目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

輸出示例

欄位定義

相關資訊

簡介

show controllers e1命令會顯示控制器硬體特定的控制器狀態。它顯示的資訊對於診斷任務通常很有用。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

輸出示例

為了解釋使用show controllers e1命令時生成的資訊，我們來看一些輸出示例：

Bru#show controllers e1

E1 0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

No alarms detected.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Primary.

Data in current interval (251 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

E1 1 is down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Secondary.

Data in current interval (200 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 200 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 200 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

E1 2 is administratively down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.

Data in current interval (249 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 249 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 249 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

欄位定義

讓我們看一下此輸出中所示的資料的含義。下表說明了每個欄位及其定義：

欄位

說明

E1 0已啟動

顯示E1控制器0正在運行。控制器的狀態可以是up、down或administratively down。環回條件顯示為本地環回或遠端環回。

應用型別

顯示硬體應用型別，並指示其平衡或不平衡。

成幀

顯示當前成幀型別。E1的預設成幀是循環冗餘檢查4(CRC4)。

線路代碼

顯示當前行代碼。E1的預設線路編碼為HDB3。

未檢測到警報

此處將顯示控制器檢測到的任何警報。可能的警報有：

- 發射器正在傳送遠端警報。

- 發射器正在傳送警報指示訊號(AIS)。

- 接收器丟失訊號。

- 接收方獲得AIS。

- 接收方丟失幀。

- 接收器有遠端警報。

- 接收器沒有警報。

當前間隔中的資料（經過251秒）

顯示當前累積週期，每隔15分鐘滾動到24小時累積中。累積週期為1到900秒。最舊的15分鐘時間段從24小時累積緩衝區的後面跌落。

線路代碼違規

指示出現雙極違規(BPV)或過多的零(EXZ)錯誤事件。

路徑代碼衝突

表示D4和E1-no CRC格式的幀同步位錯誤，或者擴展超幀(ESF)和E1-CRC格式的CRC錯誤。

滑動秒

表示複製或刪除國內中繼介面(DS1)幀的負載位。當同步接收終端的定時和接收的訊號之間存在差時，可能發生滑動。

損失秒

指示檢測到幀外(OOF)錯誤的秒數。

線路錯誤秒數

線路錯誤秒(LES)是偵測到一個或多個線路代碼違規錯誤的秒數。

降級分鐘數

降級分鐘是估計錯誤率超過1E-6但不超過1E-3的分鐘。

錯誤秒

在ESF和E1 CRC鏈路中，錯誤秒是指檢測到以下缺陷之一的第二秒：

- 一個或多個路徑代碼衝突。

- 一個或多個Controlled Slip事件。

對於SF和E1無CRC鏈路，雙極違規的存在也會觸發錯誤秒數。

突發錯誤秒

第二個路徑編碼違規錯誤多於一個但少於320個，沒有嚴重誤碼幀缺陷以及沒有檢測到傳入的AIS缺陷。此引數中不包括受控滑塊。

嚴重錯誤秒

對於ESF訊號，這是第二次檢測到以下缺陷之一：

- 320個或更多路徑代碼違規錯誤。

- 一個或多個幀外缺陷。

- AIS缺陷。

對於E1-CRC訊號，出現以下錯誤之一的第二個：

- 832個或更多路徑代碼違規錯誤。

- 一個或多個幀外缺陷。

對於E1非CRC訊號，這是第二個具有2048行代碼違規或更多個的訊號。對於D4訊號，這意味著幀錯誤、幀外缺陷或1544行代碼違規的1秒間隔計數

無用秒

介面上的總秒數。通過計算介面不可用的秒數來計算此欄位。

相關資訊

- E1故障排除

- 技術支援 - Cisco Systems