目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

技術詳細資料

設定

基本配置（未啟用虛擬配置檔案）

全域性超時

每使用者超時 — AAA伺服器配置

每使用者超時 — NAS配置

驗證

疑難排解

使用虛擬配置檔案的非同步呼叫 — 連線未空閒

使用虛擬配置檔案的非同步呼叫 — 連線停止

無虛擬配置檔案的非同步呼叫

無虛擬設定檔的多連結單一通道ISDN呼叫

無虛擬設定檔的非多重連結單一通道ISDN呼叫

具有虛擬設定檔的非多重連結單一通道ISDN呼叫

相關資訊

簡介

本技術提示說明如何在Cisco存取伺服器上實作每個使用者逾時。要使每個使用者超時正常工作，必須運行Cisco IOS版本11.3(8)T或更高版本。如果您運行早期版本的Cisco IOS，計時器可能只在某些基本配置下工作，例如沒有虛擬配置檔案的非同步模式。

本檔案介紹網路存取伺服器(NAS)和驗證、授權及計量(AAA)伺服器的組態。它還提供了show和debug命令輸出，這樣您就可以確認您的裝置是否工作正常，從而調試任何問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco IOS版本11.3(8)T或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

技術詳細資料

在討論引入其他變數（如AAA配置和RADIUS/TACACS+伺服器）的每使用者超時之前，我們將研究如何為固定超時配置接入伺服器，即全域性應用並應用於撥號的每個人的超時。

Cisco IOS的關鍵命令是dialer idle-timeout和timeout absolute。這兩個都是介面配置命令。我們還將討論第三個命令ppp timeout idle，該命令用於vaccess介面。

dialer idle-timeout <x>

此命令可以在任何支援撥號程式的介面上配置，並控制連線終止前可以空閒的時間（以秒為單位）。下面列出了此命令需要注意的四點：

1. 此命令只能應用於支援撥號程式的介面。預設情況下，所有ISDN介面（BRI和PRI）都支援撥號程式，因此新增此命令不會出現問題。非同步介面（包括組非同步介面）預設情況下不支援撥號程式，您必須通過輸入命令dialer in-band使它們支援撥號程式。只有在非同步介面上輸入dialer in-band命令後，才能配置dialer idle-timeout。附註

注意：vtemplate（以及vaccess介面）不支援撥號程式（它們僅是點對點介面），因此無法使用此命令。

2. 在支援撥號程式的介面上（即ISDN或與撥號程式在頻內的非同步），預設值為dialer idle-timeout 120（秒）。 在ISP環境中，該時間通常過短，因此幾乎應始終增加該時間。

3. 預設情況下，dialer idle-timeout僅在匹配撥號器清單（即認為有意義）的出站流量（流向使用者的流量）上重置。 通過在命令末尾新增任一關鍵字(也就是dialer idle-timeout 600)，也可以針對入站關注流量重置該值。

4. 被視為「感興趣」的流量由dialer-list <n> 命令定義，其中<n>與dialer-group<n>命令語句中的數字匹配。

timeout absolute <x> <y>

可在任何WAN介面（包括非同步介面、ISDN介面、撥號器介面和模板介面）上配置此命令。它控制連線終止前可以啟動的時間。請注意，語法為<x> <y> ，其中<x>以分鐘為單位，<y>以秒為單位。

ppp timeout idle <x>

此命令只能在vtemplate介面上配置（甚至在解析器中隱藏），並控制連線終止前可以空閒的時間（以秒為單位）。其功能與撥號器介面上的dialer idle-timeout命令非常相似，只有ppp timeout idle用於vtemplate/vaccess介面。由於此命令專門用於vtemplate/vaccess介面，因此適用於虛擬配置檔案配置（在此始終為使用者建立vaccess介面）和虛擬專用撥號網路(VPDN)主網關（在此處的投影介面始終在vaccess介面上終止）。 與dialer idle-timeout命令不同，沒有相關流量的概念，因此所有使用者流量將重置空閒計時器。非使用者流量(例如連結控制通訊協定(LCP)keepalive和網路控制通訊協定(NCP)交涉封包)不會重設計時器。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

本檔案會使用以下設定：

- 基本配置（未啟用虛擬配置檔案）

- 全域性超時

- 每使用者超時 — AAA伺服器配置

- 每使用者超時 — NAS配置

基本配置（未啟用虛擬配置檔案）

出於學習目的，我們將採用基本配置，如下所述。虛擬配置檔案功能未開啟。

基本配置

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname access-3

!

aaa new-model

aaa authentication login default tacacs+ local

aaa authentication login console none

aaa authentication login use-radius local radius

aaa authentication enable default enable

aaa authentication ppp default if-needed local tacacs+

aaa authentication ppp use-radius if-needed local radius

aaa authentication arap default local

aaa authorization exec default tacacs+ local

aaa authorization exec console none

aaa authorization exec use-radius local radius if-authenticated

aaa authorization network default local tacacs+ if-authenticated

aaa authorization network use-radius local radius if-authenticated

aaa accounting exec default stop-only tacacs+

aaa accounting network default stop-only tacacs+

aaa accounting system default start-stop tacacs+

enable secret 5 $1$oMKx$kPcop1zxkpxa8fkxXBWp21

!

modem call-record terse

modem buffer-size 250

no ip finger

!

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summer-time PDT recurring

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no keepalive

peer default ip address pool default

ppp authentication chap pap use-radius

ppp multilink

!

interface Serial0:23

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no logging event link-status

no keepalive

dialer-group 1

autodetect encapsulation ppp v120

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

peer default ip address pool default

no fair-queue

no cdp enable

ppp max-bad-auth 3

ppp authentication chap pap use-radius

ppp multilink

!

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no logging event link-status

async mode interactive

peer default ip address pool default

no fair-queue

no cdp enable

ppp max-bad-auth 3

ppp authentication chap pap use-radius

ppp multilink

group-range 1 96

hold-queue 10 in

!

ip local pool default 10.1.1.2 10.1.1.200

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254

!

no logging console

dialer-list 1 protocol ip permit

tacacs-server host 172.16.1.201

tacacs-server key cisco

radius-server host 172.16.1.202 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco

!

line con 0

exec-timeout 0 0

authorization exec console

login authentication console

transport input none

line 1 96

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

escape-character BREAK

authorization exec use-radius

login authentication use-radius

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

!

end

全域性超時

在下一個示例中，將為使用者強制設定30分鐘（1800秒）的空閒超時和3小時（180分鐘）的絕對超時。啟用全域性ppp超時的增量配置更改如下：

interface Serial0:23

dialer idle-timeout 1800

timeout absolute 180

!

!

interface Group=Async1

dialer in-band

dialer idle-timeout 1800

dialer-group 1

timeout absolute 180

如果您沒有dialer-list 1，則需要定義一個。最簡單的是dialer-list 1 protocol ip permit。

如果您使用的是虛擬配置檔案，則配置會更簡單，因為您只需在虛擬模板介面上放置超時，如下所示：

interface Virtual-Template1

ppp timeout idle 1800

timeout absolute 180

每使用者超時 — AAA伺服器配置

既然我們已經研究過全球超時，我們將將此知識擴展到每使用者超時。在網路授權期間，您的每使用者計時器值將下降，因此您必須將aaa authorization network命令配置為使用的任何方法，即RADIUS或TACACS+。另請注意，每使用者計時器將始終覆蓋NAS上預配置的所有全域性值。每個使用者計時器的工作方式是，當訪問伺服器在網路授權階段收到超時屬性時，它將將這些屬性轉換為一組配置命令，這些命令將輸入到使用者要連線的介面中。後台進程輸入到介面的這些配置命令是臨時的；使用者斷開連線時，這些埠將被刪除。

下面列出了伺服器上的幾個示例使用者配置檔案：

RADIUS設定檔

timeout-absolute-ppp Password = "cisco"

Service-Type = Framed,

Framed-Protocol = PPP,

Framed-IP-Address = 255.255.255.254,

Session-Timeout = 600

timeout-idle-ppp Password = "cisco"

Service-Type = Framed,

Framed-Protocol = PPP

Framed-IP-Address = 255.255.255.254,

Idle-Timeout = 300

timeout-both-ppp Password = "cisco"

Service-Type = Framed,

Framed-Protocol = PPP,

Framed-IP-Address = 255.255.255.254,

Session-Timeout = 600,

Idle-Timeout = 300

注意：您的語法可能因詞典設定方式而異。

TACACS+設定檔

user = timeout-absolute-ppp {

chap = cleartext cisco

service = ppp protocol = lcp {

timeout = 10

}

service = ppp protocol = ip {

addr-pool = "default"

}

}

user = timeout-idle-ppp {

chap = cleartext cisco

service = ppp protocol = lcp {

idletime = 5

}

service = ppp protocol = ip {

addr-pool = "default"

}

}

user = timeout-both-ppp {

chap = cleartext cisco

service = ppp protocol = lcp {

timeout = 10

idletime = 5

}

service = ppp protocol = multilink { }

service = ppp protocol = ip {

addr-pool = "default"

}

}

每使用者超時 — NAS配置

如果只執行非同步（無ISDN）操作，並且不使用虛擬配置檔案，則只要在非同步（或組非同步）介面上配置了dialer in-band，每個使用者計時器應該工作。後台進程將使用dialer idle-timeout和timeout absolute命令將計時器插入到非同步介面上，並使用從RADIUS/TACACS+傳入的值將其刪除。

如果只執行非同步（無ISDN）操作，並且使用虛擬配置檔案，則不需要在非同步（或組非同步）介面上配置dialer in-band。應該管用。後台進程將使用ppp timeout idle和timeout absolute命令將計時器插入到vaccess介面上，並使用從RADIUS/TACACS+傳入的值將其刪除。

如果您有ISDN使用者並且需要執行每使用者計時器，則可能需要使用虛擬配置檔案。這是因為我們前面討論的後台進程不適用於ISDN介面；也就是說，您無法配置使用者所連線的B通道。唯一可以配置的是影響每個人的D通道。但是，如果使用者協商會話上的多連結，訪問伺服器將自動建立一個虛擬訪問介面，該介面用作使用者的捆綁介面。後台進程在虛擬訪問介面上有效，但在沒有虛擬訪問介面的非多鏈路ISDN呼叫上無效。因此，如果您有單個B通道使用者，這些使用者不協商多鏈路，並且希望安裝它們的每個使用者超時，則必須啟用虛擬配置檔案。啟用虛擬配置檔案會強製為所有使用者（不僅僅是多鏈路使用者）建立vaccess介面，後台進程可以成功插入ppp timeout idle和timeout absolute命令。如果您選擇不啟用虛擬配置檔案，則非同步使用者和多鏈路ISDN使用者將可以對其應用按使用者超時。但是，非多鏈路ISDN使用者不能應用每使用者超時。僅會應用介面上靜態配置的全域性超時（如果有）。如果您嘗試將每使用者超時應用到非多鏈路ISDN使用者，並且沒有開啟虛擬配置檔案，則使用者連線將無法進行授權，因為訪問伺服器無法處理強制的每使用者超時屬性。

此外，Cisco IOS 11.3(8.1)T及更新版本新增了一項功能，允許對非多重連結ISDN使用者套用每使用者逾時。它基本上會繞過通常使用的後台進程配置模式，並將計時器直接設定到B通道，而不使用命令列介面。

要總結這一複雜的設定，您可以遵循以下兩個規則：

- 如果未使用虛擬配置檔案，請在非同步介面上配置dialer in-band並運行Cisco IOS 11.3(8.1)T或更高版本。如果您正在運行Cisco IOS 11.3(8)T，請注意非多鏈路ISDN使用者不能對其應用每使用者超時，否則他們將無法連線。

- 如果使用虛擬配置檔案，Cisco IOS 11.3(8)T或更高版本將運行良好。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。為了進行調試，其中包括六個呼叫輸出示例。要直接跳至特定部分，請選擇以下連結之一：

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

注意：發出debug命令之前，請參閱有關Debug命令的重要資訊。

- 使用虛擬配置檔案的非同步呼叫 — 連線未空閒

- 使用虛擬配置檔案的非同步呼叫 — 連線停止

- 無虛擬配置檔案的非同步呼叫

- 無虛擬設定檔的多連結單一通道ISDN呼叫

- 無虛擬設定檔的非多重連結單一通道ISDN呼叫

- 具有虛擬設定檔的非多重連結單一通道ISDN呼叫

附註：  要檢視下面顯示的相同命令和輸出，您必須運行Cisco IOS版本11.3AA或版本12.0T。

使用虛擬配置檔案的非同步呼叫 — 連線未空閒

以下是具有虛擬配置檔案的非同步呼叫。配置檔案安裝90秒絕對超時和60秒空閒超時。在此範例中，我們不會讓連線閒置。有關詳細資訊，請參閱以下輸出中的註釋。註釋以斜體文本突出顯示。

!--- ISDN setup message comes in.

*Mar  4 19:21:47.772: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x09

*Mar  4 19:21:47.772:         Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar  4 19:21:47.772:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:21:47.772:         Called Party Number i = 0xC1, '4085703932'

*Mar  4 19:21:47.776: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:21:47.776:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:21:47.776: ISDN Se0:23: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0x8009

!--- Modem is allocated.

*Mar  4 19:21:47.776: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3D, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar  4 19:21:47.776: VDEV_ALLOCATE: slot 1 and port 28 is allocated.

*Mar  4 19:21:47.776: EVENT_FROM_ISDN:(003D): DEV_INCALL at slot 1 and port 28

*Mar  4 19:21:47.776: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 1, port 28

*Mar  4 19:21:47.776: Mica Modem(1/28): Configure(0x1 = 0x0)

*Mar  4 19:21:47.776: Mica Modem(1/28): Configure(0x23 = 0x0)

*Mar  4 19:21:47.776: Mica Modem(1/28): Call Setup

*Mar  4 19:21:47.932: Mica Modem(1/28): State Transition to Call Setup

!--- Modem goes offhook.

*Mar  4 19:21:47.932: Mica Modem(1/28): Went offhook

*Mar  4 19:21:47.932: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 28

*Mar  4 19:21:47.932: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:21:47.996: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x09

!--- DS0 is cut-through.

*Mar  4 19:21:47.996: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3D, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar  4 19:21:47.996: EVENT_FROM_ISDN:(003D): DEV_CONNECTED at slot 1 and port 28

*Mar  4 19:21:47.996: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED

at slot 1, port 28

!--- Modem training starts.

*Mar  4 19:21:47.996: Mica Modem(1/28): Link Initiate

*Mar  4 19:21:49.140: Mica Modem(1/28): State Transition to Connect

*Mar  4 19:21:54.276: Mica Modem(1/28): State Transition to Link

*Mar  4 19:22:05.828: Mica Modem(1/28): State Transition to Trainup

*Mar  4 19:22:09.028: Mica Modem(1/28): State Transition to EC Negotiating

*Mar  4 19:22:09.568: Mica Modem(1/28): State Transition to Steady State

!--- Modem training completes.

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: parse NAME=tty53 idb TYPE=10 tty=53

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: NAME=tty53 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=53

channel=0

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0 adapter=0

port=0 channel=18

!--- PPP begins negotiation.

*Mar  4 19:22:11.332: As53 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Mar  4 19:22:11.332: As53 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:22:11.332: As53 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

!--- LCP negotiation completes, authentication begins.

*Mar  4 19:22:13.556: As53 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:22:13.556: As53 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:22:16.016: As53 AUTH: Started process 0 pid 45

*Mar  4 19:22:16.016: As53 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:22:16.208: As53 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:22:16.208: As53 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 26 from "STACK"

!--- CHAP response received from client.

*Mar  4 19:22:16.304: As53 CHAP: I RESPONSE id 2 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: parse NAME=Async53 idb TYPE=10 tty=53

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: NAME=Async53 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=53 channel=0

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

!--- Send RADIUS query.

*Mar  4 19:22:16.304: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:22:16.304: RADIUS: Initial Transmit Async53 id 0 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 92

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 5 6 00000035

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 61 6 00000000

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 3 19 0283D0F9

*Mar  4 19:22:16.308:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:22:16.308:         Attribute 7 6 00000001

!--- Received RADIUS response, note attribute 27 (Session-Timeout -> absolute timeout) !--- is 0x5A (90) and attribute 28 (Idle-Timeout) is 0x3C (60).

*Mar  4 19:22:16.316: RADIUS: Received from id 0 172.16.24.117:1645,

Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:22:16.316:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 28 6 0000003C

!--- Start LCP authorization.

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP As53 (3506139973): Port='Async53' list=''

service=NET

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP: As53 (3506139973) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP: As53 (3506139973) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP (3506139973) found list "default"

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP: As53 (3506139973) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR (3506139973): Post authorization status = PASS_REPL

!--- Gleaned per-user timeouts from user profile.

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

!--- Translate AAA attributes to interface configuration commands. !--- Since we are using virtual-profiles, we will use the "ppp timeout idle" !--- command instead of the "dialer in-band" command. Note that 90 second absolute timeout !--- translates to the command "timeout absolute 1 30" (1 minute and 30 seconds).

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP As53: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

!--- PPP authentication succeeds.

*Mar  4 19:22:16.320: As53 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Async53, List ""

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

!--- Create new vaccess interface.

*Mar  4 19:22:16.416: VTEMPLATE: No unused vaccess, create new vaccess

*Mar  4 19:22:16.416: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address, encap ppp

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate, now it has vtemplate

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered Loopback0

ip access-group 199 in

ip helper-address 172.16.24.118

no ip directed-broadcast

ip accounting output-packets

ip nat inside

no keepalive

peer default ip address pool default

compress mppc

ppp callback accept

ppp authentication chap pap ms-chap

ppp multilink

multilink max-links 2

end

*Mar  4 19:22:16.504: Vi1 CCP: Re-Syncing history using legacy method

!--- Now add the per-user timeouts we constructed for this user.

*Mar  4 19:22:16.520: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has vtemplate/AAA

*Mar  4 19:22:16.520: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:22:16.520: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

!--- LCP layer is finished, negotiate the appropriate NCPs.

*Mar  4 19:22:16.532: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (1906691625): Port='Async53' list='' service=NET

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1906691625) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1906691625) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM (1906691625) found list "default"

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1906691625) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:16.536: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:22:16.536: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR (1906691625): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CCP?

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (282953275): Port='Async53' list='' service=NET

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (282953275) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (282953275) send AV protocol=ccp

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM (282953275) found list "default"

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (282953275) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:16.540: AAA/AUTHOR (282953275): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CCP

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:22:16.656: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:22:16.656: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.656: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:22:17.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:19.612: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.704: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.704: AAA/AUTHOR/IPCP Vi1 (785695075): Port='Async53' list='' service=NET

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP (785695075) found list "default"

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:19.708: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:22:19.708: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR (785695075): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/PER-USER: processing author params.

!--- PPP negotiation finished, user is connected.

!--- User is connected on line 53, async interface 53 and vaccess 1. The "show caller" !--- command shows active time and idle time for this user in Cisco IOS 11.3(8.1)AA or later.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 53       timeout          Async         00:00:20  00:00:02

As53         timeout          PPP           00:00:13  00:00:02

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:13  00:00:11

!--- The "show caller timeout" command shows the installed absolute and idle timeout as well !--- as how much time before the user is disconnected by any timeouts. Note the timeouts !--- only show up on the vaccess interface.

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:43

!--- The "show caller user" command gives more detailed information about the user as well as !--- providing a breakdown of the active and idle time, absolute and idle timeout, !--- and time to disconnect for both idle and absolute timeout.

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 53, service Async

Active time 00:00:31, Idle time 00:00:12

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 53, running PPP on As53

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As53, service PPP

Active time 00:00:23, Idle time 00:00:12

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

IP: Local 10.1.1.1

Counts: 35 packets input, 820 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

22 packets output, 517 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:24, Idle time 00:00:22

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:05  00:00:37

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP, CCP

Idle timer 60 secs, idle 22 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 24 packets input, 542 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

19 packets output, 167 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:35

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 53       timeout          Async         00:00:45  00:00:27

As53         timeout          PPP           00:00:38  00:00:27

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:38  00:00:36

!--- User has been idle for 36 seconds and will be disconnected in 24 seconds. Let's !--- ping the user to see what happens.

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/108/132 ms

!--- Now the idle timer has been reset, so we won't disconnect the user for another !--- 58 seconds.

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:58

!--- Ping again to reset the idle timer.

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/98/108 ms

!--- But note, the disconnect timer did not go back to 1 minute. The reason is because the !--- absolute timer is going to start soon.

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:24

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 53, service Async

Active time 00:01:23, Idle time 00:00:11

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 53, running PPP on As53

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As53, service PPP

Active time 00:01:15, Idle time 00:00:11

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

IP: Local 10.1.1.1

Counts: 45 packets input, 1161 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

32 packets output, 897 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:01:16, Idle time 00:00:12

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:13  00:00:47

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP, CCP

Idle timer 60 secs, idle 12 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 34 packets input, 883 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

39 packets output, 547 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- User is disconnected.

*Mar  4 19:23:47.536: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down

*Mar  4 19:23:47.536: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:23:47.540: As53 AAA/ACCT: non-ISDN xmit 50000 recv 28800 hwidb 613307E0 ttynum 53

!--- Send accounting stop record, includes disc-cause 5 (session-timeout) and

!--- disc-cause-ext 1100 (session-timeout).

*Mar  4 19:23:47.540: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Async53:

task_id=9 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=5

disc-cause-ext=1100

pre-bytes-in=184 pre-bytes-out=330 pre-paks-in=7 pre-paks-out=11 bytes_in=950

bytes_out=567 paks_in=37

paks_out=21 pre-session-time=5 elapsed_time=91 nas-rx-speed=28800 nas-tx-speed=50000

*Mar  4 19:23:47.540: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:23:47.540: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

!--- Modem hangs up.

*Mar  4 19:23:47.580: Mica Modem(1/28): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:23:47.640: Mica Modem(1/28): State Transition to Idle

*Mar  4 19:23:47.640: Mica Modem(1/28): Went onhook

*Mar  4 19:23:47.640: CSM_PROC_IC5_OC6_CONNECTED: CSM_EVENT_MODEM_ONHOOK at slot 1, port 28

*Mar  4 19:23:47.640: VDEV_DEALLOCATE: slot 1 and port 28 is deallocated

*Mar  4 19:23:47.640: ISDN Se0:23: Event: Hangup call to call id 0x3D

!--- ISDN call is terminated.

*Mar  4 19:23:47.640: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:23:47.640:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:23:47.688: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x09

*Mar  4 19:23:47.696: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:23:47.744: TAC+: (866083896): received acct response status = SUCCESS

!--- Per-user timeouts are taken off the vaccess interface.

*Mar  4 19:23:48.140: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:23:48.140: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:23:48.140: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:23:48.140: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

!--- vaccess interface is cleaned up.

*Mar  4 19:23:48.160: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:23:48.176: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:23:48.180: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:23:48.180: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#15

interface Virtual-Access1

default multilink max-links 2

default ppp multilink

default ppp authentication chap pap ms-chap

default ppp callback accept

default compress mppc

default peer default ip address pool default

default keepalive

default ip nat inside

default ip accounting output-packets

default ip directed-broadcast

default ip helper-address 172.16.24.118

default ip access-group 199 in

default ip unnumbered Loopback0

default encap ppp

default ip address

end

*Mar  4 19:23:48.264: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:23:48.284: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk vtemplate with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:23:48.284: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

!--- Here is the call record for the user. Note the disconnect reason is Session-Timeout !--- (absolute timeout).

*Mar  4 19:23:48.300: %CALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC: DS0 slot/contr/chan=2/0/18,

slot/port=1/28, call_id=3D, userid=timeout, ip=10.1.1.3, calling=(n/a), called=4085703932,

std=K56Flx, prot=LAP-M, comp=V.42bis both, init-rx/tx b-rate=28800/50000, finl-rx/tx

b-rate=28800/50000, rbs=0, d-pad=6 dB, retr=0, sq=3, snr=32, rx/tx chars=1274/1477, bad=4,

rx/tx ec=45/61, bad=3, time=118, finl-state=Steady, disc(radius)=Session Timeout/Session Timeout,

disc(modem)=DF03 Tx (host to line) data flushing - OK/Requested by host/DTR dropped

*Mar  4 19:23:48.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to down

*Mar  4 19:23:49.536: As53 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

使用虛擬配置檔案的非同步呼叫 — 連線停止

以下是具有虛擬配置檔案的非同步呼叫。它與上面的示例具有相同的使用者名稱。配置檔案安裝90秒絕對超時和60秒空閒超時。在本例中，我們將讓連線空閒出去。以下沒有評論，但強調了重要的產出。

*Mar  4 19:24:38.768: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x0A

*Mar  4 19:24:38.768:         Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar  4 19:24:38.768:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:24:38.768:         Called Party Number i = 0xC1, '4085703932'

*Mar  4 19:24:38.772: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:24:38.772:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:24:38.772: ISDN Se0:23: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:24:38.772: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3E, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar  4 19:24:38.772: VDEV_ALLOCATE: slot 1 and port 29 is allocated.

*Mar  4 19:24:38.772: EVENT_FROM_ISDN:(003E): DEV_INCALL at slot 1 and port 29

*Mar  4 19:24:38.772: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 1, port 29

*Mar  4 19:24:38.772: Mica Modem(1/29): Configure(0x1 = 0x0)

*Mar  4 19:24:38.772: Mica Modem(1/29): Configure(0x23 = 0x0)

*Mar  4 19:24:38.772: Mica Modem(1/29): Call Setup

*Mar  4 19:24:38.908: Mica Modem(1/29): State Transition to Call Setup

*Mar  4 19:24:38.908: Mica Modem(1/29): Went offhook

*Mar  4 19:24:38.908: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 29

*Mar  4 19:24:38.912: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:24:38.972: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0A

*Mar  4 19:24:38.976: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3E, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar  4 19:24:38.976: EVENT_FROM_ISDN:(003E): DEV_CONNECTED at slot 1 and port 29

*Mar  4 19:24:38.976: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED at

slot 1, port 29

*Mar  4 19:24:38.976: Mica Modem(1/29): Link Initiate

*Mar  4 19:24:40.060: Mica Modem(1/29): State Transition to Connect

*Mar  4 19:24:45.256: Mica Modem(1/29): State Transition to Link

*Mar  4 19:24:56.796: Mica Modem(1/29): State Transition to Trainup

*Mar  4 19:24:59.996: Mica Modem(1/29): State Transition to EC Negotiating

*Mar  4 19:25:00.532: Mica Modem(1/29): State Transition to Steady State

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: parse NAME=tty54 idb TYPE=10 tty=54

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: NAME=tty54 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=54 channel=0

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:25:02.544: As54 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Mar  4 19:25:02.544: As54 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:25:02.544: As54 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:25:04.744: As54 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:25:04.744: As54 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:25:06.628: As54 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:25:06.820: As54 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:25:06.820: As54 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:25:06.916: As54 CHAP: I RESPONSE id 2 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: parse NAME=Async54 idb TYPE=10 tty=54

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: NAME=Async54 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=54 channel=0

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:25:06.916: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:25:06.916: RADIUS: Initial Transmit Async54 id 1 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 92

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 5 6 00000036

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 61 6 00000000

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 3 19 024525C7

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:25:06.924: RADIUS: Received from id 1 172.16.24.117:1645,

Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:25:06.928:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP As54 (2013841092): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP: As54 (2013841092) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP: As54 (2013841092) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP (2013841092) found list "default"

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP: As54 (2013841092) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR (2013841092): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP As54: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

*Mar  4 19:25:06.928: As54 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Async54, List ""

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate, now it has vtemplate

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered Loopback0

ip access-group 199 in

ip helper-address 172.16.24.118

no ip directed-broadcast

ip accounting output-packets

ip nat inside

no keepalive

peer default ip address pool default

compress mppc

ppp callback accept

ppp authentication chap pap ms-chap

ppp multilink

multilink max-links 2

end

*Mar  4 19:25:07.092: Vi1 CCP: Re-Syncing history using legacy method

*Mar  4 19:25:07.108: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has vtemplate/AAA

*Mar  4 19:25:07.108: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:25:07.108: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

*Mar  4 19:25:07.120: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (3979277251): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3979277251) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3979277251) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM (3979277251) found list "default"

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3979277251) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:07.124: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:25:07.124: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR (3979277251): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CCP?

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (1524934880): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1524934880) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1524934880) send AV protocol=ccp

*Mar  4 19:25:07.128: AAA/AUTHOR/FSM (1524934880) found list "default"

*Mar  4 19:25:07.128: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1524934880) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:07.128: AAA/AUTHOR (1524934880): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CCP

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:25:07.236: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:25:07.236: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.236: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:25:08.120: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.316: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP Vi1 (2714455877): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP (2714455877) found list "default"

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:10.316: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:25:10.320: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.320: AAA/AUTHOR (2714455877): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/PER-USER: processing author params.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 54       timeout          Async         00:00:17  00:00:01

As54         timeout          PPP           00:00:10  00:00:01

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:10  00:00:08

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 54       timeout          Async         00:00:27  00:00:11

As54         timeout          PPP           00:00:20  00:00:11

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:20  00:00:18

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 54, service Async

Active time 00:00:49, Idle time 00:00:34

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 54, running PPP on As54

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As54, service PPP

Active time 00:00:43, Idle time 00:00:34

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

IP: Local 10.1.1.1

Counts: 35 packets input, 824 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

22 packets output, 517 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:43, Idle time 00:00:41

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:45  00:00:18

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP, CCP

Idle timer 60 secs, idle 41 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 24 packets input, 546 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

19 packets output, 167 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 54       timeout          -         -         -

As54         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:05

*Mar  4 19:26:10.320: Vi1 PPP: Idle timeout, dropping connection

*Mar  4 19:26:10.320: As54 AAA/ACCT: non-ISDN xmit 50000 recv 28800 hwidb 613360C8 ttynum 54

*Mar  4 19:26:10.320: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Async54:

task_id=10 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=4

disc-cause-ext=1021 pre-bytes-in=184 pre-bytes-out=330 pre-paks-in=7 pre-paks-out=11

bytes_in=613 bytes_out=187 paks_in=27 paks_out=11 pre-session-time=4 elapsed_time=63

nas-rx-speed=28800 nas-tx-speed=50000

*Mar  4 19:26:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:26:10.324: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down

*Mar  4 19:26:10.324: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:26:10.328: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:26:10.376: Mica Modem(1/29): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:26:10.436: Mica Modem(1/29): State Transition to Idle

*Mar  4 19:26:10.436: Mica Modem(1/29): Went onhook

*Mar  4 19:26:10.436: CSM_PROC_IC5_OC6_CONNECTED: CSM_EVENT_MODEM_ONHOOK at slot 1,

port 29

*Mar  4 19:26:10.440: VDEV_DEALLOCATE: slot 1 and port 29 is deallocated

*Mar  4 19:26:10.440: ISDN Se0:23: Event: Hangup call to call id 0x3E

*Mar  4 19:26:10.440: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:26:10.440:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:26:10.488: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x0A

*Mar  4 19:26:10.496: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:26:10.528: TAC+: (2047544826): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:26:11.180: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:26:11.180: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:26:11.180: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:26:11.180: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

*Mar  4 19:26:11.200: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:26:11.216: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:26:11.216: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:26:11.216: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#15

interface Virtual-Access1

default multilink max-links 2

default ppp multilink

default ppp authentication chap pap ms-chap

default ppp callback accept

default compress mppc

default peer default ip address pool default

default keepalive

default ip nat inside

default ip accounting output-packets

default ip directed-broadcast

default ip helper-address 172.16.24.118

default ip access-group 199 in

default ip unnumbered Loopback0

default encap ppp

default ip address

end

*Mar  4 19:26:11.304: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:26:11.324: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk vtemplate with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:26:11.324: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

*Mar  4 19:26:11.324: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to down

*Mar  4 19:26:11.460: Mica Modem(1/29): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:26:11.520: Mica Modem(1/29): State Transition to Idle

*Mar  4 19:26:12.200: %CALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC: DS0 slot/contr/chan=2/0/18,

slot/port=1/29, call_id=3E, userid=timeout, ip=10.1.1.3, calling=(n/a), called=4085703932,

std=K56Flx, prot=LAP-M, comp=V.42bis both, init-rx/tx b-rate=28800/50000, finl-rx/tx

b-rate=28800/50000, rbs=0, d-pad=6 dB, retr=0, sq=3, snr=34, rx/tx chars=918/1138, bad=5,

rx/tx ec=35/47, bad=0, time=90, finl-state=Steady, disc(radius)=Idle Timeout/Idle Timeout,

disc(modem)=DF03 Tx (host to line) data flushing - OK/Requested by host/DTR dropped

*Mar  4 19:26:12.320: As54 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

無虛擬配置檔案的非同步呼叫

以下是未啟用虛擬配置檔案的非同步呼叫。請注意，由於我們沒有使用虛擬配置檔案並且沒有vaccess介面，因此使用dialer idle-timeout命令而不是ppp timeout idle命令。您還將看到我們建立per-user timeout命令，同時看到這些命令的no版本。per-user timer命令會立即安裝，而命令的no版本會入隊到介面，在使用者斷開連線時進行處理。

*Mar  4 19:30:28.420: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x06

*Mar  4 19:30:28.420:         Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar  4 19:30:28.420:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:30:28.420:         Called Party Number i = 0xC1, '4085703932'

*Mar  4 19:30:28.420: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:30:28.420:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:30:28.424: ISDN Se0:23: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:30:28.424: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x40, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar  4 19:30:28.424: VDEV_ALLOCATE: slot 1 and port 2 is allocated.

