目錄

簡介

需求

必要條件

採用元件

慣例

問題

解決方案

復原程式

相關資訊

簡介

通過使用IOS GUI（圖形使用者介面）可以更輕鬆地配置運行Cisco IOS作業系統的Cisco Aironet產品。 通過HTTP介面(IOS GUI)進行的基於Web的管理有時可能會因軟體損壞或升級過程失敗而不可用。本文說明如何在不丟失現有配置的情況下恢復IOS GUI。

註：您可以按照Configuration Guide中列出的Reloading the Access Point Image Using the MODE Button過程來恢復IOS GUI;但是，裝置中的所有現有配置都將丟失。

需求

必要條件

除了Components Used下列出的硬體和軟體，請確保具備以下功能：

- 乙太網連線到受影響的裝置

- 在乙太網連線到受影響裝置的電腦上運行的TFTP伺服器應用程式。IOS映像必須位於TFTP伺服器的root/selected目錄中。TFTP伺服器軟體可從網際網路上的多個網站上獲得。思科建議在Tftpd64 上使用共用軟體TFTP實用程式。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行Cisco IOS的Cisco Aironet裝置

- Cisco IOS軟體版本12.2(4)JA及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

當IOS GUI不可用時，可能會顯示Web控制檯頁面，而不是通常的IOS GUI。Web控制檯頁示例如下：

解決方案

復原程式

以下過程說明如何在不影響現有裝置配置的情況下恢復IOS GUI。

1. Telnet到受影響的裝置。如果未設定使用者名稱和密碼，則預設使用者名稱和密碼均為Cisco（區分大小寫）。

2. 輸入enable指令以進入特權指令模式。

ap> enable

Password:

ap#

3. 使用以下格式的archive download命令，將IOS .tar檔案的新映像複製到受影響的裝置：

archive download /overwrite /force-reload tftp://<tftp server的ip地址>/<filename>

ap# archive download /overwrite /force-reload tftp://10.0.0.2/c1200-k9w7-tar.122-13.JA1.tar

4. 完成此過程後，IOS GUI可用。

相關資訊

- 接入點配置指南的故障排除一章

- 技術支援與文件 - Cisco Systems