目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

網路圖表

組態

驗證

show命令

可配置引數

不可配置的引數

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔提供幀中繼流量整形配置示例。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

自Cisco IOS®軟體版本11.2起，支援訊框中繼流量調節。

Cisco 7200路由器和較低平台支援該功能。Cisco 7500路由器、7600路由器和FlexWAN模組支援分散式流量調節。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

幀中繼流量調節的常見實現包括：

1. 高速到低速電路不匹配:這裡存在兩種可能性：

- 中心站點有一條通向雲的T1線路，而遠端站點的速度較低(56 Kbps)。 在這種情況下，您需要對中心站點進行速率限制，以使其不超過遠端端的訪問速率。

- 中心站點有一條連線到雲的T1線路，而遠端站點也有一條連線到雲的完整T1線路，連線到同一個中心站點。在這種情況下，您需要對遠端站點進行速率限制以免超出集線器。

2. 超額訂用：例如，如果永久虛擬電路(PVC)上的保證速率為64 Kbps，且兩端的存取速率為128 Kbps，則可以在沒有擁塞時突破保證速率，而在出現擁塞時回退到保證速率。

3. 服務品質:有關實施FRF.12分段或低延遲隊列功能以實現更好的服務品質，請參閱具有服務品質的VoIP over Frame Relay。

注意：訪問速率是連線到幀中繼的介面的物理線路速度。保證速率是電信公司為PVC提供的承諾資訊速率(CIR)。應避免將CIR或minCIR設定為接入速率，因為這會導致輸出丟棄，導致流量限制。這是因為形狀速率沒有考慮標誌和循環冗餘檢查(CRC)欄位的開銷位元組數。因此，以線速進行整形實際上是超額訂閱，並且會導致介面擁塞。不建議使用存取速率調節。您應始終以訪問速率的95%來調整流量。更一般地，聚合成形速率不應超過訪問速率的95%。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用IOS命令查詢工具

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

在上例中，我們有以下值：

- 集線器 — 接入速率= 192 Kbps，保證速率= 32Kbps

- 遠端 — 訪問速率= 64Kbps，保證速率= 32Kbps

這裡，我們在兩端實施流量調節，以便平均傳輸速率為64Kbps。如果需要，HUB可以在此基礎上突發傳輸。在出現擁塞的情況下，它可以降低到最低32Kbps。來自雲的擁塞通知通過後向顯式擁塞通知(BECN)傳送。 因此，整形被配置為適應BECN。

注意：在主介面上啟用幀中繼流量調節，它適用於該介面下的所有資料鏈路連線識別符號(DLCI)。我們無法僅為主介面下的特定DLCI或子介面啟用流量調節。如果某個DLCI沒有附加對映類，並且主介面上啟用了流量調節，則為DLCI分配預設對映類，CIR = 56000。

組態

本檔案會使用以下設定：

- 中心

- 遠端

中心

interface Serial0/0

no ip address

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Apply traffic shaping to main interface (step 3).

interface Serial0/0.1 point-to-point

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 16

frame-relay class cisco

!--- Apply map class to the DLCI / subinterface (step 2).

!

!

!--- Configure map class parameters (step 1).

map-class frame-relay cisco

frame-relay cir 64000

frame-relay mincir 32000

frame-relay adaptive-shaping becn

frame-relay bc 8000

frame-relay be 16000

!

遠端

interface Serial0/0

no ip address

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!

interface Serial0/0.1 point-to-point

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 16

frame-relay class cisco

!

map-class frame-relay cisco

frame-relay cir 64000

frame-relay mincir 32000

frame-relay adaptive-shaping becn

frame-relay bc 8000

!

此圖顯示從HUB路由器發出的流量：

假設流量以80000位的突發傳送，則以8 Tc間隔（每次125毫秒）從PVC傳送出去。 我們之所以能做到這一點，是因為在第一個間隔中，可用信用是Bc + Be = 8000 + 16000 = 24000位。這表示速率是24000位/125毫秒= 192 Kbps。

在接下來的七個間隔中，它只有Bc = 8000位。因此，速率是8000 / 125毫秒= 64 Kbps。

例如，如果我們收到88000位突發，則無法以8Tc間隔傳送所有此類流量。最後8000位將在第9個Tc間隔內傳送。因此，此流量被流量整形機制延遲。

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

show命令

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

使用show frame relay pvc <dlci>命令檢視配置詳細資訊：

Hub#show frame relay pvc 16

PVC Statistics for interface Serial0/0 (Frame Relay DTE)

DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0.1

input pkts 8743          output pkts 5            in bytes 2548330

out bytes 520            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

Shaping adapts to BECN

pvc create time 6d01h, last time pvc status changed 6d01h

cir 64000 bc 8000 be 16000 byte limit 3000 interval 125

mincir 56000 byte increment 1000 Adaptive Shaping BECN

pkts 5 bytes 170 pkts delayed 0 bytes delayed 0

shaping inactive

traffic shaping drops 0

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drop, 0 dequeued

整形非活動/活動

這將即時顯示流量整形機制是否已啟用。流量整形在以下情況下處於活動狀態：

1. 接收BECN，並將DLCI配置為生成為BECN。

2. 在給定時間間隔(Tc)內，從介面傳輸的資料位元組數大於可用信用（位元組限制）。

3. 已配置FRF.12分段，並且資料包正在等待分段。

pkts delayed / bytes delayed

這顯示由於啟用流量整形機制而延遲的資料包數和位元組數。這主要適用於要傳輸的位元組數超過每間隔的可用信用，或資料包需要分段的情況(FRF.12)。 這些資料包和位元組儲存在整形隊列中（每個VC分配的），然後在有足夠的可用信用時按後續間隔傳輸。

流量整形丟棄

這顯示整形隊列中的丟棄數。位元組首先被整形機制延遲並儲存在此隊列中。如果隊列已滿，資料包將被丟棄。預設情況下，隊列型別為FCFS（先到先服務）或FIFO，但可以更改為WFQ、PQ、CQ、CBWFQ或LLQ。請參閱相關資訊