目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供X.25的組態範例。X.25支援通常設定為透過X.25網路傳輸資料包。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 可在所有平台上運行X.25的任何串列介面。

- Cisco IOS®軟體版本10.0及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

資料包是作為網路層單元通過傳輸介質傳送的資訊邏輯分組，而無需事先建立虛電路。IP資料包是Internet中的主要資訊單元。信元、幀、消息、資料包和網段等術語也用於描述OSI參考模型各層和各個技術領域的邏輯資訊分組。

資料包傳輸（或封裝）是通過X.25網路通訊的兩台主機之間的合作工作。通過在遠端主機的通訊協定位址（例如IP）和X.121位址之間的封裝介面上建立對應來設定資料包傳輸。由於呼叫在Call User Data欄位（CUD欄位）中標識虛電路承載的協定，因此如果終端主機配置為與源主機交換標識的流量，則終端主機可以接受該呼叫。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

主機名7000

!

x25 routing

!

!

interface Serial1/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

!--- Data link layer configured for logical DCE.

no ip mroute-cache

x25 address 222

!--- This router's x121 address.

x25 map ip 10.1.1.1 111

!--- This command maps the remote x121 address with the appropriate IP address.

clockrate 2000000

!--- This denotes the physical DCE device.

!

!

x25 route 111 interface Serial1/1

主機名2500

!

hostname 2500

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

encapsulation x25

!--- This denotes logical DTE at the data link layer.

bandwidth 56

x25 address 111

!--- This router's x121 address

x25 map ip 10.1.1.2 222

!--- This command maps the remote x121 address with the appropriate IP address.

!

!

x25 route 222 interface Serial0

!

驗證

使用以下命令以確保網路運作正常：

- ping 10.1.1.2 — 檢查電腦是否正常運行，以及網路連線是否完整。

- show x25 vc — 在特權EXEC模式下顯示有關活動交換虛擬電路(SVC)和永久虛擬電路(PVC)的資訊。

此輸出是在網路圖中所示的裝置上輸入這些命令的結果。輸出顯示網路運行正常。

2500#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/10/24 ms

2500#

Jan 28 135638 Serial0 X25 O P2 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 135638 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 135638   Facilities (0)

Jan 28 135638   Call User Data (4) 0xCC000000 (ip)

Jan 28 135638 Serial0 X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 135638 From(0)  To(0)

Jan 28 135638   Facilities (0)

2500#

7000#

Jan 28 135637 Serial1/1 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 135637 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 135637   Facilities (0)

Jan 28 135637   Call User Data (4) 0xCC000000 (ip)

Jan 28 135637 Serial1/1 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 135637 From(0)  To(0)

Jan 28 135637   Facilities (0)

7000#

2500#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial0

Started 000157, last input 000157, output 000157

Connects 222 <-->

ip 10.1.1.2

cisco cud pid, no Tx data PID

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 5  ACK 4  Remote PR 5  RCNT 1  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 500/500 Packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2500#

7000#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1/1

Started 000209, last input 000209, output 000209

Connects 111 <-->

ip 10.1.1.1

cisco cud pid, no Tx data PID

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 5  ACK 5  Remote PR 4  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 500/500 Packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7000#

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 使用TCP的Cisco Systems X.25(XOT)

- TCP/IP故障排除

- 網際網路設計基礎