目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

WLC上的主映像和備用映像

設定

整個啟動過程

透過CLI手動建立

透過GUI手動執行

驗證

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何在無線LAN控制器(WLC)上使用備份映像。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 瞭解如何設定WLC和輕量存取點(LAP)以執行基本操作

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行AireOS和Cisco BootLoader版本8.5.103.0的任何Cisco WLC。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

WLC上的主映像和備用映像

預設情況下，WLC 會維護兩個映像，分別為主要映像和備份映像。主要映像是 WLC 使用的作用中映像，而備份映像的用途為作用中映像的備份。

控制器開機載入器(ppcboot)會儲存作用中主要映像和備份映像的副本。如果主要映像損毀，您可以使用開機載入器以備份映像開機。

設定

您可以使用以下兩種方法之一來變更作用中映像：在整個啟動過程中，或者您可以手動變更作用中啟動映像。

整個啟動過程

如果假設控制器具有有效的備份映像，請重新啟動控制器。在控制器的整個啟動過程中，按Esckey檢視其他選項。系統會提示您從此清單中選擇一個選項：

1. 運行主映像

2. 運行備份映像

3. 變更使用中的開機映像

4. 清除配置

5. 手動更新影像

2. 從引導選單中選擇Option 3：Change active boot image，將備份映像設定為活動引導映像。控制器在重新開機時，會使用新的作用中映像來開機。

3. Cisco bootloader . . .

Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)

Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057

OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz (2134 Mhz DDR)

DRAM: 8 GiB

Clearing DRAM...... done

CPLD Revision : a5

Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man 150100 Snr 0707a546, Product: BJNB4R, Revision: 0.7)

Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...

============================================================

Boot Loader Menu

============================================================

1. Run primary image (8.8.111.0) - Active

2. Run backup image (8.5.131.0)

3. Change active boot image

4. Clear configuration

5. Manually update images

------------------------------------------------------------

Enter selection:

注意：較舊版本的Cisco BootLoader可能顯示略有不同的選單選項。

透過CLI手動建立

您也可以使用 config boot {primary | backup } 命令手動更改控制器的活動引導映像。

每個控制器都可以從先前載入的主要作業系統映像啟動，或者從先前載入的作業系統映像備份映像啟動。若要變更控制器開機選項，請使用config boot 指令。預設情況下，系統會選擇控制器上的主要映像作為作用中映像。

(Cisco Controller) >config boot ?

primary Sets the primary image as active.

backup Sets the backup image as active.

(Cisco Controller) >

透過GUI手動執行

1. 選擇「Commands > Config Boot」，導覽至Config Boot Image頁面，此頁面顯示控制器上目前可用的主要和備份映像，並指示目前使用的映像顯示為（作用中）。

2. 從映象下拉選單中，選擇要用作活動映象的映象。

3. 按一下套用。

4. 儲存組態並重新啟動控制器。

控制器在重新開機時，會使用您選擇的映像來開機。

若要移除或覆寫 WLC 上的映像，請使用要保留的映像來啟動 WLC 並執行升級。如此一來，新的影像就會取代主要影像。

注意：先前的備份映像已丟失。

驗證

在控制器GUI上，要檢視控制器當前使用的活動映像，請選擇Monitor > Summary，導航到「Summary」頁並檢視Software Version欄位。

或者，您可以導航到Commands > Config Boot，以導航到Config Boot Image頁，並且運行的映像顯示為(active)：

在控制器CLI中，使用show boot指令來檢視控制器上存在的主要和備份映像。

(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.8.111.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.5.131.0

(Cisco Controller) >

相關資訊

- 思科無線控制器組態設定指南 8.8 版

- 思科技術支援與下載