目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

Cisco Aironet 1520系列輕量型室外網狀AP

根接入點

網狀存取點

Cisco自適性無線路徑通訊協定無線Mesh路由

網狀網路不支援的功能

設定

網路圖表

組態

將網狀無線接入點的MAC地址新增到控制器的MAC過濾器

定義網狀無線接入點的角色（RAP或MAP）

驗證

疑難排解

疑難排解指令

相關資訊

簡介

本文提供一個基本組態範例，說明如何使用思科無線LAN控制器版本5.2和更新版本的網狀網解決方案設定點對點無線橋接部署模式。

如需詳細資訊和WLC 5.1及更新版本的組態範例，請參閱無線LAN控制器Mesh網路組態範例。

此範例使用兩個輕量型存取點(LAP)。一個LAP作為根接入點(RAP)運行，另一個LAP作為網狀接入點(MAP)運行，並且它們連線到思科無線LAN控制器(WLC)。RAP通過Cisco Catalyst交換機連線到WLC。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- LAP和Cisco WLC配置的基本知識

- 無線接入點(CAPWAP)的控制和配置基礎知識

- 瞭解外部DHCP伺服器和/或域名伺服器(DNS)的配置

- 思科交換機的基本配置知識

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco 5508 WLC（執行韌體7.2.110.0）

- Cisco Aironet 1520系列輕量型室外存取點

- 思科第2層交換器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

Cisco Aironet 1520系列輕量型室外網狀AP

Cisco Aironet 1520系列網狀無線接入點旨在支援各種應用。

1524SB有兩部5 GHz無線電用於通過網狀網回傳流量，而一部2.4 GHz無線電則用於使用者端存取。作為軟體配置，802.11a無線電也可用於客戶端訪問。通過1524PS，5.8 GHz無線電提供無線回傳，而2.4 GHz無線電和4.9 GHz無線電提供未經許可的Wi-Fi和許可的公共安全客戶端接入。

根接入點

根接入點有有線連線，例如，從乙太網回傳到有線網路，再到無線區域網控制器。

網狀存取點

網狀無線接入點與其無線LAN控制器具有無線連線。MAP通過802.11a無線電回傳使用無線連線進行相互通訊並返回RAP。MAP使用思科自適應無線路徑協定(AWPP)來確定通過其他網狀無線接入點到達控制器的最佳路徑。

此圖顯示了網狀網路中RAP和MAP之間的關係。

Cisco自適性無線路徑通訊協定無線Mesh路由

思科自適應無線路徑協定(AWPP)專為無線網狀網路設計。AWPP的路徑決策基於鏈路品質和跳數。

易於部署、快速收斂和最小資源消耗也是AWPP的關鍵元件。

AWPP的目標是為屬於RAP網橋組的每個MAP找到返回到RAP的最佳路徑。為此，MAP主動請求鄰居MAP。在請求期間，MAP將所有可用鄰居學習回RAP，確定哪個鄰居提供最佳路徑，然後與該鄰居同步。

網狀網路不支援的功能

網狀網路不支援以下控制器功能：

- 多國支援

- 基於負載的CAC — 網狀網路僅支援基於頻寬或靜態CAC。

- 高可用性（快速心跳和主發現加入計時器）

- EAP-FASTv1和802.1X身份驗證

- EAP-FASTv1和802.1X身份驗證

- 具有本地重要性的證書

- 基於位置的服務

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

網路圖表

此文件使用以下網路設定：

組態

完成這些步驟，設定WLC和AP以進行點對點橋接。

1. 將網狀AP的MAC地址新增到控制器的MAC過濾器。

2. 定義網狀無線接入點的角色（RAP或MAP）。

將網狀無線接入點的MAC地址新增到控制器的MAC過濾器

這是GUI配置。請完成以下步驟：

1. 選擇Security > AAA > MAC Filtering。系統將顯示MAC Filtering頁面。

2. 按一下「New」。系統將顯示MAC Filters > New頁面。

3. 輸入網狀無線接入點的MAC地址。在本示例中，您將新增具有以下MAC地址的AP: 00:1d:a1:cd:db:98和64:9e:f3:90:7a:ea

4. 在「Profile Name」下拉式清單中選擇Any WLAN。

5. 在Description欄位中，指定說明以識別控制器上的網狀存取點。

6. 從Interface Name下拉選單中，選擇網狀無線接入點要連線的控制器介面。在本例中，選擇Management interface。

7. 按一下Apply提交更改。網狀無線接入點現在顯示在MAC過濾頁面上的MAC過濾器清單中。

8. 按一下「Save Configuration」以儲存變更內容。

9. 重複前面的步驟，將第二個網狀無線接入點的MAC地址新增到清單中。

發出config macfilter add ap_mac wlan_id命令，以便在MAC過濾器上新增MAC地址。在此配置示例中，新增兩個網狀無線接入點的MAC地址：

