目錄

簡介

必要條件

採用元件

組態

網路圖表

組態1

有線根AP網狀配置

網狀無線接入點(MAP)配置

從屬AP — 菊花鏈配置

組態2

有線根AP配置

主對映AP配置

連線到主AP和遠端交換機的從屬RAP。

驗證

疑難排解

簡介

本文列出兩種方法，可成功使用菊花鏈設定1532，並允許遠端交換機的流量通過乙太網橋接到核心網路。

必要條件

運行8.0.120.0及更高版本的控制器。

最少2 1532個室外AP（接入點）。 您可以使用其他任何型號的AP作為有線根，但當然，對於菊花鏈，您必須使用2個1532。

在開始任何此配置之前，請確保遠端交換機未連線到從屬RAP（根接入點），直到網狀網路上的配置完成並驗證正確為止。如果不這樣做，生成樹將很可能破壞連線到RAP的整個網狀網路。它將阻塞根ap交換機埠並丟棄所有連線到它的子埠。由於網狀網路的重新收斂，這會產生一系列全新的問題。可能導致長時間中斷和大量故障。

採用元件

- 2504無線LAN控制器

- 2702作為有線RAP

- 2個1532到菊花鏈

- 2台交換機（我的實驗室中有3750台），一個核心，一個遠端。

- 2個vlan。

- 1107是原生，並且AP連線到控制器上的裝置。

- 12是遠端有線客戶端vlan。

組態

網路圖表

組態1

最簡單的方法首先。

在控制器上啟用VLAN透明。啟用此功能後，它將從遠端端傳遞本徵vlan和標籤的vlan，而無需在Rap/Map gig介面上定義它們。下一個示例將對此進行詳細說明。

有線根AP網狀配置

網狀無線接入點(MAP)配置

菊花鏈中的第一個網狀AP。這被認為是鏈條的主節點。它使用其5Ghz無線電連線到有線Rap。請注意，此AP上啟用了菊花鏈。

從屬AP — 菊花鏈配置

菊花鏈的下級AP。請注意，它配置為Rap而不是Map。此AP將使用其POEin埠連線到主對映AP上的Lan埠。請注意，此AP上啟用了菊花鏈。來自此AP的lan埠以及2.4Ghz和5Ghz無線電的流量將通過乙太網電纜傳送到主AP，然後從主AP的5Ghz無線電傳送到核心的Rap。然後，將此AP上的Lan埠連線到遠端交換機。

由於此AP配置為Rap，因此您也可以將其的5Ghz無線電更改為與核心根AP不同的通道。這樣，您可以從此從屬AP進行到其他下游對映的通道分離。

組態2

更複雜，但允許或不允許在網狀無線接入點的gig介面上使用vlan，會提供更大的靈活性。

已為此配置禁用VLAN透明。

請注意，要使此配置起作用，您必須在屬於此網橋組或將通過網狀網相互連線的所有ap上啟用vlan支援。

您還必須在AP的網狀路徑的所有介面上定義本地VLAN以及允許的VLAN。

螢幕截圖，希望能夠闡明這一點。

有線根AP配置

主對映AP配置

連線到主AP和遠端交換機的從屬RAP。

根AP的核心交換機埠配置

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1107

switchport trunk allowed vlan 12,1107

switchport mode trunk

連線到從屬Rap的Lan埠的遠端交換機埠配置。

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1107

switchport trunk allowed vlan 12,1107

switchport mode trunk

我在遠端交換機上為兩個VLAN定義了SVI，以便可以輕鬆執行ping來驗證連線。

驗證

您應該能夠對已定義的vlan的兩個方向執行ping。如果配置了靜態地址，遠端交換機上的客戶端應獲取dhcp地址。

在遠端交換機上，您應該看到遠端交換機埠上正在學習的各種節點的mac地址。

Jeff_3750#2#show mac address int gi1/0/5

Mac地址表

-------------------------------------------

Vlan Mac地址型別埠

---- ----------- -------- -----

1107 3cce.73d9.52e0 DYNAMIC Gi1/0/5

1107 78da.6e59.a6be動態Gi1/0/5

1107 78da.6e59.a6d0 DYNAMIC Gi1/0/5

1107 aca0.164b.b295動態Gi1/0/5

1107 aca0.164b.b2c6 DYNAMIC Gi1/0/5

1107 d0d0.fd2e.2a02 DYNAMIC Gi1/0/5

1107 f40f.1bad.1820動態Gi1/0/5

12 aca0.164b.b2c9 DYNAMIC Gi1/0/5

此條件的Mac地址總數：8

疑難排解

有多個網狀轉發調試有助於瞭解是否從下屬Rap轉發資料包。

1532subsidiaterap#show mesh forwarding interfaces

GigabitEthernet0:GigabitEthernet0（狀態為OPEN）

節點78da.6e59.a6be

GigabitEthernet1:GigabitEthernet1（狀態為OPEN）

Virtual-Dot11Radio0:Virtual-Dot11Radio0（狀態為AUTHENTICATION）

節點0024.f7ae.020f