目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

WLC上的資料庫大小

設定

組態

驗證

疑難排解

簡介

本檔案將說明如何在無線LAN控制器(WLC)上設定和檢視本機資料庫大小。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 瞭解如何設定WLC和思科存取點以達成基本操作。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行8.8.110.0版軟體的Cisco WLC 3504。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。

文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

WLC上的資料庫大小

WLC上的本機資料庫會儲存以下專案的專案：

- 本地管理使用者（包括游說大使）

- 本地網路使用者（包括訪客使用者）

- MAC過濾器條目

- 排除清單條目

- 接入點授權清單條目

本地使用者資料庫最多限製為12000個條目。有效範圍為512到12000，預設設定為12000。它們不能同時超過配置的最大值。

設定

組態

資料庫大小可以使用WLC CLI或GUI設定。

要使用CLI配置本地資料庫，請輸入以下命令：

config database size

示例：

(Cisco Controller) >config database size ?

<count>        Enter the maximum number of entries (512-12000).

Please save the configuration and reset the system ("reset system") for the change to take effect.

若要使用GUI設定資料庫，請導覽至WLC上的Security > Generalpage。您可以配置如下所示的資料庫大小：

使用控制器CLI或GUI設定資料庫大小後，需要重新啟動控制器，才能使組態生效。

驗證

其 顯示資料摘要 命令列出當前資料庫條目數以及重新啟動後的資料庫條目數。

此命令沒有引數或關鍵字。此命令沒有預設值。此命令是在4.1版中匯入。

示例：

(Cisco Controller) >show database summary

Maximum Database Entries......................... 12000

Maximum Database Entries On Next Reboot.......... 12000

Database Contents

MAC Filter Entries........................... 1

Exclusion List Entries....................... 0

AP Authorization List Entries................ 1

Management Users............................. 1

Local Network Users.......................... 1

Local Users.............................. 1

Guest Users.............................. 0

Total........................................ 4

若要檢視已設定的MAC過濾器數量，請使用show macfilter summary指令。

(Cisco Controller) >show macfilter summary

MAC Filter RADIUS Compatibility mode............. Cisco ACS

MAC Filter Delimiter............................. None

MAC Filter Entries............................... 1

Local Mac Filter Table

MAC Address WLAN Id IP Addr Description

----------------------- -------------- --------------- --------------------------------

f8:0b:cb:e4:7f:40 Any unknown

要檢視配置的本地網路使用者數，請使用show netuser 命令。

(Cisco Controller) >show netuser summary

Maximum logins allowed for a given user name..... Unlimited

User Name WLAN Id User Type Lifetime Description

------------------------ -------- --------- ------------------------------ --------------------------------

testuser Any Permanent N/A

疑難排解

當達到配置的最大資料庫大小時，嘗試將使用者新增到本地資料庫時可能會收到以下任何錯誤：

- 嘗試將MAC地址新增到長MAC過濾器清單時，可能會看到錯誤messageError in creating MAC filter(建立MAC過濾器時出錯)。

- 將大量使用者新增到本地資料庫時，可以到達某個點，在此點中某些使用者條目被靜默忽略。

- 同樣地，在為AP新增SSC時也可以到達一個點，在該點不能新增其他條目，並且會顯示「Authorization entication does not exist in Controller's AP Authorization List.」消息。