目錄

簡介

TGW - MGCP支路上的傳真呼叫傳入

OGW - MGCP支路上的傳出傳真呼叫

要收集的調試

簡介

本檔案介紹對傳真進行疑難排解的最有效方法之一，包括下列步驟：

1. 將呼叫分成兩段。

2. 確定每個支路上的協定(SIP/H.323/SCCP/MGCP)。

3. 選擇一條支路，然後檢查該支路上的呼叫是傳入還是傳出，以及關聯的網關/端點是否相應地屬於終端網關(TGW)或始發網關(OGW)。

您可以將傳真呼叫分成四個部分：

1. 設定語音呼叫

- 摘機、撥號、振鈴、應答

- 通話(CNG)和被叫裝置識別(CED)音

2. 切換

- 編解碼器加速/校正

- DSP上禁用語音啟用檢測(VAD)

- 抖動緩衝器從自適應轉換為固定最佳值

3. 報文前過程

- 傳真終端識別

- 功能交換和設定

- 培訓

4. 留言內和留言後流程

- 頁面傳輸

- 錯誤檢測和糾正(ECM)

- 消息結尾和頁面確認

- 呼叫斷開，掛機

此呼叫流包括當媒體網關控制協定(MGCP)是已識別的協定時要查詢的消息。根據您的終端是TGW還是OGW，存在相應的部分。

附註：在下一節的表中，同時測試了T.38中繼和Passthrough，指出了G3和SG3之間的差異。

TGW - MGCP支路上的傳真呼叫傳入

請注意：

- T.38 — 延遲<1000ms，抖動<300ms，資料包丟失應該為零，除非T.38具有冗餘。

- 直通 — 延遲<1000ms，抖動<30ms，資料包丟失應為NONE。

- 基於協定的切換 — 這是基於標準的。

- 基於NSE的切換 — 這是專有的，只在Cisco語音網關之間工作。

直通

T.38中繼

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

MGCP不支援基於傳真傳輸協定。

GW---------------CUCM/GW

<------------CRCX-------------

X:1f L:p:20、a:pCMU、s:off、t:b8

M:recvonly

R:D/[0-9 ABCD*#]

Q:過程，循環

------------200正常----------->

I:3

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=音訊18138 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 192-194

<-----------MDCX------------

I:3

X:1f

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8

M:sendrecv

R:D/[0-9 ABCD*#]

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=音訊17314RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

檢查VTSP顯示：

Fax Disabled By=Voice-Port，

主要傳真協定=NONE_FAX

中繼(_R),

回退傳真協定=NONE_FAX

中繼(_R)

------------200正常------------>

GW--------CUCM/GW

<--------CRCX----------

X:1f

L:a:image/t38、s:off、t:b8、fxr/fx:t38

M:recvonly

R:D/[0-9 ABCD*#]

Q:過程，循環

---------200正常-------->

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=音訊18184 RTP/AVP 0 8 18 99 101 102 15 103 4 104 105 106 125 100

a=rtpmap:18 G729/8000

a=fmtp:18 annexb=no

a=rtpmap:99 G726-16/8000

a=rtpmap:101 G726-24/8000

a=rtpmap:102 G726-32/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G7231a-H/8000

a=rtpmap:106 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1個音訊RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2個影象更新t38

<--------MDCX--------

I:3

X:1f

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8、fxr/fx:t38

M:sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#],FXR/t38

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=音訊18698RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1影象更新t38

檢查VTSP顯示：

Fax Relay=ENABLED

主要傳真協定=T38_FAX

_RELAY， Fallback Fax Protocol=NONE_FAX

中繼(_R)

傳真中繼CM抑制：=已啟用，

傳真中繼ANS抑制：=DISABLED

---------200正常-------->

GW------------CUCM/GW

<----------CRCX------------

X:1f

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8

M:recvonly

R:D/[0-9 ABCD*#]

Q:過程，循環

------------200正常---------->

I:4

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=音訊19126 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1個音訊RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:

100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2個影象更新t38

<----------MDCX-----------

I:4

X:1f

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8

M:sendrecv

R:D/[0-9 ABCD*#]

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=音訊17168RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=ENABLED

主要傳真協定=

T38_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=NONE_

FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：

=已啟用，

傳真中繼ANS抑制：

=已禁用

-----------200正常---------->

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送。）

G3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

SG3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>>

2100 Hz調音為CED，但幅度由15 Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

<<<<<<<<<<CM<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>JM>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<CJ<<<<<<<<<<<<<<

V.34初始化（第2-4階段）

TGW等待在音調中檢測V.21報頭。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到它。 檢測到V.21標誌後，它將啟動切換。

檢查VTSP顯示：

Event=E_DSMP_DSP_MODEM_TONE

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

傳真傳輸使用切換前的最後一個語音模式設定來傳送抖動或播放緩衝區。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送。）

G3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

SG3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>>

2100 Hz調音為CED，但幅度由15 Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。
Cisco網關僅支援T.38的G3傳真呼叫。為了正確處理SG3呼叫的較高速度，必須使用數據機直通。

不存在V.34初始化（階段2-4）。最初的V.8階段I也未完成。由於SG3向後相容G3傳真標準，OGW會抑制CM音調，因此FAX電腦會向G3故障轉移。

>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

TGW等待在音調中檢測V.21報頭。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到它。 檢測到V.21標誌後，它將啟動切換。

檢查VTSP顯示：

VTSP:Event=E_DSMP_DSP_FAX_TONE

檢查DSMP顯示:

E_DSM_CC_MC_START

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

T.38使用300 ms固定抖動或播放緩衝區。在語音連線埠下輸入playout-delay fax 100命令，以便在延遲高時減少緩衝時間。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

MGCP不支援基於傳真傳輸協定。

G3傳真：

GW---------------CUCM/GW

======NSE192======>

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<====NSE192=======

檢查VTSP顯示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

SG3傳真：

GW---------------CUCM/GW

======NSE192======>

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<=====NSE192========

檢查VTSP顯示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

======NSE193=======>

檢測ANSam禁用ECAN的階段逆轉。

檢查VTSP顯示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<=====NSE193========

檢查VTSP顯示：

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00

附註：NSE-194由4秒靜默的本地檢測或載波丟失檢測觸發。此消息指示遠端網關返回語音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤銷。

show call active voice brief顯示：MODEMPASS節點

GW--------CUCM/GW

----------NTFY--------->

否:ca@209.165.201.3:2427

X:1f

O:FXR/t38（開始）

<--------200OK---------

<--------MDCX---------

I:3

X:1f

L:a：影象/t38

M:sendrecv

R:D/[0-9 ABCD*#],

FXR/t38

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0 m=image 18698 udptl t38

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1影象更新t38

----------200OK-------->

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1 m=image 18184 updpl t38

a=X-sqn:0

a=X-cap:1個音訊RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2個影象更新t38

show call active voice brief顯示：t38

G3傳真：

GW-----------CUCM/GW

=====NSE200======>

從語音模式過渡到T.38

檢查VTSP顯示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:200 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<====NSE201=======

收到T.38 ACK，指示TGW啟動T.38會話

檢查VTSP顯示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:201 Pkt:00 00 00

SG3傳真：

當您通過抑制CM音調將SG3假變為G3時，T38中繼中沒有SG3傳真方案。

附註：NSE-202是NSE-200消息的NACK，表示對等網關無法處理呼叫的T.38資料包。該呼叫保持語音模式，不會切換到T.38。

呼叫活動語音簡要顯示的方式：

t38

在Passthrough中，您看不到來自調試的任何T.30消息，因為所有音調都像G711ulaw/alaw的音訊一樣進入RTP。但是，無論中繼或通過，FAX音協商保持不變。

GW-------------------------CUCM/GW

>>>>>>>CSI>>>>>>>>>>（可選）（稱為使用者識別）

>>>>>>>NSF>>>>>>>>>>（可選）(非標準設施)

>>>>>>>>DIS>>>>>>>>>>（數字識別訊號）

<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<（可選）(傳輸使用者標識)

<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<（數字命令訊號）

<++++++++++TCF++++++++++(高速)(訓練檢查)

>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>(確認接收)

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<（已傳送部分頁面）/（消息結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<（傳送了部分頁面）/（過程結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<(斷開連線連線)

附註：ECM對於G3是可選的，但是對於SG3是強制性的。由於您可以通過直通實現SG3的速度，因此請確保在傳真機上啟用ECM以使傳真成功。

此外，G3需要TCF訓練訊號，但不適用於SG3。

附註：對於直通，分配了一個64kbps(g711)的公共通道。因此，消息的高速和低速與紅外線相關。

如果T38切換成功，則在調試中會看到以下消息：

檢查VTSP顯示：

事件：E_CC_T38_START

檢查DSMP顯示：

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=1321430729 fr-msg-det NSF

timestamp=1321431129 fr-msg-det CSI

timestamp=1321431879 fr-msg-det DIS

timestamp=1321435719 fr-msg-tx TSI

timestamp=1321436329 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321436329 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=1321436439 fr-msg-tx DCS

timestamp=1321436619 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321441499 fr-msg-det CFR

timestamp=1321461449 fr-msg-tx PPS

timestamp=1321461639 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321463099 fr-msg-det MCF

timestamp=1321466789 fr-msg-tx DCN

timestamp=1321466869 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321466869 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

GW-------------------------CUCM/GW

>>>>>>>CSI>>>>>>>>>>（可選）（稱為使用者識別）

>>>>>>>NSF>>>>>>>>>>（可選）(非標準設施)

>>>>>>>>DIS>>>>>>>>>>（數字識別訊號）

<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<（可選）(傳輸使用者標識)

<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<（數字命令訊號）

<++++++++++TCF++++++++++(高速)(訓練檢查)

>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>(確認接收)

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<（已傳送部分頁面）/（消息結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<（傳送了部分頁面）/（過程結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<(斷開連線連線)

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

不適用

"conf t"級別配置：

## no mgcp default-package fxr-package

##no mgcp package-capability fxr-package

## mgcp modem passthrough voip mode nse

## mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

## mgcp傳真t38抑制

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no ccm-manager fax protocol

##no mgcp fax t38 ecm

"conf t"級別配置：

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

## mgcp default-package fxr-package

## mgcp package-capability fxr-package

##no mgcp fax t38 inhibit

## mgcp fax t38 nsf 000000

##no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp fax rate 14400

"conf t"級別配置：

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 gateway force

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

##no mgcp fax t38 inhibit

## mgcp fax t38 nsf 000000

##no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp timer nse-response t38 200

## mgcp fax rate 14400

OGW - MGCP支路上的傳出傳真呼叫

請注意：

- T.38 — 延遲<1000ms，抖動<300ms，資料包丟失應該為零，除非T.38具有冗餘。

- 直通 — 延遲<1000ms，抖動<30ms，資料包丟失應為NONE。

- 基於協定的切換 — 這是基於標準的。

- 基於NSE的切換 — 這是專有的，只在Cisco語音網關之間工作。

直通

T.38中繼

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

MGCP不支援基於傳真傳輸協定。

GW--------------CUCM/GW

<-----------CRCX-------------

X:1升：p:20、a:PCMU、s:off、t:00

M:recvonly

R:D/[0-9 ABCD*#]

Q:過程，循環

-----------200正常------------>

I:2

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=音訊18138 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 192-194

<----------MDCX-------------

I:2

X:1

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8

M:sendrecv

R:D/[0-9 ABCD*#]

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=音訊18912RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

檢查VTSP顯示:

Fax Disabled By=Voice-Port，

主要傳真協定=NONE_FAX

中繼(_R),

回退傳真協定=NONE_FAX

中繼(_R)

-----------200正常----------->

GW--------------CUCM/GW

<-----------CRCX-------------

X:1

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:00

M:recvonly

R:D/[0-9 ABCD*#]

Q:過程，循環

------------200正常----------->

I:2

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=音訊18186 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1個音訊RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2個影象更新t38

<----------MDCX------------

I:2

X:1

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8、fxr/fx:t38

M:sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#],FXR/t38

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=音訊16882RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1影象更新t38

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=ENABLED

主要傳真協定=T38_FAX_RELAY，回退傳真協定=NONE_

FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：=已啟用，

傳真中繼ANS抑制：=DISABLED

-------------200正常----------->

GW-------CUCM/GW

<-------CRCX-----------

X:1

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8

M:recvonly

R:D/[0-9 ABCD*#]

Q:過程，循環

--------200正常-------->

I:3

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=音訊16724 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1個音訊RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2個影象更新t38

<-------MDCX---------

I:3

X:1

L:p:20、a:PCMU、s:off、t:b8

M:sendrecv

R:D/[0-9 ABCD*#]

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=音訊18806RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=ENABLED

主要傳真協定=

T38_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=NONE_

FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：

=已啟用，

傳真中繼ANS抑制：

=已禁用

--------200正常--------->

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送）

G3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

SG3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<

2100 Hz的音調為CED，但幅度由15Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

>>>>>>>>CM>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<JM<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>CJ>>>>>>>>>>>>>>

V.34初始化（第2-4階段）

OGW等待TGW在音調中檢測V.21報頭。一旦TGW檢測到V.21標誌，它將啟動切換。

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

傳真傳輸使用切換前的最後一個語音模式設定來傳送抖動或播放緩衝區。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送）

G3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

SG3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<

2100 Hz的音調為CED，但幅度由15Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

>>>CM>>X
Cisco網關僅支援T.38的G3傳真呼叫。為了正確處理SG3呼叫的較高速度，必須使用數據機直通。

不存在V.34初始化（階段2-4）。最初的V.8階段I也未完成。由於SG3向後相容G3傳真標準，OGW會抑制CM音調，因此FAX電腦會向G3故障轉移。

<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

OGW等待TGW在音調中檢測V.21報頭。一旦TGW檢測到V.21標誌，它將啟動切換。

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

T.38使用300毫秒的固定抖動或播放緩衝區。在語音埠下輸入playout-delay fax 100命令，以便在延遲較高時減少緩衝時間。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

