目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

相關資訊

簡介

本文提供有關如何對藍色和黃色T1警報進行故障排除的資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

有關「接收遠端警報指示（黃色）」圖表的詳細資訊，請按一下與圖形中的命令框對應的連結：

- Insert the loopback plug to the port框連結到Hard Plug Loopback Test。

- 選中T1 Alarm Troubleshooting的電纜鏈路框。

- 出現「Power cycle the router links to T1 Alarm Troubleshooting（T1警報故障排除）」框。

- Connect the T1 line to a different port links to T1 Alarm Troubleshooting框。

- 「Perform a hardware loopback plug test(執行硬體環回插頭測試)」框連結到「Hard Plug Loopback Test（硬插頭環回測試）」。

- 錯誤事件框連結到T1錯誤事件故障排除流程圖。

有關「傳輸警報指示訊號（藍色）」圖表的詳細資訊，請按一下與圖形中的命令框對應的連結：

- Configure terminal controller t1 x framing {SF/ESF}（配置終端控制器t1 x framing {SF/ESF}）框連結到T1 Alarm Troubleshooting（T1警報故障排除）。

- Connect the T1 to a different port links to T1 Alarm Troubleshooting框。

- 在原始埠上執行硬體環回插頭測試」框連結到「硬插頭環回測試」。

- 錯誤事件框連結到T1錯誤事件故障排除流程圖。

相關資訊

- T1警報故障排除

- 硬插頭環回測試

- T1錯誤事件故障排除流程圖