目錄

簡介

問題

來自StarOS的DNS客戶端相關系統日誌消息示例

解決方案

相關資訊

簡介

本檔案將說明在StarOS上啟用DNS使用者端功能時，系統日誌中列印的網域名稱系統(DNS)故障代碼的詳細資訊。

問題

當StarOS DNS客戶端遇到DNS查詢問題時，會列印包含失敗原因代碼的系統日誌消息。這些系統日誌消息大多包含響應錯誤代碼。瞭解這些錯誤代碼有助於排除DNS故障。

來自StarOS的DNS客戶端相關系統日誌消息示例

以下是一些顯示各種故障原因代碼的系統日誌消息示例。

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:20> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 4. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:49> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 11. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:31> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 12. Query : servername.dcca.example.com

解決方案

下表說明故障原因代碼，可用於縮小問題範圍並進一步解決問題。通常，系統日誌消息會說明故障是否與接收的消息或DNS客戶端的內部問題有關。

失敗原因代碼

詳細資料

1

記錄型別沒有相關答案

2

無法解釋請求。格式錯誤

3

伺服器內部故障

4

DNS記錄不存在

5

不支援操作代碼

6

伺服器拒絕執行此操作

11

連線被拒絕

12

DNS查詢超時

128

超出了DNS查詢深度

附註：StarOS失敗原因代碼與RFC-6895中列出的DNS響應RCODE值不同

相關資訊

- Cisco PGW配置指南