目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

將RLAN對映到AP LAN埠

AP乙太網埠上LAN埠資料的本地交換的WLC示例

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在AP1810W的本地外部有線LAN連線埠上設定VLAN到乙太網路連線埠映像，並提供在存取點(AP)本地橋接流量以及在無線LAN控制器(WLC)上進行中央交換的範例設定。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 主幹和交換機埠配置的基本知識，支援使用主幹的AP和WLC。

- 在整合無線LAN控制器上使用動態介面和遠端LAN功能(RLAN)的基本知識。

- 請參閱Cisco AP1810W資料表以瞭解詳細的產品資訊，並參閱Cisco 1810W部署指南以瞭解其他部署主題資訊。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 支援代碼版本8.2.130.0*的Cisco統一無線區域網控制器

- Cisco AP1810W無線存取點

*強烈建議使用AP1810W時安裝TAC推薦的AireOS

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco AP1810W雙頻段接入點是下一代AP，並接替AP702W。它將802.11n/ac無線功能與外部千兆位乙太網埠結合在小型封裝中，以便在宿舍和酒店房間等區域提供無線和有線解決方案，或者提供無線和本地有線連線選項。1810W提供三個LAN埠，其中一個還提供乙太網供電(PoE)功能。

設定

附註：

— 在AP1810W上實現LAN埠對映的過程與AP702w不同。  此過程僅對AP1810W有效，不應與AP702w混淆。

— 連線到AP1810W LAN埠的裝置流量的本地橋接不支援本地模式。  如果AP181W配置為本地模式，LAN埠資料將根據RLAN到出口介面對映在WLC進行集中交換。如果AP處於FlexConnect模式，並且RLAN配置了本地交換，則支援在AP上進行LAN埠資料的本地橋接。請參閱思科錯誤ID CSCva56348- AP1810W支援在本地模式下進行LAN埠的本地交換。

1810W上的連線埠到VLAN對應組態首先需要在WLC上設定RLAN。WLC上的RLAN專案將用於建立將應用於AP上的乙太網埠的邏輯定義。每個LAN埠可以分別對映到相同或唯一的RLAN。連線到AP1810W上LAN埠的裝置的流量可以在AP的乙太網埠進行本地橋接，也可以在WLC上進行集中交換 — 控制將在RLAN配置中處理。本地模式AP1810Ws的所有LAN埠流量都將集中在WLC進行交換。

作為提醒，確保AP交換機埠上的中繼配置正確，並且定義和允許正確的VLAN。此外，在配置之前，請驗證FlexConnect AP的FlexConnect VLAN支援和VLAN對映資訊是否正確。如果AP上的VLAN支援和本地VLAN配置不正確，可能會導致客戶端資料的處理不正確。

將RLAN對映到AP LAN埠

若要將RLAN對應到AP LAN連線埠，請完成以下步驟：

1. 在WLC上建立RLAN專案。

2. 選擇RLAN上的使用者端流量是集中在WLC交換，還是在AP的乙太網路連線埠上本地橋接。

3. 如果RLAN要對映到的給定LAN埠的流量應在AP本地交換，請在RLAN上啟用FlexConnect本地交換並提供VLAN ID。

4. 建立AP組。

5. 將1810W新增到AP組。

6. 新增要對映到AP組的RLAN。

7. 在AP組上配置RLAN到LAN埠對映。

附註：如果在RLAN上啟用FlexConnect本地交換，但AP處於本地模式，則LAN埠資料將集中在WLC上切換到對映RLAN的動態介面。

AP乙太網埠上LAN埠資料的本地交換的WLC示例

請完成以下步驟：

1. 在WLC上建立RLAN。按一下「Apply」。

附註：建立新的RLAN時，預設啟用MAC過濾。如果未使用，請確保禁用。

2. 建立後，按一下RLAN。啟用RLAN並點選Advanced頁籤。

3. 選中FlexConnect Local Switching復選框。在VLAN ID欄位中輸入此RLAN將在本地AP將LAN埠資料對映到的VLAN ID。按一下「Apply」以儲存變更。

附註：如果在RLAN上啟用FlexConnect本地交換，但AP處於本地模式，則LAN埠資料將集中在WLC上切換到對映RLAN的動態介面。

附註：如果在RLAN上啟用本地交換，則LAN埠資料將始終對映到高級頁籤上提供的VLAN ID。  如果在AP上或在Flexconnect組級別配置了AP特定的Flexconnect VLAN支援對映，則在RLAN上配置的VLAN ID將始終優先。  但是 — 如果在RLAN上啟用AAA覆寫，且RADIUS傳送特定的VLAN對應，則該值將優先於RLAN的VLAN ID值。

4. 建立一個AP組，並將RLAN新增到WLANs頁籤下的該組。新增正確的RLAN後，按一下Add。

附註：當前不支援RLAN-Port對映的AP級別配置。但是，GUI中確實有在AP級別啟用/禁用埠的部分。其中的任何更改都將覆蓋組級別，且應保留為預設值。

5. 按一下AP組的Ports/Module頁籤。

6. 將所需的LAN埠對映到RLAN，然後點選Apply。

附註：

— 對於LAN埠1，支援PoE，可以啟用或禁用。  對於需要PoE的任何裝置（例如，I電話），請使用LAN1並在AP組上啟用PoE。

— 請參閱思科錯誤ID CSCva90690 - 1810W LAN連線埠允許在本機交換中發生未經驗證之裝置流量（在8.2.130.0及更新版本中修正）

驗證

若要驗證本地交換是否正常工作，請輸入show mac address-table dynamic命令檢查AP交換機上的MAC地址表，並驗證是否已在正確的埠和VLAN上獲取了連線的客戶端MAC地址。

如果在RLAN上啟用本地交換時，LAN埠客戶端資料流量被集中交換，請驗證AP上的FlexConnect VLAN支援和VLAN對映配置是否正確。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。