目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

每個版本的功能簡介

8.10.181.0

8.10.171.0

8.10.151.0

8.10.142.0

8.10.130.0

8.10.120.0

8.10.112.0

8.10.105.0

8.9.111.0

8.9.100.0

8.8.130.0

8.8.125.0

8.8.120.0

8.8.111.0

8.8.100.0

8.7.102.0

8.6.101.0

8.5.103.0

8.4.100.0

8.3.111.0

8.3.102.0

8.2.151.0

8.2.141.0

8.2.110.0

8.2.100.0

8.1.131.0

8.1.122.0

8.1.111.0

8.1.102.0

8.0.140.0

8.0.132.0

8.0.120.0

8.0.110.0

8.0.100.0

7.6.120.0

7.6.100.0

7.5.102.0

7.4.150.0

7.4.140.0

7.4.130.0

7.4.100.0

7.3.112.0

7.3.101.0

7.2.110.0

7.2.103.0

7.1.91.0

7.0.252.0

7.0.251.2

7.0.220.0

7.0.116.0

7.0.98.218

7.0.98.0

6.0.202.0

6.0.188.0

6.0.182.0

6.0之前的版本支援的功能

簡介

本檔案介紹無線LAN控制器(WLC)中的可用功能，以及開始支援的程式碼版本。

必要條件

註：有關特定版本的詳細資訊，請參閱其發行說明：AireOS — 發行說明

需求

思科建議您瞭解AireOS無線LAN控制器。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

每個版本的功能簡介

註:Cisco 1040系列、1140系列和1260系列接入點(AP)與Cisco Wireless 8.0版具有相同的功能。這些接入點不支援Cisco Wireless 8.1版及更高版本中引入的功能。

8.10.181.0

- 根據現場通知https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/724/fn72424.html支援9105/9120/9130新硬體版本

8.10.171.0

通過在控制器上啟用HTTP嚴格傳輸安全(HSTS)策略，您只能使用使用HTTPS協定的客戶端瀏覽器訪問控制器GUI。

8.10.151.0

- 支援每個WLAN啟用/禁用802.11ax支援

- 隨機MAC過濾。現在可以使用隨機MAC地址配置客戶端的拒絕

- IW6300的USB支援

- 更大的記憶體和NAND快閃記憶體升級，適用於IW6300

8.10.142.0

- 高級排程請求：支援客戶端指定其OFDMA頻寬要求

- 支援ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256密碼

- 在此版本中，新的SSID和WLAN配置檔名稱最多可以有四個前導空格。如果SSID或WLAN配置檔名稱中有四個以上的前導空格，將顯示錯誤消息。

- 支援管理密碼的5類加密協定

8.10.130.0

- 支援9105接入點

- 支援9130三無線電動態模式

- 適用於9130的上行MU-MIMO

- 支援思科接入點中更強大的密碼

- AP 4800優先使用wips模式

- 控制器和AP使用者的更強的使用者名稱和密碼要求。

- 適用於9117的新AP映像套件

- 多個VLAN的可靠WGB下游廣播

- DNA中心保證Wifi6控制面板(EFT)

- LAG支援擴展到1850

- 對AP組上的NTP伺服器配置的SNMP支援

- 控制器現在通過HTTPS傳送完整證書鏈以進行管理

- 9115和9120支援硬體DTLS解密

- 9115上的頻譜智慧支援

- 適用於9130的UL和DL OFDMA支援

- 在巴林、埃及、印度、印度尼西亞、日本、俄羅斯和台灣的監管領域變更。

8.10.120.0

- 支援在AP啟動時對FIPS認證加密元件進行自供電測試

- FT over-the-DS現在在新的WLAN上預設禁用

- 可靠的WGB組播和廣播

- IW6300功能：RAP菊花鏈、多個乙太網埠處理、

- 按配置檔名稱（而不是按WLAN名稱）錨定支援

- 啟用DHCP時在Flex Local交換上實施IP源防護

- Flex獨立模式下的RLAN本地交換

- 9130靜態三無線電模式

8.10.112.0

- 支援Catalyst 9130-AX

- 靜態BSS著色

- 在Wifi6 AP上快速定位

- 天線監視和檢測系統

- 在WGB模式下為第2波AP自動註冊證書

- 用於AP身份驗證的安全UDI證書

- TLS 1.2，用於本地EAP身份驗證中的EAP-FAST

- 不支援使用預設使用者名稱和密碼通過控制檯訪問AP。您必須使用非預設使用者名稱和密碼顯式配置控制器AP全域性憑證，才能訪問AP控制檯。

- 不再支援感測器模式下的AP

8.10.105.0

- 支援9130-AXI

- 支援9120AX、9120AXP

- 第2波AP上的網狀模式

- 第2波AP上的空時公平支援

- 為更多AP新增智慧捕獲支援 — 1800、9115、9117、9120、IW3700、Cisco 6300嵌入式AP

- WPA3支援

- 增強型開放式支援

- Wi-Fi Alliance Agile Multiband(MBO)支援

- 通過SNMPv3的SNMP陷阱

- 支援 — P域

- 通過radius記帳傳送接入點事件

- 密碼加密

- 每個AP組NTP伺服器

8.9.111.0

- 支援Catalyst 9120-AXI接入點

8.9.100.0

- 支援Catalyst 9115和9117接入點

- 支援PHY層（和新的MCS速率）

8.8.130.0

- 無新功能

8.8.125.0

- 無新功能

8.8.120.0

- 支援 — P域

- 支援藍芽低能耗(BLE)USB轉換器

- Wave 2 APS(1560/2800/3800)- Workgroup Bridge映像軟體

- WLC上支援4000 WLAN(通過「config wlan 4k-ssid enable」)

- 移動性Express：網格（Flex+網橋）支援

- Mobility Express:Mdns策略

8.8.111.0

- 第2波AP — 即使AP處於本地模式，也支援RLAN流量的本地交換

8.8.100.0

- Wave 2 AP - Flex+Bridge支援

- Wave 2 AP - 4800上用於eCA的VxLAN AP基礎架構

- 第2波AP — 可以啟用AP的USB埠2800/3800/4800/1852為外部USB裝置供電

- 第2波AP — 支援系統日誌設施

- Wave 2 AP — 對所有show命令的「|包括<string>」支援

- Wave 2 AP — 用於在Flex AP上顯示客戶端排除清單的命令(#show flexconnect client exclusion-list)

- Wave 2 AP — 當配置為靜態IP地址時，能夠禁用AP回退到DHCP

- 第2波AP — 可從網路獲取時間的無線接入點

- 第2波AP — 第1層資訊的改進監聽器模式

- 第2波AP — 能夠根據源/目標IP過濾調試流量(#debug流量有線過濾……)

- Wave 2 AP — 能夠將捕獲匯出為.pcap(#copy tmp APname_capture.pcap0 tftp...)

- Wave 2 AP — 能夠清除ap跟蹤日誌(#config ap client-trace clear)

- Wave 2 AP — 調試以檢查客戶端下游的UP值(#debug capwap client qos)

- Wave 2 APs - AP傳送的取消身份驗證的日誌編號#showdot11 clients deauth)

- Wave 2 AP — 連續TX失敗的日誌數(#show controllers dot11radio 0/1 client aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- Wave 2 AP — 能夠在客戶端跟蹤上檢視每個客戶端的速率(#debug dot11客戶端速率地址aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- Wave 2 AP — 客戶端計數統計資訊(#show戶端摘要)

- Wave 2 AP — 傳統/高吞吐量(HT)/超高吞吐量(VHT)功能通告的變化

- Wave 2 AP — 改進的show dot11 interface dot11radio 0/1 statistics輸出

- Wave 2 AP — 將AP 2800/3800轉換為感測器的能力

- 第2波AP — 支援AP 1815W上的RLAN本地交換

- 第2波AP - NTP支援

- Wave 2交換矩陣 — IPv6網域名稱系統(DNS)存取控制清單(ACL)

- Wave 2交換矩陣 — 身份驗證後IPv6 ACL支援

- 根AP(RAP)上的動態主機配置協定(DHCP)內部伺服器（Flex+Bridge AP模式）

- RAP上的網路位址轉譯/連線埠位址轉譯(NAT/PAT)（Flex+Bridge AP模式）

- 每個AP組的啟動顯示頁面配置（因此同一SSID可以有多個啟動顯示頁面）

- 動態原則執行/使用監控

- WLAN已覆蓋通用路由封裝的乙太網路(EoGRE)虛擬區域網路(VLAN)

- 適用於高可用性(HA)的Internet通訊協定安全(IPSec)加密

- 位址空間佈局隨機化(ASLR)支援

- 對引擎31和協定包33.0的基於網路的應用識別(NBAR)更新

- Webhook

- 每個應用可視性與可控性(AVC)配置檔案的預設差分服務代碼點(DSCP)標籤

- 已將debug arp新增到調試客戶端

- 新增了用於bonjour/mDNS的debug命令(debug mdns client， show mdns query stats， test mdsn)

- 能夠檢視配置歷史記錄(show logging config-history)

- 支援小型封裝熱插拔(SF)收發器資訊(show port sfp-info)

- 身份PSK peer2peer阻止

- 在每個調試會話開始時新增的平台資訊

- 用於檢視dhcp/http分析歷史記錄的命令(show profiling { client |歷史記錄}

- 能夠啟用/禁用網路移動服務協定(NMSP)埠(config nmsp service enable/disable)

- 支援通過圖形介面傳輸楊套件組合的上傳

- 每個wlan的每個無線電的客戶端計數(show client ap { 802.11a | 802.11b } <ap-name>)

- 如果在WLAN上停用AVC，則無法再啟用Netflow。

8.7.102.0

- Wave 2 AP — 支援FlexConnect被動客戶端支援

- 第2波AP — 支援FlexConnect代理地址解析協定(ARP)

- 第2波AP — 對FlexConnect的支援限制了每個無線電/WLAN的客戶端

- Wave 2 AP — 支援FlexConnect VLAN名稱驗證、授權和記帳(AAA)覆蓋

- Wave 2 AP — 支援用於或Web身份驗證的FlexConnect IPv6 ACL

- Wave 2 AP — 支援管理幀保護(MFP)（1800系列AP不支援）

- Wave 2 AP — 支援有線802.1x可擴展身份驗證協定 — 傳輸層安全(EAP-TLS)和受保護的EAP(PEAP)

- Wave 2 AP — 支援藍芽低能耗(BLE)管理

- 第2波AP — 支援輔助連線埠上的遠端LAN(RLAN)

- 第2波AP — 支援 DHCP選項60

- Wave 2 AP — 支援使用萬用字元從AP刪除或複製多個檔案

- Wave 2 AP — 可用於清除show controller上的計數器的命令(#clear counters [ dot11radio |客戶端])

- FlexConnect IPv4預先驗證DNS ACL

- 適用於多重連線行動體驗(CMX)連線的Hyperlocation模組支援

- 如果選擇CMX，WLC只會轉送探測使用者端接收的訊號強度指示(RSSI)資料

- 基於CMX AP組訂閱的客戶端統計資訊轉發

- AP 1560和1542I/D的菊花鏈支援

- 預設情況下禁用BLE信標的CleanAir

- 可通過RF配置檔案配置的接收器資料包開始(RX-SOP)值的自定義支援配置

- 2.4GHz的AP 1562回程速度提高

- 支援本地mac位址驗證和中央Web驗證(CWA)

- 適用於AP 2800/3800的選擇性使用者端封包擷取支援

- 適用於超文字傳輸通訊協定安全(HTTPS)重新導向的Web驗證擴充改進

- 改進的雷達檢測

- HA監控器包括待命WLC的序列號和風扇狀態

- Flexconnect AP和交換矩陣模式AP現在也支援TCP Adjust MSS

8.6.101.0

- Beacon Point模組支援

- 自定義網路訪問伺服器識別符號(NAS-ID)，用於遠端身份驗證撥入使用者服務(RADIUS)記帳

- 用於體積計數的最小間隔時間

- 密碼的最大字元數從24增加到127

- 網路時間協定(NTP)版本4支援

- 支援安全殼層(SSH)標準登入介面

- 含多個通道閘道(TGW)的EoGRE部署增強功能

- 適用於Cisco Wave 2 AP中EoGRE通道的DHCP選項82

- 使用Prime Infrastructure 3.3進行AP滾動升級，升級接入點(AP)和無線區域網控制器(WLC)軟體

- 第2波AP — 支援有線802.1x

- 第2波AP — 頻譜智慧

- 第2波AP - CMX快速定位

- IR829 AP803和IW3700上的網狀枝葉節點支援

8.5.103.0

- 支援WLC 3504

- 支援AP 1540、1815m和1815t

- AP 1540、1560、1810OEAP、1810W、1815、1850和1830的顯示器支援。

- 支援APeX

- EoGRE通道容錯移轉

- 身分識別預先共用金鑰(PSK)

- CNAME - IPv6支援（使用IPv6的PreAuth ACL）

- 2800/3800 — 支援客戶端無線靈活無線電分配(FRA)

- 第2波AP — 頻譜專家支援

- Wave 2 AP — 支援移動禮賓

- 第2波AP — 新增命令show controllers dot11radio 0/1 antenna

- Wave 2 AP — 新增命令show controllers dot11radio 0/1 client <mac>

- Wave 2 AP — 支援捆綁包的集合(copy support-bundle { scp: | tftp: })

- Wave 2 AP — 無線電重置的日誌歷史記錄(show history interface dot11radio { 0 | 1 } { reset | radar })

- Wave 2 AP — 支援IPv6 PnP（即插即用）

- WGB上的動態連結交換通訊協定使用者端支援(DLEP)

- 傳輸控制通訊協定 — 預設啟用的最大區段大小(TCP MSS)，值為1250

- 用於檢索支援捆綁包的GUI選項

- Apple裝置和身份服務引擎(ISE)RADIUS最佳實踐新增到監控頁面

- 監控頁面上的IPv6 ping測試

- IW3702 — 在本地和FlexConnect模式下支援空時公平性

- IW3702 - RX-SOP（通過CLI）

- 支援光纖的無線

- 在虛擬無線LAN控制器(vWLC)上支援HA N+1

- ISE — 支援訪客源URL

8.4.100.0

- 支援AP 1815

- 支援AP 1815M

- 支援AP 1542I/D

- 訪客使用者管理 — 客戶端允許清單

- 網域型過濾器ACL

- ISE簡化 — 第0天RADIUS ISE預設配置

- ISE簡化 — ISE伺服器的預設RADIUS配置

- ISE簡化 — ISE伺服器的預設無線區域網(WLAN)配置

- 每個服務集識別符號(SSID)強制網路門戶繞行

- 由於802.1x超時而排除客戶端

- 802.11ac Wave 2 AP支援IPv6

- 802.11ac Wave 2 AP上的AP EoGRE支援

- 適用於802.11ac第2波AP上中央DHCP的FlexConnect NAT/PAT支援

- 在802.11ac Wave 2 AP上，每個客戶端支援Flexconnect AAA服務品質(QoS)覆蓋

- TrustSec增強功能

- Cisco Umbrella WLAN - OpenDNS支援

- 微信身份驗證

- FlexConnect - AP輕鬆管理

- Hyper-v上的vWLC支援

- Flexconnect IPv6 EoGRE通道支援

- 支援虛擬WLC(vWLC)上的HA N+1

- AP 1560上的網狀模式和網狀乙太網橋接支援

- AP 702W有線埠上的遠端LAN支援

- 在HA環境中支援Cisco Hyperlocation

- 過渡支援中的鏈路聚合(LAG)

- AP和WGB上的並行冗餘協定增強

- 支援NBAR2協定包19.1.0（可以選擇升級到24.0.0）

- 不再支援AP 600、1550、1040、1140和1260

- 能夠禁用每個AP和/或全域性的syslog伺服器

- 用於禁用webauth成功頁面的選項

- 冗餘埠（RP埠）的show命令

- 能夠在啟用快速通道的情況下新增AVC配置檔案

- TPCv1通道感知模式

8.3.111.0

- 支援AP 1560（僅限本地模式）

- 支援AP 1815i

- 在AP 1810和1810W的有線埠上支援最多4個客戶端（mac地址）

- 適用於AP 2800/3800的時間性金鑰完整性通訊協定(TKIP)支援

- 自適應802.11r

- QoS FastLane

無線頻率ID識別(RFID)和Wi-Fi標籤支援

- 支援多達512個本地策略（64個之前）

- 本地AAA資料庫增加到12000（2048年之前）

- 聯邦資訊處理標準(FIPS) — 支援資料包傳輸層安全(DTLS)1.2，用於AP-WLC控制和無線接入點調配(CAPWAP)

- FIPS — 支援DTLS的新GCM密碼套件

- FIPS - 802.11新加密模式

- FIPS — 簡單憑證註冊通訊協定(SCEP)（透過HyperText）傳輸通訊協定（透過HTTPS）支援本地重要憑證(LSC)

- FIPS - IPsec配置基於配置檔案

- FIPS - Syslog over IPsec支援

- FIPS — 支援IKEv1/IKEv2

- FIPS - WLC產生的憑證簽署請求(CSR)

- FIPS — 支援TLSv1.2 webadmin和webauth獨立配置

- FIPS — 不同的CMX伺服器證書頒發機構(CA)證書

- FIPS — 支援TLSv1.2的CMX連線

8.3.102.0

- 使用額外的映像和安裝步驟進行升級（適用於AP 802、1550和1570）

- CMX雲端聯結器

- URL域篩選

- 在AP工業無線區域網(IWLAN)3700中支援 — M管制域

- 支援使用CWA在預先共用金鑰(PSK)無線網路上啟用網路認可控制 — RADIUS(NAC-RADIUS)

- 在Web身份驗證上向錨點傳送外部呼叫站ID和呼叫站ID

- 通過IPv6介面支援的基於IPSec的簡單網路管理協定(SNMP)

- 通過IPv6介面支援的IPSec上的SNMP陷阱

- 支援ap-mac-ssid-ap-group called-stationID

- EoGRE - IPv6支援

- EoGRE — 在WLAN上支援內部Web驗證和WPA2-PSK

- 多個VLAN上的WGB下游廣播

- FlexConnect — 支援TrustSec

- FlexConnect — 預設FlexConnect組

- FlexConnect — 如果CAPWAP組播組具有集中交換的WLAN，則AP僅加入

- PnP與複雜可程式設計邏輯器件(PLD)的可程式設計性

- 網狀脫離通道背景掃描

- Wave 2 802.11ac AP上的OfficeExtended AP(OEAP)模式

- 無線電重置事件的日誌

- 復原映像上的連結層探索通訊協定(LLDP)

- 網狀網上的空時公平性(ATF)

- AP上的NBAR引擎升級（NBAR2協定包19.1.0）

- 適用於802.11ac Wave 2 AP的應用策略基礎設施控制器企業模組(APIC-EM)PnP

- 適用於FlexConnect AP的APIC-EM PnP

- 預設情況下啟用802.11k和802.11v

- 基於應用流量的DSCP/使用者優先順序(UP)設定

- Fastlane支援

- FlexConnect本地交換802.11ac Wave 2 AP上的代理ARP支援。

8.2.151.0

- TKIP對AP 1810/1830/1850/2800/3800的支援

8.2.141.0

- 配置智慧動態頻率選擇(DFS)的命令(config 802.11h smart-dfs {enable |禁用})

8.2.110.0

- 支援AP 2800

- 支援AP 3800

- 支援AP 1810(W)

- 支援AP -B域

- FRA

- 精細QoS配置

- 有線客戶端單一登入(SSO)

- 圖形使用者介面(GUI)服務埠SSO

- 啟用SSO的WLC服務連線埠支援

- 支援監管域 — K（適用於馬來西亞）

- AP 1800/2800/3800上的FlexConnect模式支援

- 預設RADIUS回退設定為被動

8.2.100.0

- 測試AAA RADIUS命令

- 通過AAA伺服器進行動態管理使用者登入

- 用於分析的自定義（超文本傳輸協定）HTTP埠

- 適用於自動交換器連線埠追蹤軌跡(SPT)的惡意使用者端資訊偵測

- 大規模虛擬WLC(vWLC)

- 智慧型授權

- 管制範圍 — S更改

- NBAR和Netflow更新（包14.0）

- WLC Netflow增強功能

- 多點傳送網域名稱系統(mDNS)預設資料庫上的Chromecast服務

- 網狀 — 2.4 GHz網狀回程（面向以色列）

- 網狀 — 從網狀回程中移除RX-SOP支援

- Mesh — 對Mesh網路的PSK調配支援

- 適用於通道通訊協定的第3層(L3)介面（GRE通道）

- ATF第2階段

- 適用於40/80(MegaHertz)MHz和傳輸功能的無線入侵防禦系統(wIPS)支援

- AP調配PnP

- Passpoint 2.0 R2認證

- 適用於具有進階安全性的Hyperlocation模組的增強型wIPS支援

- WLC 5520/8510/8540 — 支援每日使用服務埠

- WLC 5520/8510/8540 — 支援本地EAP

- WLC 5520/8510/8540 — 支援有線訪客存取

- WLC 2505 - Bonjour網關支援，最多支援200個例項服務

- 為某些國家/地區增加通道和傳輸(Tx)功率支援

- 每個WLC最多支援110個國家/地區代碼（支援8.2 WLC之前的版本20）

- 支援TLSv1.2進行Web身份驗證和WebAdmin

- QoS對應(DSCP)

- AP 3700 — 靈活的天線埠支援

- AP 3700 — 支援菊花鏈

- 最多支援32台RADIUS伺服器（17台之前）

- 每個ACL最多支援20個URL（10個之前）

- 支援學習每個DNS ACL最多40個IP地址（20個之前）

- 可為FlexConnect組配置EAPOL金鑰超時 — 本地身份驗證

8.1.131.0

- 支援hyperlocation模組

8.1.122.0

- ATF

- 支援AP 1830

8.1.111.0

- 支援AP 1850

- 支援通用小型基地台(USC)8x18

- 11v — 基本服務集(BSS)過渡管理

- 採用Flex DFS的動態頻寬選擇(DBS)

- WLC 8540和WLC 5520上的安全群組標籤(SGT)交換通訊協定(SXP)支援

- QoS對應（基於DSCP）

- WGB的高速漫遊

- 網格收斂

- CLI新增 — config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc}啟用

8.1.102.0

- 支援WLC 5520

- 支援WLC 8540

- 適用於FlexConnect的AVC

- AP上的FlexConnect客戶端調試

- FlexConnect組VLAN支援

- FlexConnect AAA覆蓋VLAN名稱

- HA SSO(HA-SSO) — 事件陷阱（WLC變為熱待命時，批次同步完成）

- HA SSO — 管理資訊庫(MIB)，用於監控待機狀態

- HA - show redundancy peer-system { statistics | cpu | memory }

- Microsoft(MS)Lync軟體定義網路(SDN)整合

- 支援管理使用者會話記帳記錄

- 訪客 — 錨點備援

- 登入失敗時記錄源IP地址

- 針對AAA伺服器的欺詐AP驗證

- 允許WLC為RADIUS設定框架最大傳輸單元(MTU)大小

- DNS radius功能更改

- 可配置的dot1x排除嘗試（1到10）

- 適用於RADIUS通訊協定的多個使用者資料包通訊協定(UDP)來源連線埠支援

- WLC上的EoGRE

- AP上的EoGRE

- 管理藍芽低能耗(BLE)信標

- 通過重新啟動而不是重置系統，加快WLC的重新啟動

- 動態頻寬選擇(DBS)

- 靈活的DFS（動態頻率選擇）

- 由Wi-Fi干擾觸發的事件驅動無線電資源管理(ED-RRM)

- 最佳化漫遊+ 802.11v

- 通過版本間控制器移動性(IRCM)實現無縫漫遊

- 不再支援新的移動性 — 移動控制器

- 適用於vWLC的核心型虛擬機器(KVM)支援

- 網狀 — 適用於網狀AP的多國家/地區WLC支援

- 網狀 — 5GHz RAP上的RRM

- WLC 5520、7510和8500上的TrustSec支援

- vWLC — 預設情況下，WLAN會在本地交換

- 適用於2ry HA-SSO控制器的SNMP監控器

- 802.11k配置通過GUI提供

- 適用於網狀AP的多管制域（國家代碼）WLC支援

- FlexConnect組VLAN支援覆蓋AP特定的

- 在vWLC上支援FlexConnect AVC

8.0.140.0

- 適用於RADIUS通訊協定的多個使用者資料包通訊協定(UDP)來源連線埠支援

- 支援WLC webadmin SHA256自簽名證書

- WLC重新啟動前儲存在快閃記憶體中的日誌(show logging last-reset)

- 使用PTR RR的mDNS連線消息更新

- 適用於rf設定檔即用型的SNMP MIB支援

8.0.132.0

- 支援 — B域AP

- 能夠禁用每個WLAN的最佳化漫遊（禁用CHD）

- 每個AP組的預設NAS-ID為none

註：在8.0.135.0版之前，在 — B域上正確支援AP 1572

8.0.120.0

- 支援AP IW3702

- CLI新增 — config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc}啟用

8.0.110.0

- 支援通用庫存單位SKU

- 支援AP 1570

- 預設情況下啟用快速SSID更改

- WLC 2500 — 通過AP或客戶端連線到任意埠提供快速設定

- 因為CSCur27551  預設情況下禁用SSLv3

- 能夠啟用/禁用AP 2700上的AUX乙太網埠

- 使用CLI命令show mesh running-config <ap-name> 驗證flex+bridge AP的VLAN對映

- 在檢測到IP地址重複後，啟動第一個客戶端

8.0.100.0

- 支援AP 1700

- 11ac模組

- 支援 — F域（印度尼西亞）

- 適用於1600和1700 AP的CleanAir Express

- OEAP AP602 GUI增強功能

- OEAP鏈路測試

- OEAP — 語音資料包支援的更高優先順序（語音QoS）

- OEAP防火牆

- OEAP AP602分割通道

- 702W（乙太網供電）PoE管理（能夠禁用PoE埠）

- 每個乙太網埠的702W VLAN標籤

- 本地交換中的FlexConnect VideoStream

- FlexConnect — 將AP模式從本地轉換為FlexConnect，無需重新引導

- FlexConnect AP加入WLC的組播組

- FlexConnect代理ARP

- FlexConnect +網狀（網橋）

- 網格 — 快速收斂

- 網格 — 無MAC地址身份驗證

- 適用於6,000個使用者端的vWLC支援

- CAPWAP資料保持連線支援

- FlexConnect AP上的乙太網點對點協定(PPPoE)客戶端

- WLC 2500 — 有線訪客存取支援

- 供應商特定屬性(VSA)值對(AVP)

- 按領域選擇的RADIUS

- HTTPS重定向

- 在802.1x SSID上拒絕錯誤的WLAN id

- 能夠更改SSID/配置檔名稱

- 從動態介面執行Ping（延伸型ping）

- show ap summary輸出中包含的IP地址

- 在GUI上按IP地址搜尋AP

- 新增CLI show system...以監控WLC的效能

- 新增CLI show run-config startup-commands

- AP CLI選擇AP模式#capwapAP模式本地/網橋

- 新增CLI show client detail顯示配置檔案/ssid名稱

- 新增CLI show ap join stats顯示當前實際名稱

- CLI show rogue ap summary — 擴展選項

- 能夠對所有AP啟用Telnet/SSH

- GUI Web顏色主題

- 通過SNMP和GUI的快閃記憶體AP發光二極體(LED)

- debug client顯示AP名稱

- 能夠更新組織唯一識別符號(OUI)/裝置配置檔案清單

- 11v支援（定向組播服務[DMS]和BSS最大空閒期）

- 11r混合模式支援

- DHCP選項82，子選項5和子選項151/152

- FIPS 140-2

- 特定鄰居SSID和干擾AP與客戶端檢測

- QinQ標籤增強（802.1Q-in-Q VLAN標籤）

- RF設定檔中的動態通道分配(DCA)

- RX SOP

- 最佳化漫遊

- 代理移動IPv6(PMIPv6)- FlexConnect作為移動接入網關(MAG)

- HA-SSO批次同步狀態

- HA-SSO新調試/顯示

- HA-SSO可設定保持連線計時器/重試次數

- HA-SSO使用UDP訊息取代對等備援管理介面(RMI)網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)Ping

- HA-SSO預設閘道連線能力檢查增強功能

- 適用於內部DHCP伺服器的HA-SSO支援

- 適用於休眠使用者端功能的HA-SSO支援

- 適用於OEAP 600 AP的HA-SSO支援

- 適用於802.11ac的HA-SSO支援

- IPv6支援（第III階段）

- IPv6 — 終端存取控制器存取控制系統(TACACS+)IPv6支援

- mDNS第3階段（ISE策略、配置檔案增強、PI即時服務）

- AVC AAA覆寫

- AVC方向QoS

- AVC與本地配置檔案整合

- WLAN上每個應用、每個客戶端的AVC速率限制

- 適用於80MHz的無線電監控器

- 為香港增加了管制範圍 — S

- 國家/地區代碼KR更改為KE（適用於韓國）

- 國家/地區代碼JP（適用於日本）已刪除

- 友好欺詐Ap的最大RSSI

- Wi-Fi保護訪問/TKIP只能通過CLI進行配置

- 第三方NMS上的Netflow支援

- 能夠清除pmipv6 mag stats（清除pmipv6 mag stats）

- 調試客戶端輸出時在asso/resso期間的AP名稱

- 開箱即用的配置永續性選項

- 驗證WLC中安裝的所有憑證的CLI命令(show certificate all)

- VLAN透明功能橋接flexconnect-mesh上的所有未定義VLAN

- WLC GUI上的PoE列以檢查AP的PoE狀態(無線>存取點)

- AP已準備好加入超時的GUI支援

- 可設定webauth需要逾時

- Web傳輸wLAN上的休眠使用者端支援

- 能夠清除queue-info-max統計資訊(clear queue-info [detail <queue-id>/all/capwap/dot11/ipv6/mobility/redundancy])

- 從預設mDNS清單中刪除的iTunes家庭共用

- 能夠通過GUI在SNMP社群中進行更改

- 能夠禁用MFP陷阱

- 能夠按GUI按鈕禁用AVC統計資訊

- 服務通道上的20/40/80MHz非通道掃描

- Windows 8配置檔案支援

7.6.120.0

- 支援AP 2700

- 支援AP 700W

- WLC 2500 - WLAN Express設定

- 頻段選擇中等RSSI支援

7.6.100.0

- 支援AP 3700

- 支援AP 1530

- 支援AP 3600上的通用小型基地台5310

- Aps 700 -A域上的DFS通道

- 存取控制清單(ACL)

- 安全輕量型目錄存取通訊協定(LDAP)

- 記帳的被叫站ID

- 每個WLAN的EAP計時器

- 乙太網回退關閉

- 第2層(L2)ACL GUI

- 11h通道交換機（更輕鬆的CLI配置）

- 適用於IOS 7的Apple捕獲型旁路

- HA環境上的11ac配置

- NBAR 3.7(AVC v13)的上次支援

- 已啟用頻帶的傳輸功率控制(TPC)最小/最大值

- 每個GUI的網格首選父節點

- 網狀LSC驗證（MAC略過）

- 中國 — H域遷移（允許室內使用5150 MHz至5350 MHz）

- 網狀菊花鏈

- 可以將許可證新增到WLC HA SKU

- WLC 2500 — 支援1000個休眠使用者端（500個以前版本）

- WLC 5508 — 支援1000個休眠使用者端（與以前相同）

- WiSM 2 — 支援1000個休眠客戶端（與以前相同）

- WLC 7500 — 支援非睡眠25000戶端（之前為9000）

- WLC 8500 — 支援非睡眠25000戶端（之前為9000）

- WLC 8500 — 不支援新的移動性

- vWLC — 支援500個休眠使用者端（與之前相同）

- HA SSO — 網路收斂後自動從維護模式恢復

7.5.102.0

- 在AP 3600上支援802.11ac模組（第1波）

- 支援AP 700

- 支援WLC 8500作為錨點控制器

- 在WLC 7500上支援SFP-10G-LR

- L2 ACL

- 引入 — Z域（澳洲和紐西蘭）

- RADIUS和TACACS+ DNS

- 使用來源介面執行Ping

- show ap summary中的AP的IP地址

- IP address in show client summary

- 新增CLI - Grep支援

- GUI中的「更改過濾器」中的萬用字元支援

- 在網狀AP加入控制器之前，可以對其執行ping操作

- 1552 AP上的VLAN標籤

- 通過使用者名稱或IPv4/IPv6進行客戶端身份驗證

- 能夠選擇本地管理使用者是否支援Telnet

- 每個WLC允許的最大AP數

- 新的移動和移動控制器(MC)支援

- 通過L2交換機的HA客戶端SSO和冗餘埠(RP)

- 內部原則分類引擎

- AVC/NBAR2的協定包更新功能

- mDNS第II階段（位置特定服務[LSS]、mDNS-AP、優先順序mac、服務來源）

- 休眠客戶端支援

- 每個安全級別的欺詐策略

- 用於欺詐遏制的資料速率選擇

- 對照移動服務引擎(MSE)驗證欺詐客戶端

- 單機上的FlexConnect可以繼續執行惡意遏制

- 自動分配AP數量以包含欺詐

- 每個欺詐策略的萬用字元SSID

- 設定欺詐策略以從WLC資料庫中刪除欺詐

- vWLC上的DTLS支援

- vWLC上的AP速率限制

- 適用於FlexConnect的受保護的可擴充驗證通訊協定(PEAP)和可擴充驗證通訊協定 — 傳輸層安全(EAP-TLS)（本機驗證）

- FlexConnect組和AP的WLAN到VLAN對映

- FlexConnect AP上的每個客戶端ACL

- L2ACL FlexConnect

- 適用於FlexConnect本地交換的QoS AAA覆寫

- FlexConnect — 客戶端負載平衡支援

- 不再支援FlexConnect Ap上的PPPoE

- Flex和網狀AP為11w

- PMIPv6（代理移動IPv6） — 支援CWA/外部Web身份驗證

- 從MSE移除Aeroscout

- MSE上的REST應用程式設計介面(API)支援

- MSE顯示RFID標籤的RSSI

- BBX（公告牌交易）

- OEAP — 分割通道

- 不再支援思科授權管理員(CLM)

- 預設802.1p標籤已更改（白金從6更改為5，金牌從5更改為4，銀牌從3更改為2）

- 支援使用OpenSSL v1.0產生的憑證

- CLI命令show queue-info加加

- vWLC上的資料DTLS支援

- CAPWAPv6 AP組播模式支援

- AAA覆寫QoS支援

- OEAP支援AP 1130、1240、1040、1140、1600、2600、3500、3600

7.4.150.0

- 支援 — B域AP

7.4.140.0

- config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc}啟用

7.4.130.0

- 因為CSCur27551 ，預設情況下禁用SSLv3

7.4.100.0

- 支援AP 1600

- WLC 2504 — 支援75個Ap和1000客戶端

- WLC 2504 — 支援成為錨點WLC

- WLC 2504 — 支援連結彙總(LAG)

- WLC 7500 — 支援LAG

- WLC 8510 — 支援LAG

- 採用NBAR2的AVC

- Bonjour網關（mDNS支援 — 階段I）

- 支援無線安全和頻譜智慧(WSSI)監控模組

- 802.1x + web驗證支援

- 支援預先驗證ACL，以封鎖Web驗證使用者端的DNS

- 每個介面、WLAN或AP組的NAS-ID

- 被叫站ID的新屬性

- 支援FlexConnect組內建立RADIUS（CLI已更改）

- 新的TACACS+命令集

- 254個字元的位置名稱（AP的位置）

- 支援更多的DHCP opt 82屬性

- SSH檔案傳輸通訊協定(SFTP)

- N+1支援，帶HA SKU控制器

- 每個WLAN的使用者空閒超時

- 每個WLAN的使用者空閒閾值

- 僅將連線限製為11n個客戶端

- 每個乙太網埠利用率的負載均衡

- 客戶端和標籤閾值警告

- wIPS增強功能

- wIPS攻擊遏制

- 增強的惡意遏制功能

- 支援增強型區域模式(ELM)上的所有簽章

- wIPS新簽名

- 額外的DHCP opt 82屬性

- 支援NetFlow協定

- 被叫站ID的屬性

- 802.11w - MFP

- 802.11k

- 連結層探索通訊協定(LLDP)支援

- 全球定位系統(GPS)室外支援

- 適用於語音自動設定的WLAN

- 能夠從WLC備份第三方證書

- 適用於使用者端關聯/解除關聯的SNMP設陷支援

7.3.112.0

- 新移動性

註:7.4版不支援新移動性。從7.5版及更新版本獲得支援。

7.3.101.0

- 支援vWLC

- 支援WLC 8500

- 支援AP 2600

- 支援AP 1552CU/EU

- 支援AP802H

- WLC 8510 — 支援6000 AP

- WLC 8510 — 支援2000 FlexConnect組

- WLC 8510 — 支援無線64000戶端

- WLC 8510 — 支援6000 AP組

- WLC 8510 — 每個FlexConnect組支援100個AP

- WLC 8510 — 支援4096 VLAN

- WLC 8510 — 支援32,00024000惡意AP和32,000惡意客戶端

- WLC 7500 — 支援6000 AP、6400客戶端、2000靈活組

- WLC 7500 — 支援64000使用者端

- WLC 7500 — 支援2000 FlexConnect組

- WLC 7500 — 支援6000 AP組

- WLC 7500 — 每個FlexConnect組支援100個AP

- WLC 7500 — 支援4096 VLAN

- WLC 2500 — 支援2500非法客戶端和2000非法AP

- WLC 5508 — 支援2500非法客戶端和2000非法AP

- WLC WiSM2 — 支援5000非法客戶端和4000惡意AP

- WLC 7500 — 支援惡意32000戶端和惡24000AP

- vWLC — 支援1500個欺詐客戶端和800個欺詐AP

- WiSM 2 — 支援10,000個RFID

- WLC 7500 — 支援50,000個RFID

- WLC 8500 — 支援50,000個RFID

- vWLC — 支援3000 RFID

- 基於榮譽的許可證（使用權[RTU]許可證）

- FIPS 140-2

- HA AP SSO

- FlexConnect — 分割通道

- FlexConnect — 中央/本地交換中的802.11r（快速過渡）支援

- FlexConnect — 本地交換WLAN上的網路位址轉譯(NAT)和連線埠位址轉譯(PAT)

- FlexConnect - PPP和PPPoE支援

- FlexConnect - FlexConnect本地交換模式中的WGB/通用WGB支援

- FlexConnect — 支援802.11u（熱點2.0）

- FlexConnect — 基於VLAN的本地和中央交換

- AP資料包轉儲

- 用於本地和靈活模式的HTTP分析（RADIUS分析）

- 每個WLAN/使用者的雙向速率限制（頻寬合約）

- PMIPv6（代理移動IPv6）

- CLI全域性啟用/禁用IPv6

- 能通過CLI將show run-config的輸出上傳到FTP伺服器

- 可以在AP上使用乙太網VLAN標籤

- 適用於高密度的預設RF配置檔案

- 開箱即用的AP組

- 組播改進

- 802.11n語音通話許可控制(CAC)

- 802.11n影片CAC（基於Traffic Specification [TSPEC]的影片呼叫、Cius和facettime呼叫）

- WIPS — 自動SPT

- 11u新功能（熱點）

- 適用於1520和1550的本地/flex/監聽器/欺詐檢測器/監視器支援

- DHCP選項82 — 可以指定AP的名稱和SSID

- 能夠在RADIUS CallStationID上指定AP的名稱和SSID

- 如果使用靜態有線等效保密(WEP)的MAC身份驗證失敗，則使用802.1X的WLAN

- 使用者名稱顯示在客戶端摘要中

- 每個WLAN的RADIUS伺服器從3到6

- 每個AP組的RADIUS源介面

- CAPWAP資料包的VLAN標籤支援

- 能夠獨立啟用/禁用webauth或webauthadmin

7.2.110.0

- 支援AP 2600

- 自帶裝置(BYOD)（ISE自動調配）

- 本地和FlexConnect模式下的本機感測器DHCP支援（裝置分析）

- 適用於WLC的ISE NAC裝置設定器

- 適用於本機交換FlexConnect的外部Web-Auth

- 802.11r，用於本地模式下的AP（快速漫遊）

- 適用於本機和flexconnect模式的AP 1520/1550支援

- 支援標籤組播地址

- 支援RADIUS客戶端分析

- 可以從授權資料負載加密(LDPE)控制器升級到非LDPE

7.2.103.0

- FIPS

- 適用於3000個AP的WLC 7500支援（2000年之前）

- 適用於30,000個使用者端（之前20,000個）的WLC 7500支援

- 適用於1000 FlexConnect群組（500之前）的WLC 7500支援

- WLC 7500支援，適用於將1 Gb（250 Mb之前）的頻寬中央交換器

- 適用於3000 OEAP(OEAP 600s)的WLC 7500支援

- 支援1000個AP的WiSM2（500之前）

- WiSM2支援15000客戶端（7500之前）

- 20G（10G之前）的WiSM2資料平面

- CleanAir — 永久裝置規避

- CleanAir — 事件驅動的無線電資源管理(EDRRM)

- CleanAir — 未分類的干擾閾值/陷阱

- 欺詐增強功能

- 欺詐 — 用於欺詐檢測/分類的最小RSSI

- 欺詐 — 欺詐檢測報告間隔

- 欺詐 — 臨時欺詐間隔

- 惡意 — 惡意AP忽略清單

- Wi-Fi直接對等(P2P)封鎖

- TPCv2

- RF配置檔案

- Flexconnect — 混合遠端邊緣接入點(H-REAP)從此版本中稱為FlexConnect，依此類推

- Flexconnect - P2P阻止

- Flexconnect - FlexConnect高效接入點升級

- Flexconnect - FlexConnect ACL

- Flexconnect — 用於分配動態VLAN的AAA覆蓋

- Flexconnect — 語音客戶端快速漫遊

- 支援SKC（粘滯金鑰快取）

- DHCP選擇82作為美國資訊交換標準碼(ASCII)，而不是二進位制代碼

- WLC 7500上支援中央交換模式

- 新增器許可證，無需重新引導

- 合金QoS

- AP和控制器之間信任DSCP

- 適用於WLC的TrustSec SXP

- IPv6 — 控制器和AP的路由器通告塊(RA)

- 每個客戶端的IPv6地址可見性

- IPv6 - IPv6資料包的鄰居發現協定(NDP)代理和速率限制

- IPv6 — 未知地址組播鄰居請求(NS)轉發

- Cisco Compatible Extensions版本6(CCXv6)

- 無許可證的國家資訊基礎架構2(UNII-2)和UNII-2擴展到1552個AP

- 802.11u（熱點2.0）

- 主要電話系統型CAC（基於KTS的CAC）

- StadiumVision多點傳送

- 本地Web驗證/中央Web驗證支援(LWA/CWA)

- 線上憑證狀態通訊協定(OCSP)

- 採用EAP直通的開放式安全WLAN

- 僅通過CLI配置ClientLink

- 支援NAT後的AP

- RFC 2869一致性

- iWLAN AAA覆蓋 — 客戶端介面/VLAN覆蓋

- Mesh — 啟用VLAN透明模式時，本徵VLAN不會傳送到Mesh接入點(MAP)乙太網埠

- 網狀 — 適用於AP 3600的室內網狀支援

- MSE — 虛擬裝置

- MSE — 高可用性

- 600 OEAP — 可通過CLI禁用本地SSID和本地埠

- 600 OEAP — 可以配置電源、通道和通道寬度

- 600 OEAP — 雙區域網路支援

- 用於顯示WLC中語音呼叫數的CLI命令(show cac voice stats [ 802.11a | 802.11b ] <ap-name>)

- 能夠禁用AP HA後援

- 能夠對多個MAC地址進行調試

- 支援強制網路門戶繞行

7.1.91.0

- 支援AP 3600

7.0.252.0

- config ap lifetime-check {mic簡介 | ssc}啟用

7.0.251.2

- 因為CSCur27551 ，預設情況下禁用SSLv3

7.0.220.0

- 線上憑證狀態通訊協定(OCSP)

- show ap捆綁簡介

- config network ap-discovery nat-ip-only簡介

- AP 1040上的頻段選擇支援

- 執行被動掃描的客戶端可以在第一次嘗試時啟用負載均衡來加入WLAN

7.0.116.0

- 支援WLC 7510

- 支援WLC 2504

- 支援WiSM 2

- 支援介面組

- 每個DHCP髒的VLAN選擇

- WLAN AAA覆蓋 — 客戶端介面覆蓋

- RADIUS伺服器覆寫介面

- 依照外部WLC對應的VLAN選擇（外部對應）

- VLAN選擇和L2/L3組播最佳化

- DHCP選項60 +供應商名稱

- DHCP選項82(AP_Eth_MAC)

- 加密鄰居發現資料包(NDP)資料包

- 預設情況下，Cisco Discovery Protocol(CDP)通過無線禁用（非網狀）

- RF靜態組領導

- 支援100個H-REAP組

- 適用於H-REAP群組的機會式金鑰快取(OKC)

- H-REAP本地身份驗證

- H-REAP組和本地RADIUS伺服器

- H-REAP容錯

- 限制每個WLAN的客戶端數量

- 欺詐自動遏制級別

- 含ELM的wIPS

- 支援ISE v1.0

- 密碼策略（產品安全基線[PSB]）

- 針對靜態IP客戶端在WLC之間漫遊（靜態IP隧道）

- 快速AP故障切換

- WebProxy

- MAC過濾器失敗時的Web驗證

- 智利和俄羅斯的監管批准

- 語音診斷工具

- 丟棄通道120、124、116和132

- 網格 — 首選父項選擇

- 網狀 — 2.4 GHz，作為網狀回程

- 網格 — 通用客戶端訪問

- 無線的CDP

- 非Cisco WGB支援

- 支援NTP身份驗證

- 能夠從WLC停用舊崩潰檔案(clear crash-files...)

- 向show run-config 輸出中新增了DHCP代理狀態

- 能夠使用相同的安全設定建立多個SSID並使用PSK區分它們

- show client detail 輸出中包含的AP的名稱

- IGMP監聽支援

- WMM不相容的U-APSD客戶端支援

7.0.98.218

- 思科集中金鑰管理(CCKM)最大時間戳驗證的靈活性

- WGB VLAN客戶端功能

7.0.98.0

- 支援AP 3502

- 具有多個VLAN的WGB

- 在5508中支援500個AP

- 同時支援500個AP加入/映像下載

- 影片/媒體流

- 清潔空氣

- 啟始通訊協定 — CAC(SIP CAC)

- 被動客戶端

- 頻譜專家4.0

- 能夠設定RRM的TX功率的上限和下限

- 能夠清除內部DHCP租用

- 能夠為每個無線電介面啟用/禁用CDP

6.0.202.0

- CLI按優先順序禁用聚合Mac服務資料單元(A-MSDU)

- 已新增 — R管制域

6.0.188.0

- 頻段選擇

- 負載平衡

- TPC最大/最小限制

- AP映像預下載

- 非通道掃描延遲

- AP優先使用在發現響應消息中找到相同代碼版本的WLC

- 當AP嘗試加入主要/輔助/第三級WLC時，可配置計時器（準備加入超時）

6.0.182.0

- 支援WLC 5508

- 在網狀模式下支援1522、1524、1130和1240

- 自動免疫

- 波束成形（也稱為ClientLink）

- 登入標語檔案

- 控制器資料平面崩潰時的資料包捕獲檔案

- DCA演算法經過重新設計，可防止釘扎和級聯

- 傳輸控制通訊協定 — 最大區段大小(TCP MSS)調整

- IP語音(VoIP)窺探（SIP語音呼叫）

- 預設情況下禁用Telnet

- GUI附加 — Tx電源控制閾值

- GUI新增 — Radiations頁面（無線> Access Point > Radiations）

- GUI新增 — AP加入統計資訊頁面

- GUI新增 — DHCP opt82

- GUI新增 — Telnet-SSH配置

- GUI新增 — LSC配置

- 對AP 1130和1140的OEAP支援

- 網格 — 網橋資料速率自動

- 網格 — 可以在室外Mesh上禁用入侵檢測系統(IDS)

- 128位WEP不再可用

- 刪除ap組之前，需要將所有AP移動到新組

- 可以使用靜態IP地址指定AP上的DNS伺服器和AP域

- 需要啟用組播以允許IPv6橋接

- 可以在auth/acct access-request中指定MAC地址的分隔符

- 每個AP的欺詐檢測

- Pico Cell配置不再可用

- Called-station-id和calling-station-id中的MAC地址現在作為小寫

- 支援5500 WLC中的192個AP組

- 處於監聽器模式的AP

- 不支援分段的ping

- 2.4GHz頻段中的40 MHz通道

- 通道120、124和128在 — E管制域AP 1131、1243和1252上禁用

- 不支援IPSec

- 速率移動

6.0之前的版本支援的功能

- LAG

- 多點傳送 — 多點傳送

- QoS DSCP

- 通話許可控制(CAC)和U-APSD

- 支援IOS WGB與LWAPP AP的關聯

- AP組

- 網狀乙太網路橋接

- CPU ACL

- 多個WLAN使用相同的SSID

- 採用802.1x驗證的條件Web重新導向

- 能夠禁用每個WLAN的計費伺服器

- DFS

- L3組播漫遊

- 適用於頻譜連結電話的EDCA

- RFID標籤支援

- 獨立於組播的廣播啟用/禁用

- ARP填充

- MFP

- 本地身份驗證

- 基於負載的CAC

- LDAP支援

- 加速的BAndwith Request支援

- DHCP代理

- 移動性 — 外部/錨點

- 行動化 — 系統通道

- 客戶端MFP

- TACACS+支援

- ACL計數器

- 網狀乙太網VLAN標籤

- 適用於乙太網路橋接使用者端的網狀多點傳送模式（輸入/輸入/輸出）

- 適用於漫遊L2/L3的網狀多點傳送支援

- 網狀有限語音支援（室內）

- 每個WLAN的覆蓋盲區檢測

- CAPWAP

- 情景感知

- wIPS

- LSC

- AP授權