目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

引出線配置

Nortel選項11 PBX

VIC-2E&M引腳佈局

相關資訊

簡介

以下是用於將Cisco 1700/2600/3600/3700 E&M語音介面卡(VIC)連線到Nortel PBX Option 11 E&M中繼的E&M電纜引腳佈局。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

引出線配置

Nortel PBX 25對線Amphenol電纜必須使用標準Nortel PBX E&M壓線方案進行壓線（如本清單所示），才能使E&M電纜引腳正常工作。

電線：5對到一個組：

- 白藍白橙白綠白棕白石灰

- 紅色B，R-O，R-G，R-B，R-S

- 黑黑B、B-O、B-G、B-B、B-S

- 黃B，黃O，黃G，黃B，黃S

- 紫羅蘭B，V-O，V-G，V-B，V-S

Nortel選項11 PBX

Type 1; 2-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins   PBX

1 -- 7

M    2 -- 6    M

3 --

R1    4 -- 4    TA

T1    5 -- 5    TB

6 --

E    7 -- 3     E

8 --

Type 1; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Type 2; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

SB    1 -- 7    SB

M    2 -- 8    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

SG    8 -- 6    SG

VIC-2E&M引腳佈局

E&M語音介面卡使用RJ48S聯結器。引腳輸出取決於PBX型別和連線。下圖顯示了此聯結器的接線方式，並列出了典型配置。

RJ48S佈線

註：不應連線未使用的針腳。

E&M引腳佈局

雙線操作，型別

四線操作，型別

引腳

訊號

說明

1

2

3

5

1

2

3

5

1

SB

-48V訊號電池

-

SB

SB

-

-

SB

SB

-

2

M-lead

訊號輸入

M

M

M

M

M

M

M

M

3

R

振鈴，音訊輸入

-

-

-

-

R

R

R

R

4

R或R1

振鈴、音訊輸入/輸出或輸出

R

R

R

R

R1

R1

R1

R1

5

T或T1

提示、音訊輸入/輸出或輸出

T

T

T

T

T1

T1

T1

T1

6

T

提示，音訊輸入

-

-

-

-

T

T

T

T

7

E-lead

信令輸出

E

E

E

E

E

E

E

E

8

SG

信令接地返回

-

SG

SG

-

-

SG

SG

-

注意：Nortel Option11C PBX E&M Type I信令與Cisco 3640（或任何其他Cisco IOS網關）Type V信令匹配。有關Nortel PBX和思科網關配置的詳細資訊，請參閱Cisco 3640系列網關 — PBX互操作性：含類比E&M訊號傳送的Nortel Meridian 1選項11C PBX。

相關資訊

- 模擬E&M信令概述

- 瞭解模擬E&M介面型別和佈線安排並排除故障

- 瞭解模擬E&M啟動撥號監督信令並排除故障

- Cisco 3640系列網關 — PBX互操作性：含類比E&M訊號傳送的Nortel Meridian 1選項11C PBX

- 瞭解語音網路模組

- 瞭解E&M語音介面卡

- 語音技術支援

- 語音和IP通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援 - Cisco Systems