MGCP不支援基於傳真傳輸協定。

G3傳真：

GW--------------CUCM/GW

<=====NSE192======

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

=====NSE192=======>

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

SG3傳真：

GW--------------CUCM/GW

<=====NSE192======

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

======NSE192======>

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<=====NSE193======

禁用ECAN。

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00

======NSE193=======>

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00 <Snd>>

附註：NSE-194由4秒靜默的本地檢測或載波丟失檢測觸發。此消息指示遠端網關返回語音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤銷。

show call active voice brief顯示：MODEMPASS節點

GW--------------CUCM/GW

<------------MDCX-----------

I:2

X:1

L:a：影象/t38

M:sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#],FXR/t38

S:

Q:過程，循環

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0 m=image 16882 udptl t38

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1影象更新t38

------------200OK------------>

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1 m=image 18186 updpl t38

a=X-sqn:0

a=X-cap:1個音訊RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2個影象更新t38

show call active voice brief顯示：t38

G3傳真：

GW--------CUCM/GW

<===NSE200=====

從語音模式過渡到T.38

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_

對等

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:200 Pkt:00 00 00

====NSE201====>

收到T.38 ACK，指示TGW啟動T.38會話

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:201 Pkt:00 00 00 <Snd>>

SG3傳真：

當您通過抑制CM音調將SG3假變為G3時，T38中繼中沒有SG3傳真方案。

附註：NSE-202是NSE-200消息的NACK，表示對等網關

無法處理呼叫的T.38資料包。呼叫保持語音模式，但會保持語音模式

而不是換到T.38。

show call active voice brief顯示：

t38

在Passthrough中，您看不到來自調試的任何T.30消息，因為所有音調都像G711ulaw/alaw的音訊一樣進入RTP。但是，無論中繼或通過，FAX音協商保持不變。

GW-------------------------CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<（可選）（被叫使用者識別）

<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<（可選）（非標準設施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<（數字識別訊號）

>>>>>>>>TSI>>>>>>>>>>>>（可選）(傳輸使用者標識)

>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>>>>>(數字指令訊號)

++++++++++TCF+++++++++> （高速）(訓練檢查)

<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<（確認接收）

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>>>>>(斷開連線)

附註：ECM對於G3是可選的，但是對於SG3是強制性的。由於您可以通過直通實現SG3的速度，因此請確保在傳真機上啟用ECM，以使傳真成功。

此外，G3需要TCF訓練訊號，但不適用於SG3。

附註：為直通分配了一個64kbps(g711)的公共通道。因此，消息的高速和低速變得無關緊要。

如果T38切換成功，則會在相應的調試中看到以下消息：

檢查VTSP顯示:

事件：E_CC_T38_START

檢查DSMP顯示:

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=352583286 fr-msg-tx NSF

timestamp=352583686 fr-msg-tx CSI

timestamp=352583736 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352583736 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584426 fr-msg-tx DIS

timestamp=352584456 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352584456 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584906 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352587656 fr-msg-det TSI

timestamp=352588376 fr-msg-det DCS

timestamp=352594056 fr-msg-tx CFR

timestamp=352594156 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352613376 fr-msg-det PPS

timestamp=352615656 fr-msg-tx MCF

timestamp=352615776 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352618716 fr-msg-det DCN

GW-------------------------CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<（可選）（被叫使用者識別）

<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<（可選）（非標準設施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<（數字識別訊號）

>>>>>>>>TSI>>>>>>>>>>>>（可選）(傳輸使用者標識)

>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>>>>>(數字指令訊號)

++++++++++TCF+++++++++> （高速）(訓練檢查)

<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<（確認接收）

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>>>>>(斷開連線)

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

不適用

conf t" level config:

## no mgcp default-package fxr-package

##no mgcp package-capability fxr-package

## mgcp modem passthrough voip mode nse

## mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

## mgcp傳真t38抑制

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no ccm-manager fax protocol

##no mgcp fax t38 ecm

conf t" level config:

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

## mgcp default-package fxr-package

## mgcp package-capability fxr-package

##no mgcp fax t38 inhibit

## mgcp fax t38 nsf 000000

##no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp fax rate 14400

conf t" level config:

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 gateway force

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

##no mgcp fax t38 inhibit

## mgcp fax t38 nsf 000000

##no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp timer nse-response t38 200

## mgcp fax rate 14400

要收集的調試

- debug vpm all（在FXS的情況下）

- debug isdn q931（在PRI的情況下）

- debug mgcp packet

- debug voip vtsp all

- debug voip dsmp all

- debug voip hpi all

- debug dsp-resource flex all

- debug voip dspapi

- debug fax relay t30 all-level-1

- debug voip rtp session named-event（在基於NSE的切換情況下）