成。

4. 現在您可以與基站關聯，但中間LED仍然閃爍著黃色。

5. 要在PC上啟動Telnet會話：

1. 選擇開始

2. 選擇運行

3. 鍵入telnet 192.168.200.1命令。

4. 按ENTER鍵。

5. 當Telnet連線到基地台時，系統會顯示一個包含此資訊的畫面：

Cisco BSM340 V8.48 Main Menu BSM340_37652a

Option Value Description

1 - SSID [ "tsunami" ] - SSID - Service set identification

2 - EncryptionKey - WEP encryption key in ASCII

3 - HexKey - WEP encryption key in hex

4 - Configure - Use new SSID and key

5 - Mode [ Access Point ] - Operating mode

6 - Name [ "BSM340_37652a" ] - Base station name

7 - DHCP [ on ] - Obtain network address automatically

8 - History - Log and alarm history

9 - Close - Close the telnet session

IP Address : 10.254.013.091 Mask: 255.255.255.192

Gateway: 10.254.013.065

DNS servers: 10.254.006.077, 10.254.006.148

Domain Name: cisco.com

Enter an option number or name

6. 鍵入1配置SSID。

7. 鍵入所需的SSID。記下這個號碼，因為以後需要這個號碼。

8. 按ENTER鍵。

9. 鍵入3配置WEP金鑰。

10. 鍵入所需的WEP金鑰。記下這個號碼，因為以後需要這個號碼。

11. 按ENTER鍵。

12. 在基站提示確認WEP金鑰時，重複步驟9至11。

13. 鍵入4以啟用您剛剛所做的SSID和WEP金鑰更改。在完成步驟之前，客戶端將失去與基站的關聯。

14. 返回到BSCU，選擇Client和Edit Client Properties。

15. 選中Web加密覈取方塊。

16. 輸入先前配置的WEP金鑰和SSID。

17. 完成後按一下OK。

基站的中間LED是穩定的綠色，您的客戶端重新關聯。

相關資訊

- Cisco Aironet基站常見問題

- 技術支援與文件 - Cisco Systems