*Mar  4 19:30:28.424: EVENT_FROM_ISDN:(0040): DEV_INCALL at slot 1 and port 2

*Mar  4 19:30:28.424: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 1, port 2

*Mar  4 19:30:28.424: Mica Modem(1/2): Configure(0x1 = 0x0)

*Mar  4 19:30:28.424: Mica Modem(1/2): Configure(0x23 = 0x0)

*Mar  4 19:30:28.424: Mica Modem(1/2): Call Setup

*Mar  4 19:30:28.552: Mica Modem(1/2): State Transition to Call Setup

*Mar  4 19:30:28.552: Mica Modem(1/2): Went offhook

*Mar  4 19:30:28.552: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 2

*Mar  4 19:30:28.552: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:30:28.604: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x06

*Mar  4 19:30:28.604: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x40, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar  4 19:30:28.604: EVENT_FROM_ISDN:(0040): DEV_CONNECTED at slot 1 and port 2

*Mar  4 19:30:28.604: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED

at slot 1, port 2

*Mar  4 19:30:28.604: Mica Modem(1/2): Link Initiate

*Mar  4 19:30:29.692: Mica Modem(1/2): State Transition to Connect

*Mar  4 19:30:34.888: Mica Modem(1/2): State Transition to Link

*Mar  4 19:30:46.408: Mica Modem(1/2): State Transition to Trainup

*Mar  4 19:30:49.612: Mica Modem(1/2): State Transition to EC Negotiating

*Mar  4 19:30:50.156: Mica Modem(1/2): State Transition to Steady State

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: parse NAME=tty27 idb TYPE=10 tty=27

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: NAME=tty27 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=27 channel=0

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:30:51.792: As27 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Mar  4 19:30:51.792: As27 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:30:51.792: As27 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:30:57.468: As27 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:30:57.468: As27 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:30:57.564: As27 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: parse NAME=Async27 idb TYPE=10 tty=27

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: NAME=Async27 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=27 channel=0

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:30:57.564: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:30:57.564: RADIUS: Initial Transmit Async27 id 3 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 92

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 5 6 0000001B

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 61 6 00000000

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 3 19 01E5C3F6

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:30:57.572: RADIUS: Received from id 3 172.16.24.117:1645,

Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP As27 (1969884263): Port='Async27' list=''

service=NET

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP: As27 (1969884263) send AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP: As27 (1969884263) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP (1969884263) found list "default"

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP: As27 (1969884263) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR (1969884263): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:30:57.576: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.576: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'timeout absolute 1 30'

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR: enqueue peruser LCP txt=interface Async27

no timeout absolute

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:30:57.584: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.584: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'dialer idle-timeout 60'

*Mar  4 19:30:57.588: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.588: As27 AAA/AUTHOR: enqueue peruser LCP txt=interface Async27

no dialer idle-timeout

*Mar  4 19:30:57.588: As27 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

*Mar  4 19:30:57.588: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Async27, List ""

*Mar  4 19:30:57.588: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:30:57.692: As27 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM As27 (2088523207): Port='Async27' list=''

service=NET

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM: As27 (2088523207) send AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM: As27 (2088523207) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM (2088523207) found list "default"

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM: As27 (2088523207) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:30:57.692: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:30:57.692: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.6

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR (2088523207): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:30:57.692: As27 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:30:57.784: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:31:00.888: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.6, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.6, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/PER-USER: processing author params.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 27       timeout          Async         00:00:23  00:00:04

As27         timeout          PPP           00:00:22  00:00:20

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 27, service Async

Active time 00:00:28, Idle time 00:00:08

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 27, running PPP on As27

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As27, service PPP

Active time 00:00:27, Idle time 00:00:25

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:09  00:00:34

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP

Dialer: Connected, inbound

Idle timer 60 secs, idle 25 secs

Type is IN-BAND ASYNC, group Async27

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.6

Counts: 31 packets input, 1642 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

15 packets output, 347 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 27       timeout          -         -         -

As27         timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:22

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 27       timeout          -         -         -

As27         timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:07

access-3#

*Mar  4 19:31:53.824: Mica Modem(1/2): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:31:53.884: Mica Modem(1/2): State Transition to Idle

*Mar  4 19:31:53.884: Mica Modem(1/2): Went onhook

*Mar  4 19:31:53.884: CSM_PROC_IC5_OC6_CONNECTED: CSM_EVENT_MODEM_ONHOOK at slot 1, port 2

*Mar  4 19:31:53.884: VDEV_DEALLOCATE: slot 1 and port 2 is deallocated

*Mar  4 19:31:53.888: ISDN Se0:23: Event: Hangup call to call id 0x40

*Mar  4 19:31:53.888: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:31:53.888:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:31:53.940: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x06

*Mar  4 19:31:53.952: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/ACCT: non-ISDN xmit 50000 recv 28800 hwidb 611CEBC0 ttynum 27

*Mar  4 19:31:55.792: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Async27:

task_id=12 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.6 disc-cause=4

disc-cause-ext=1021 pre-bytes-in=135 pre-bytes-out=176 pre-paks-in=5 pre-paks-out=6

bytes_in=1480 bytes_out=171 paks_in=25 paks_out=9 pre-session-time=6 elapsed_time=58

nas-rx-speed=28800 nas-tx-speed=50000

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/AUTHOR: down_event: peruser LCP txt=interface Async27

no timeout absolute

*Mar  4 19:31:55.796: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:31:55.800: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.800: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'no timeout absolute'

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: free peruser LCP txt=interface Async27

no timeout absolute

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: down_event: peruser LCP txt=interface Async27

no dialer idle-timeout

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:31:55.808: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.808: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'no dialer idle-timeout'

*Mar  4 19:31:55.812: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.812: As27 AAA/AUTHOR: free peruser LCP txt=interface Async27

no dialer idle-timeout

*Mar  4 19:31:56.016: TAC+: (3633056702): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:32:00.308: %CALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC: DS0 slot/contr/chan=2/0/18,

slot/port=1/2, call_id=40, userid=timeout, ip=10.1.1.6, calling=(n/a), called=4085703932,

std=K56Flx, prot=LAP-M, comp=V.42bis both, init-rx/tx b-rate=28800/50000, finl-rx/tx

b-rate=28800/50000, rbs=0, d-pad=6 dB, retr=0, sq=3, snr=28, rx/tx chars=1727/995, bad=2,

rx/tx ec=31/36, bad=0, time=84, finl-state=Steady, disc(radius)=Idle Timeout/Idle Timeout,

disc(modem)=DF03 Tx (host to line) data flushing - OK/Requested by host/DTR dropped

無虛擬設定檔的多連結單一通道ISDN呼叫

以下是未啟用虛擬配置檔案的多鏈路ISDN呼叫。由於多鏈路呼叫建立了vaccess介面，因此可以方便地安裝計時器。

*Mar  4 19:41:12.208: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x08

*Mar  4 19:41:12.212:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  4 19:41:12.212:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:41:12.212:         Calling Party Number i = '!', 0x80, '4085551200'

*Mar  4 19:41:12.212:         Called Party Number i = 0xA1, '4085703930'

*Mar  4 19:41:12.212: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:41:12.212:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:41:12.224: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:41:12.224:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:41:12.296: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x08

*Mar  4 19:41:12.536: Se0:18 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:41:12.536: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:41:14.536: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:41:14.552: Se0:18 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:41:14.552: Se0:18 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:41:14.584: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:41:14.964: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:41:14.964: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:41:14.964: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:41:14.964: AAA: parse NAME= idb TYPE=-1 tty=-1

*Mar  4 19:41:14.964: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:41:14.964: RADIUS: Initial Transmit Serial0:18 id 4 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 104

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 5 6 00004E32

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 61 6 00000002

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 31 12 34303835

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 3 19 012C4E14

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:41:14.972: RADIUS: Received from id 4 172.16.24.117:1645, Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18 (4039479425): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (4039479425) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (4039479425) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP (4039479425) found list "default"

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (4039479425) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR (4039479425): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Serial0:18, List ""

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP Se0:18 (1966034416): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP: Se0:18 (1966034416) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP: Se0:18 (1966034416) send AV protocol=multilink

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP (1966034416) found list "default"

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP: Se0:18 (1966034416) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR (1966034416): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:14.976: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk dialer, now it has dialer

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has dialer/AAA

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

*Mar  4 19:41:14.996: Vi1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:41:14.996: AAA/AUTHOR/MLP Vi1: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (921779905): Port='Serial0:18' list='' service=NET

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (921779905) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (921779905) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM (921779905) found list "default"

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (921779905) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:15.000: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:41:15.000: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR (921779905): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CDPCP?

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (3065122210): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3065122210) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3065122210) send AV protocol=cdp

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM (3065122210) found list "default"

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3065122210) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR (3065122210): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CDPCP

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:00:19  00:00:00

Vi1          timeout          PPP   Bundle  00:00:19  00:00:20

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:25, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Bundle: Member of timeout/timeout, last input 00:00:00

Counts: 13 packets input, 279 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

23 packets output, 431 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 40 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP Bundle

Active time 00:00:25, Idle time 00:00:26

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:04  00:00:33

PPP: LCP Open, multilink Open

Idle timer 60 secs, idle 26 secs

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Type is IN-BAND SYNC, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Bundle: First link of timeout/timeout, 1 link, last input 00:00:27

Counts: 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

13 packets output, 236 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:30

access-3#

*Mar  4 19:42:14.996: Vi1 PPP: Idle timeout, dropping connection

*Mar  4 19:42:14.996: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:42:14.996: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:42:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:42:15.004: Se0:18 AAA/ACCT: ISDN xmit 64000 recv 64000 hwidb 612048BC

*Mar  4 19:42:15.004: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Serial0:18:

task_id=13 timezone=PST service=ppp mlp-links-max=1 mlp-links-current=1

mlp-sess-id=0 disc-cause=18 disc-cause-ext=1046 pre-bytes-in=125 pre-bytes-out=99

pre-paks-in=4 pre-paks-out=4 bytes_in=228 bytes_out=436 paks_in=15 paks_out=26

pre-session-time=3 elapsed_time=60 nas-rx-speed=64000 nas-tx-speed=64000

*Mar  4 19:42:15.008: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:42:15.008:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:42:15.060: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x08

*Mar  4 19:42:15.072: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:42:15.212: TAC+: (2571416724): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:42:15.500: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:42:15.500: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with dialer/AAA

*Mar  4 19:42:15.500: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:42:15.500: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

*Mar  4 19:42:15.516: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:42:15.536: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with dialer/AAA

*Mar  4 19:42:15.536: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk dialer with dialer/AAA

*Mar  4 19:42:15.536: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

無虛擬設定檔的非多重連結單一通道ISDN呼叫

以下是未啟用虛擬配置檔案的非多鏈路單通道ISDN呼叫。在本範例中，我們執行Cisco IOS 11.3(8.2)AA，因此可以正確安裝這些計時器。但是請注意，並未建立任何組態指令造成此情況；計時器在代碼內部設定。

*Mar  4 19:43:00.404: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  4 19:43:00.404:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  4 19:43:00.404:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:43:00.404:         Calling Party Number i = '!', 0x80, '4085551200'

*Mar  4 19:43:00.404:         Called Party Number i = 0xA1, '4085703930'

*Mar  4 19:43:00.404: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:43:00.408:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:43:00.416: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:43:00.416:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:43:00.488: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  4 19:43:00.720: Se0:18 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:43:00.720: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:43:02.744: Se0:18 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:43:02.744: Se0:18 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:43:02.776: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 2 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:43:02.776: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:43:02.776: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:43:02.776: AAA: parse NAME= idb TYPE=-1 tty=-1

*Mar  4 19:43:02.780: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:43:02.780: RADIUS: Initial Transmit Serial0:18 id 5 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 104

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 5 6 00004E32

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 61 6 00000002

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 31 12 34303835

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 3 19 02AE5572

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:43:02.784: RADIUS: Received from id 5 172.16.24.117:1645, Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18 (900316608): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (900316608) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (900316608) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP (900316608) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (900316608) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR (900316608): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Serial0:18, List ""

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM Se0:18 (3608739008): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3608739008) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3608739008) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM (3608739008) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3608739008) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.788: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:43:02.788: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR (3608739008): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CDPCP?

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM Se0:18 (3955392150): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3955392150) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3955392150) send AV protocol=cdp

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM (3955392150) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3955392150) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR (3955392150): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.792: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CDPCP

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.808: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:43:02.808: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.808: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:43:02.816: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP Se0:18 (2267743837): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP (2267743837) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.816: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:43:02.816: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR (2267743837): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.816: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.820: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.820: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:43:02.820: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3,

we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.824: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:43:02.824: Se0:18 AAA/PER-USER: processing author params.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:00:19  00:00:19

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:37

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/36 ms

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:57

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:38, Idle time 00:00:10

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:51  00:00:49

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP, CDPCP

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 10 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 51 packets input, 2104 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

58 packets output, 2233 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 45 interface resets

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:45, Idle time 00:00:17

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:44  00:00:42

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP, CDPCP

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 17 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 52 packets input, 2120 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

59 packets output, 2249 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 45 interface resets

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/40 ms

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:01:02, Idle time 00:00:04

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:27  00:00:55

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP, CDPCP

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 4 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 60 packets input, 2688 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

67 packets output, 2817 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 45 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:21

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:07

access-3#

*Mar  4 19:44:33.788: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:44:33.788:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:44:33.840: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  4 19:44:33.852: Se0:18 AAA/ACCT: ISDN xmit 64000 recv 64000 hwidb 612048BC

*Mar  4 19:44:33.852: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Serial0:18:

task_id=14 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=5

disc-cause-ext=1100 pre-bytes-in=101 pre-bytes-out=102 pre-paks-in=5 pre-paks-out=5

bytes_in=2258 bytes_out=2276 paks_in=38 paks_out=38 pre-session-time=2 elapsed_time=91

nas-rx-speed=64000 nas-tx-speed=64000

*Mar  4 19:44:33.852: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:44:33.856: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:44:33.856: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:44:34.060: TAC+: (3492368360): received acct response status = SUCCESS

具有虛擬設定檔的非多重連結單一通道ISDN呼叫

下面是同一非多鏈路單通道ISDN使用者，但這次啟用了虛擬配置檔案。請注意，即使未協商多鏈路，也會建立vaccess介面，而且我們會建立配置命令來安裝計時器。

*Mar  4 19:45:00.480: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x0C

*Mar  4 19:45:00.480:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  4 19:45:00.480:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:45:00.480:         Calling Party Number i = '!', 0x80, '4085551200'

*Mar  4 19:45:00.480:         Called Party Number i = 0xA1, '4085703930'

*Mar  4 19:45:00.480: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:45:00.480:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:45:00.492: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:45:00.492:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:45:00.564: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0C

*Mar  4 19:45:00.804: Se0:18 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:45:00.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:45:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:45:02.828: Se0:18 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:45:02.828: Se0:18 CHAP: O CHALLENGE id 3 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:45:02.860: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 3 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:45:02.860: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:45:02.860: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:45:02.860: AAA: parse NAME= idb TYPE=-1 tty=-1

*Mar  4 19:45:02.860: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:45:02.860: RADIUS: Initial Transmit Serial0:18 id 6 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 104

*Mar  4 19:45:02.860:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:45:02.860:         Attribute 5 6 00004E32

*Mar  4 19:45:02.860:         Attribute 61 6 00000002

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 31 12 34303835

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 3 19 03D4E134

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:45:02.868: RADIUS: Received from id 6 172.16.24.117:1645, Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:45:02.868: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18 (2825271150): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (2825271150) send AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (2825271150) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP (2825271150) found list "default"

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (2825271150) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/AUTHOR (2825271150): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 CHAP: O SUCCESS id 3 len 4

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Serial0:18, List ""

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate, now it has vtemplate

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered Loopback0

ip access-group 199 in

ip helper-address 172.16.24.118

no ip directed-broadcast

ip accounting output-packets

ip nat inside

no keepalive

peer default ip address pool default

compress mppc

ppp callback accept

ppp authentication chap pap ms-chap

ppp multilink

multilink max-links 2

end

enabling payload compression on this interface.

*Mar  4 19:45:02.952: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has vtemplate/AAA

*Mar  4 19:45:02.952: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:45:02.952: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

*Mar  4 19:45:02.976: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Mar  4 19:45:02.976: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:45:02.976: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (2657898442): Port='Serial0:18' list='' service=NET

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (2657898442) send AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (2657898442) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM (2657898442) found list "default"

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (2657898442) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:45:02.980: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:45:02.980: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR (2657898442): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP Vi1 (1804338759): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) send AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP (1804338759) found list "default"

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:45:02.996: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:45:02.996: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR (1804338759): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:45:03.004: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:45:03.004: Vi1 AAA/PER-USER: processing author params.

*Mar  4 19:45:03.996: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:00:11  00:00:10

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:11  00:00:10

access-3#show caller timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:15, Idle time 00:00:15

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 15 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 81 packets input, 3291 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

87 packets output, 3419 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 47 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:15, Idle time 00:00:15

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:13  00:00:44

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP

Idle timer 60 secs, idle 15 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 7 packets input, 370 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

19 packets output, 404 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:40

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/36 ms

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:58

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:34, Idle time 00:00:09

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 9 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 88 packets input, 3843 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

94 packets output, 3971 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 47 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:34, Idle time 00:00:09

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:54  00:00:50

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP

Idle timer 60 secs, idle 9 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 14 packets input, 922 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

33 packets output, 956 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:42

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:22

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:01:22  00:00:57

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:01:22  00:00:57

access-3#

*Mar  4 19:46:28.996: Vi1 PPP: Idle timeout, dropping connection

*Mar  4 19:46:28.996: Se0:18 AAA/ACCT: ISDN xmit 64000 recv 64000 hwidb 612048BC

*Mar  4 19:46:28.996: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Serial0:18:

task_id=15 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=4

disc-cause-ext=1021 pre-bytes-in=101 pre-bytes-out=102 pre-paks-in=5 pre-paks-out=5

bytes_in=1024 bytes_out=1036 paks_in=21 paks_out=21 pre-session-time=2 elapsed_time=86

nas-rx-speed=64000 nas-tx-speed=64000

*Mar  4 19:46:29.000: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:46:29.000:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:46:29.000: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:46:29.000: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down

*Mar  4 19:46:29.004: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:46:29.004: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:46:29.052: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x0C

*Mar  4 19:46:29.064: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:46:29.064: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:46:29.208: TAC+: (3109010012): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:46:29.580: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:46:29.580: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:46:29.580: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:46:29.580: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

*Mar  4 19:46:29.596: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:46:29.616: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:46:29.616: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:46:29.616: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#15

interface Virtual-Access1

default multilink max-links 2

default ppp multilink

default ppp authentication chap pap ms-chap

default ppp callback accept

default compress mppc

default peer default ip address pool default

default keepalive

default ip nat inside

default ip accounting output-packets

default ip directed-broadcast

default ip helper-address 172.16.24.118

default ip access-group 199 in

default ip unnumbered Loopback0

default encap ppp

default ip address

end

*Mar  4 19:46:29.704: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:46:29.720: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk vtemplate with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:46:29.720: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

*Mar  4 19:46:30.000: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to down

相關資訊

- 撥號技術支援頁

- 技術支援 - Cisco Systems