目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

為RJ-45上的E1建立環回插頭

為DB-15上的E1建立環回插頭

E1引腳佈局

準備擴展Ping測試

執行擴展Ping測試

相關資訊

簡介

硬體環回插頭測試用於檢查路由器是否有任何故障。如果路由器通過硬體環回插頭測試，則線路上的其它位置存在問題。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本。

- Cisco IOS®軟體版本12.0

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

為RJ-45上的E1建立環回插頭

完成以下步驟，為E1建立環回插頭：

1. 使用線切割器切割5英吋長、帶聯結器的工作電纜。

2. 剝下電線。

3. 將引腳1和4的電線纏繞在一起。

4. 將引腳2和5的電線纏繞在一起。

5. 別碰其他電線。

RJ-45插孔上的引腳編號從1到8。由於金屬引腳朝向您，並且電纜掛起，引腳1是最左側的引腳。

有關詳細資訊，請參閱RJ-45電纜上的文檔。

為DB-15上的E1建立環回插頭

完成以下步驟，為DB-15上的E1建立環回插頭：

1. 使用線切割器切割5英吋長、帶接頭的DB-15工作電纜。

2. 剝下電線。

3. 將引腳2和15的電線纏繞在一起。

4. 將引腳9和8的電線捻在一起。

5. 別碰其他電線。

E1引腳佈局

路由器

網路終端

DB-1

BNC

DB-15

特維納克斯

RJ-45

引腳

訊號²

訊號

引腳

訊號

引腳

訊號

引腳

訊號

9

Tx提示

Tx提示

1

Tx提示

Tx-1

Tx提示

1

Tx提示

2

Tx環

Tx遮蔽

9

Tx環

Tx-2

Tx環

2

Tx環

10

Tx遮蔽

-

2

Tx遮蔽

盾牌

Tx遮蔽

3

Tx遮蔽

8

Rx提示

Rx提示

3

Rx提示

Rx-1

Rx提示

4

Rx提示

15

Rx環

Rx遮蔽

11

Rx環

Rx-2

Rx環

5

Rx環

7

Rx遮蔽

-

4

Rx遮蔽

盾牌

Rx遮蔽

6

Rx遮蔽

準備擴展Ping測試

完成以下步驟以準備擴展ping測試：

1. 將插頭插入有問題的埠。

2. 使用write memory命令儲存路由器配置。例如：

bru-nas-03#write memory

Building configuration... [OK]

3. 要在通道化E1（PRI或CAS）上運行環回測試，我們需要使用channel-group E1控制器命令來建立一個或多個對映到通道化E1中一組時隙的串列介面。如果E1配置為PRI，則需要先刪除pri-group，然後再使用channel-group命令。如果未使用通道化E1，請繼續執行步驟4。

bru-nas-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bru-nas-02(config)#controller e1 0

bru-nas-02(config-controller)#no pri-group timeslots 1-31

bru-nas-02(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-31

注意：這將建立一個Serial0:0介面（前0代表控制器，後0代表通道組編號），使用所有31個時隙，總計1.984Mbps。

有關執行擴展ping測試的詳細資訊，請參閱排除串列線路問題文檔中的使用擴展ping測試。

4. 在介面配置模式下將介面serial 0:0的封裝設定為高級資料鏈路控制(HDLC)。例如：

bru-nas-03(config)#interface serial 0:0

bru-nas-03(config-if)#encapsulation HDLC

bru-nas-03(config-if)#^Z

5. 使用show running config命令檢視介面是否有唯一的IP地址。如果上述串列介面沒有IP地址，請獲取唯一的地址，並將其分配給子網掩碼為255.255.255.0的介面。例如：

bru-nas-03(config-if)#ip address 172.22.53.1

6. 使用clear counters命令清除介面計數器。例如：

bru-nas-03#clear counters

Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]

bru-nas-03#

7. 按照執行擴展ping測試一節中的說明執行擴展ping測試。

執行擴展Ping測試

ping指令是適用於思科網際網路裝置以及許多主機系統的有用測試。在TCP/IP中，此診斷工具也稱為網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)回應請求。

注意：在show interfaces serial輸出中記錄較嚴重的輸入錯誤時，ping命令特別有用。

思科網路互連裝置提供自動依序傳送許多ping封包的機制。通過將CSU/DSU設定為環回模式，可以在沒有環回插頭的情況下執行擴展ping測試；但是，使用環回插頭可以更有效地隔離問題。如需詳細資訊，請參閱介面命令的相關檔案。

完成以下步驟，執行串列線路ping測試：

1. 請按照以下步驟執行擴展ping測試：

1. Type:ping ip

2. 目標地址=輸入剛剛分配了IP地址的介面的IP地址

3. 重複計數= 50

4. 資料包大小= 1500

5. 超時=按ENTER

6. 擴展cmds =是

7. 源地址=按ENTER

8. 服務型別=按ENTER

9. 資料模式：0x0000

10. 按ENTER三次。

請注意，ping資料包大小為1500位元組，而且我們正在執行全零ping(0x000)。 此外，ping計數規範設定為50。因此，在這種情況下，發出了50 1500位元組的ping資料包。

以下是輸出示例：

bru-nas-03#ping ip

Target IP address: 172.22.53.1

Repeat count [5]: 50

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: yes

Source address or interface:

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]: 0x0000

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 50, 1500-byte ICMP Echos to 172.22.53.1, timeout is 2 seconds:

Packet has data pattern 0x0000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (50/50), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

bru-nas-03#

2. 檢查show interfaces serial命令輸出並確定輸入錯誤是否增加。如果輸入錯誤沒有增加，則本地硬體（DSU、電纜、路由器介面卡）可能處於良好狀態。

3. 使用不同的資料模式執行其他擴展ping。例如：

重複步驟1，但使用資料模式0x0001

重複步驟1，但使用資料模式0x0101

重複步驟1，但使用資料模式0x1111

重複步驟1，但使用資料模式0x5555

重複步驟1，但使用資料模式0xffff

4. 檢驗所有擴展的ping測試是否都完全成功。

5. 輸入show interface <X>（其中x應替換為介面編號）命令。

您的E1串列介面應該沒有循環冗餘檢查(CRC)、幀、輸入或其他錯誤。檢視show interface serial命令輸出底部的第五和第六行，驗證這一點。

如果所有ping操作都成功100%，並且沒有錯誤，則硬體應該正常。問題可能是佈線或電信問題。

6. 從介面拔下環回插頭，並將E1線路重新插入埠。

7. 在路由器上，輸入copy startup-config running-config EXEC命令以清除在擴展ping測試期間對運行配置所做的任何更改。當提示輸入目標檔名時，按Enter鍵。例如：

bru-nas-03#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]?

Command will take effect after a shutdown

4078 bytes copied in 1.80 secs (4078 bytes/sec)

bru-nas-03#

如果上述硬插頭環回測試無法幫助您找到問題，請記錄擴展ping測試的控制檯輸出，以便您在開啟TAC案例時能夠將此資訊作為參考加以轉發。

相關資訊

- 介面命令

- 存取技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems