目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

疑難排解指令

相關資訊

簡介

本檔案將提供透過TCP傳輸的X25的組態範例。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS®軟體版本9.21或更新版本以及任何功能集。

注意：對於低於11.3的Cisco IOS軟體版本，x25 route ^xxxx xot a.b.c.d 命令的格式必須為x25 route ^xxxx ip a.b.c.d。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

XOT是透過TCP傳輸的X25，要求建議(RFC)1613。這允許透過傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定(TCP/IP)網路而不是連結存取程式平衡(LAPB)連結傳送X.25封包。

實際上，我們通過IP雲傳輸x25流量。例如，通過IP雲連線兩個沒有物理連線的虛擬TCP隧道的X.25雲。

收到應轉發的來話呼叫時，會查閱X.25路由表中的兩個欄位來確定遠端X.25路由：目的X.121地址和X.25資料包的呼叫使用者資料(CUD)欄位（可選）。

當傳入資料包的目的地址和CUD符合路由表中的X.121和CUD模式時，會轉發呼叫。您還可以指定使XOT TCP連線使用指定介面的IP地址作為TCP連線的源地址的XOT源。

例如，如果為XOT連線的源地址指定了環回介面，則TCP可以使用主介面或任何備份介面到達連線的另一端。但是，如果物理介面的地址被指定為源地址，則該介面關閉時會終止XOT連線。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

- 2504a

- 7010a

- 2502a

- 2502b

2504a

!

hostname 2504a

!

x25 routing

!

!

interface Serial0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 111

!

!

x25 route 222 interface Serial0

!--- local x25 switching

!

7010a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 7010a

!

x25 routing

!

!

interface Serial1/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

interface Serial1/2

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

clockrate 2000000

!

!

x25 route 111 interface Serial1/2

!--- local x25 switching

x25 route 222 ip 10.1.1.1

!--- sending x25 packet over the IP cloud

!

2502a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 2502a

!

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

bandwidth 56

!

interface Serial1

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation x25

bandwidth 56

!

!

x25 route 111 ip 10.1.1.2

!--- sending x25 packet over the IP cloud

x25 route 222 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

2502b

!

hostname 2502b

!

x25 routing

!

interface Serial1

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

bandwidth 56

x25 address 222

clockrate 56000

!

!

x25 route 111 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

- show x25 vc — 在特權EXEC模式下顯示有關活動交換虛擬電路(SVC)和永久虛擬電路(PVC)的資訊。

您可以看到根據show x25 vc命令的輸出建立的SVC:

2504a的show命令

2504a#show x25 vc

SVC 1,  State D1,  Interface Serial0

Started 000011, last input 000000, output 000000

Line 2   vty 0    Location  Host 222

222 connected to 111 PAD <--> X25

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 2  ACK 2  Remote PR 3  RCNT 0  RNR no

Window is closed

P/D state timeouts 0  timer (secs) 0

data bytes 361/79 packets 21/26 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a的show命令

7010a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1/2

Started 000430, last input 000410, output 000410

Connects 111 <--> 222 to

XOT between 10.1.1.2, 11011 and 10.1.1.1, 1998

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a#

2502a的show命令

2502a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000410, last input 000350, output 000351

Connects 111 <--> 222 from

XOT between 10.1.1.1, 1998 and 10.1.1.2, 11011

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 7  PR 1  ACK 1  Remote PR 7  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 69/94 Packets 15/9 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502a#

2502b的show命令

2502b#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000346, last input 000326, output 000326

Connects 111 <--> PAD

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502b#

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

疑難排解指令

注意：發出debug命令之前，請參閱有關Debug命令的重要資訊。

- debug x25 events — 顯示有關特權EXEC模式中的X.25流量的資訊。

- pad 222 — 將您登入到PAD。

從2504a到2502b進行pad呼叫時顯示的調試輸出如下所示。我們使用debug x25 events命令。

2504a調試

2504a#pad 222

Trying 222...Open

User Access Verification

Password

054553 Serial0 X.25 O R1 Call (12) 8 lci 1024

054553   From (3) 111 To (3) 222

054553   Facilities (0)

054553   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

054553 Serial0 X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

054553   From (0)  To (0)

054553   Facilities (0)

2502b>en

Password

2502b#

7010a調試

7010a#debug x25 events

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 O P1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (6)

Jan 28 144359     Window size 2 2

Jan 28 144359     Packet size 128 128

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

7010a#

2502a調試

2502a#debug x25 events

Jan 28 144401 XOT X25 I R1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (6)

Jan 28 144401     Window size 2 2

Jan 28 144401     Packet size 128 128

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 O P2 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401 XOT X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

2502a#

2502b調試

2502b#debug x25 events

Serial1 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

From(3) 111 To(3) 222

Facilities (0)

Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Serial1 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

From(0)  To(0)

Facilities (0)

2502b#

相關資訊

- X.25背景

- 網際網路設計基礎

- DNS型X.25路由

- 配置X.25和LAPB

- 技術支援 - Cisco Systems