目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文說明使用Prime Infrastructure(PI)在無線LAN控制器(WLC)上安排服務組識別碼(SSID)可用性的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- PI

- 使用PI配置WLC

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 執行8.3.140.0的Cisco WLC 5508

- PI 3.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

要通過PI安排SSID，需要遵循以下步驟：

步驟1.導覽至清單>網路裝置>無線LAN控制器。按一下WLC名稱，如圖所示。

步驟2.導覽至Configuration > WLAN Configuration。在WLAN Configuration上，從下拉選單中選擇Scheduled status，如下圖所示。根據要求配置計畫任務。

步驟3.啟用SSID。

在此步驟中，您可以看到如何啟用SSID。例如，您可以看到如何安排SSID，使其在星期一到星期五的8:00 AM到7:00 PM之間保持啟用狀態，並在週末的星期六上午8:00 AM繼續啟用。

任務1.選擇Admin Status為Enabled,Schedule Time from 8，然後選擇Daily單選按鈕作為Recurrence選項，如下圖所示。

您可以選擇Daily單選按鈕，也可以選擇Weekly並選擇一週中的所有天。此外，如果每週出現在任何特定日期，請選中該日期，如下圖所示。

步驟4.禁用SSID。

在此示例螢幕截圖中，SSID僅在工作日禁用，週末將保持啟用狀態。

任務2.選擇Admin status（管理狀態）為Disabled、Schedule Time（計畫時間）為19 Hours（19小時）、Recurrence（重複）為Weekly（如圖所示）。

從下拉選單中選擇SSID、計畫時間，然後選擇Recurrence單選按鈕。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

要檢視或進行更改，請導航到配置>計畫配置任務。

在左側欄選單中，按一下WLAN Configuration，然後選擇Schedule Task Name，以開啟WLAN Schedule Detail頁面，如下圖所示。

在此頁面中，按一下該任務，您可以修改計畫任務的日期和時間。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。