(Cisco Controller) >config macfilter add 00:1d:a1:cd:db:98  0

(Cisco Controller) >config macfilter add 64:9e:f3:90:7a:ea  0

定義網狀無線接入點的角色（RAP或MAP）

這是GUI配置。請完成以下步驟：

1. 按一下「Wireless」以開啟「All APs」頁面。

2. 按一下接入點的名稱。在本例中，按一下1524-Root。系統將顯示All APs > Details(General)頁面。

3. 按一下「網格」(Mesh)頁籤。

4. 從AP Role下拉選單中選擇RootAP。

5. 按一下Apply以確認變更並重新啟動存取點。

6. 重複步驟1至5，將第二個接入點（例如1524-Mesh）配置為MeshAP

發出config ap role {rootAP | meshAP} Cisco_AP 命令：

(Cisco Controller) >config ap role rootAP 1524-Root

(Cisco Controller) >config ap role meshAP 1524-Mesh

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

AP向WLC註冊後，您可以在WLC GUI頂部的Wireless頁籤下檢視它們：

在CLI上，可以使用show ap summary命令驗證已在WLC中註冊的AP:

(Cisco Controller) >show ap summary

>show ap summary

Number of APs.................................... 3

Global AP User Name.............................. admin

Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured

AP Name             Slots  AP Model              Ethernet MAC       Location          Port  Country  Priority

------------------  -----  --------------------  -----------------  ----------------  ----  -------  ------

1524-Root            2     AIR-LAP1524SB-A-K9     00:24:14:45:92:92  default location  LAG      AU       4

1524SB               3     AIR-LAP1524SB-A-K9    00:24:f7:ae:00:00  default location  LAG      AU       4

1524-Mesh            2     AIR-LAP1524SB-A-K9     64:9e:f3:90:7a:ea  default location  LAG      AU       4

(Cisco Controller) >

在CLI上，您可以使用show mesh ap tree指令驗證已在WLC中註冊的AP:

(Cisco Controller) >show mesh ap tree

=======================================================

||  AP Name [Hop Counter, Link SNR, Bridge Group Name] ||

=======================================================

[Sector 1]

----------

!524-Root[0,0,default]

|-1524-Mesh[1,77,default]

[Sector 2]

----------

1524SB[0,0,cisco]

----------------------------------------------------

Number of Mesh APs............................... 3

Number of RAPs................................... 2

Number of MAPs................................... 1

----------------------------------------------------

(Cisco Controller) >

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

網狀AP未與WLC相關聯是網狀部署中最常見的問題之一。完成此檢查：

檢查存取點的MAC位址是否已新增到WLC的Mac過濾器清單中。可從安全> Mac過濾中看到這種情況。

在MAP連線到WLC之前，如果沒有MAP上的控制檯訪問，您將無法檢查AWPP的狀態。

如果您知道一個預期的父級（基於網橋組名稱或地理位置），則可以通過WLC登入到父級，然後發出一些show和debug命令以檢視子級MAP是否嘗試連線。

1. show mesh adj child

2. debug mesh adj child

檢查網狀狀態機是否已完成。

- 首先，檢視AP是否已找到父項：

1524-Mesh#show mesh status

show MESH Status

MeshAP in state Maint

Uplink Backbone: Virtual-Dot11Radio0,  hw Dot11Radio2

Configured BGN: Sr11-2106, Extended mode 0

Children: Accept child

rxNeighReq 0 rxNeighRsp 7115 txNeighReq 4688 txNeighRsp 0

rxNeighRsp 55126 txNeighUpd 13770

nextchan 0 nextant 0 downAnt 0 downChan 0 curAnts 0

nextNeigh 3, malformedNeighPackets 0,poorNeighSnr 0

excludedPackets 0,insufficientMemory 0, authenticationFailures 0

Parent Changes 1, Neighbor Timeouts 2

Vector through a8b1.d4d4.f100:

Vector ease 1 -1, FWD: 001d.a1cd.db98

- 此MAP處於Maint狀態，這表示它已找到父級，並且處於所需的AWPP或Mesh狀態。父級是以MAC db98結尾的AP。

檢查網狀鄰接表中是否有父項的方法是發出show mesh adjacency parent命令。

Check for IP Address - IP Address指示此AP與父AP之間的金鑰交換是否成功。如果沒有IP地址，請檢查DHCP伺服器。如果只有此MAP無法獲取IP地址，但其它地址則是，這可能是關鍵問題。

疑難排解指令

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

附註：使用 debug 指令之前，請先參閱有關 Debug 指令的重要資訊。

- debug capwap detail enable — 此命令顯示CAPWAP消息的調試。

- debug capwap events enable - WLC命令輸出顯示LAP已註冊到WLC。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems