目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

說明

驗證

疑難排解

簡介

本文說明如何使用執行Cisco IOS®版15.2(2)JB自發程式碼的Cisco存取點(AP)來設定基本無線LAN(WLAN)連線。

必要條件

需求

思科建議您在嘗試此組態之前，對以下主題擁有基本知識：

- 無線射頻(RF)技術

- Cisco AP訪問

本文檔假設已安裝PC或筆記型電腦的無線客戶端卡的驅動程式。

採用元件

本檔案中的資訊是根據執行Cisco IOS軟體版本15.2(2)JB的Aironet 1040系列AP。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

本節介紹如何使用GUI配置AP。

使用GUI有兩種方法訪問AP:

- 通過GUI連線之前，請為裝置分配IP地址。

- 使用DHCP獲取IP地址。

說明

配置IP地址後，您可以通過瀏覽器訪問AP以配置AP。

請完成以下步驟：

1. 要使用GUI訪問AP並開啟Summary Status視窗，請完成以下步驟：

- 開啟Web瀏覽器，在地址行中輸入AP的IP地址。

- 輸入Username和Password。預設使用者名稱和密碼為Cisco。

此時將顯示「彙總狀態」視窗，如下所示：

2. 按一下左側的Easy Setup，然後按一下Network Configuration。

將顯示「Easy Setup（輕鬆設定）」視窗。您可以使用此視窗來配置建立無線連線所必需的一些基本引數。以下是該視窗的示例：

3. 在Easy Setup視窗中輸入以下配置引數：

- AP的主機名

- AP的IP地址配置（如果IP地址是靜態的）

- 預設閘道

- 使用者名稱/密碼

- 無線電2.4GHz和無線電5GHz的服務集識別符號(SSID)

- SSID Security 配置和其他特定引數

提示：您可以在「Easy Setup（輕鬆設定）」下重新啟動AP或出廠重置其配置。
以下為範例視窗：

4. 按一下Apply以儲存對同一頁上特定部分的更改。

5. 要檢視網路介面摘要，請導航到網路>網路介面>摘要。

6. 要檢視或編輯GigabitEthernet埠、Radio 2.4GHz和Radio 5GHz設定，請導航至Network Interface部分。

以下截圖：

7. 按一下Association頁籤以檢查客戶端關聯：

8. 自治AP也可用於無線域服務(WDS)。按一下Wireless頁籤以配置或檢視WDS設定：

9. 要配置以下AP引數，請按一下Security頁籤：

- Admin Access — 設定使用者名稱和密碼，並使用本地或身份驗證伺服器

- Encryption Manager — 為無線電設定加密

- SSID Manager — 配置SSID

- Server Manager — 新增RADIUS伺服器

- AP身份驗證 — 為AP使用證書

- 入侵檢測 — 配置管理幀保護

- 本地RADIUS伺服器 — 將AP配置為RADIUS伺服器

- 高級安全 — 使用MAC地址或訪問控制清單配置MAC地址身份驗證

螢幕截圖如下：

10. Services頁籤允許您配置可用於AP的服務，例如Telnet、安全外殼(SSH)或思科發現協定(CDP):

11. 要檢查AP軟體版本或升級AP，請按一下AP Software頁籤：

驗證

完成配置並啟用配置檔案後，客戶端介面卡將連線到AP。

以下是事件日誌示例，可在Event Log頁籤下訪問：

可以更改事件日誌以顯示所需的內容。使用左側導航窗格中的Configuration Options更改設定：

在此螢幕上，您還可以從AP GUI執行Ping、Save Configuration和Logout:

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。