目錄

簡介

TGW - H.323支路上的傳真呼叫傳入

OGW - H.323線路上的傳出傳真呼叫

要收集的調試

相關資訊

簡介

本檔案介紹對傳真進行疑難排解的最有效方法之一，包括下列步驟：

1. 將呼叫分成兩段。

2. 確定每個支路上的協定(SIP/H.323/SCCP/MGCP)。

3. 選擇一條支路，然後檢查該支路上的呼叫是傳入還是傳出，以及關聯的網關/端點是否相應地屬於終端網關(TGW)或始發網關(OGW)。

您可以將傳真呼叫分成四個部分：

1. 設定語音呼叫

- 摘機、撥號、振鈴、應答

- 通話(CNG)和被叫裝置識別(CED)音

2. 切換

- 編解碼器加速/校正

- DSP上禁用語音啟用檢測(VAD)

- 抖動緩衝器從自適應轉換為固定最佳值

3. 報文前過程

- 傳真終端識別

- 功能交換和設定

- 培訓

4. 留言內和留言後流程

- 頁面傳輸

- 錯誤檢測和糾正(ECM)

- 消息結尾和頁面確認

- 呼叫斷開，掛機

此呼叫流包括當H.323是所標識的協定時要查詢的消息。根據您的終端是TGW還是OGW，存在相應的部分。

附註：在下一節的表中，同時測試了T.38中繼和Passthrough，指出了G3和SG3之間的差異。

TGW - H.323支路上的傳真呼叫傳入

請注意：

- T.38 — 延遲<1000ms，抖動<300ms，資料包丟失應該為零，除非T.38具有冗餘。

- 直通 — 延遲<1000ms，抖動<30ms，資料包丟失應為NONE。

- 基於協定的切換 — 這是基於標準的。

- 基於NSE的切換 — 這是專有的，只在Cisco語音網關之間工作。

直通

T.38中繼

GW-------------------------CUCM/GW

<-----------H.225安裝程式-------------

------------H.225 Callproc--------->

------------H.225警報---------->

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=DISABLED - 'fax rate disabled' set(dial-peer)Primary Fax Protocol=IGNORE_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=IGNORE_FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：=已啟用，傳真中繼ANS抑制：=已禁用

GW-------------------------CUCM/GW

<-----------H.225安裝程式-------------

------------H.225 Callproc--------->

------------H.225警報---------->

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=ENABLED

Primary Fax Protocol=T38_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=NONE_FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：=已啟用，傳真中繼ANS抑制：=已禁用

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

GW-------CUCM/GW

----H.225 Connect---->

<----H.245 TCS-------

-----H.245 TCS—>

-----H.245 MSD—>

-----H.245 TCSAck—>

<— H.245 MSD-------

----H.245 MSDAck—>

<— H.245 TCSAck----

<— H.245 MSDAck----

<— H.245 OLC---------

----H.245 OLC—>

----H.245 OLCAck—>

<— H.245OLCAck-----

附註：在快速啟動(FS)的情況下，在安裝和連線/呼叫過程中會交換開放邏輯通道(OLC)。

GW-------CUCM/GW

—H.225 Connect—>

<----H.245 TCS-------

RTPAudioTelephony

事件功能

----H.245 TCS—>

RTPAudioTelephony

事件功能

----H.245 MSD—>

----H.245 TCSAck—>

<----H.245 MSD------

- H.245 MSDAck—>

<— H.245 TCSAck—

<— H.245 MSDAck—

<----H.245 OLC-------

------H.245 OLC—>

— H.245奧卡克 — >

<— H.245OLCAck----

附註
：如果是FS，OLC會在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW---------CUCM/GW

------H.225 Connect—>

<-----H.245 TCS---------

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRate

管理傳輸的TCF:空

t38FaxUdp

選項

{

t38FaxMax

緩衝區200

t38FaxMaxDatagram 320

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

-----H.245 TCS—>

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRate

管理傳輸的TCF:空

t38FaxUdp

選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMax

資料包72

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

-----H.245 MSD—>

-----H.245 TCSAck—>

<— H.245 MSD--------

-----H.245 MSDAck—>

<— H.245 TCSAck------

<— H.245 MSDAck-----

<-----H.245 OLC---------

-------H.245 OLC—>

-----H.245 OLCAck—>

<----H.245 OLCAck-----

附註：如果是FS，OLC將
在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW--------CUCM/GW

-----H.225 Connect---->

<----H.245 TCS----------

RTPAudioTelephony

事件功能

------H.245 TCS—>

RTPAudioTelephony

事件功能

-----H.245 MSD—>

-----H.245 TCSAck—>

<----H.245 MSD-------

----H.245 MSDAck—>

<----H.245 TCSAck----

<— H.245 MSDAck----

<----H.245 OLC---------

-------H.245 OLC—>

----H.245 OLCAck—>

<— H.245OLCAck-----

附註：如果是FS，OLC將
在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送。）

G3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz調音為CED，但幅度由15 Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

SG3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>>

2100 Hz的音調為CED，但幅度由15 Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

<<<<<<<<<<CM<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>JM>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<CJ<<<<<<<<<<<<<<

V.34初始化（第2-4階段）

TGW等待在音調中檢測V.21報頭。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到它。 檢測到V.21標誌後，它將啟動切換。

檢查VTSP顯示:

Event=E_DSMP_DSP_MODEM_TONE

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

傳真傳輸使用切換前的最後一個語音模式設定來傳送抖動或播放緩衝區。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送。）

G3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz調音為CED，但幅度由15 Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

SG3傳真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>>

2100 Hz調音為CED，但幅度由15 Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。
Cisco網關僅支援T.38的G3傳真呼叫。為了正確處理SG3呼叫的較高速度，必須使用數據機直通。

不存在V.34初始化（階段2-4）。最初的V.8階段I也未完成。由於SG3向後相容G3傳真標準，OGW會抑制CM音調，因此FAX電腦會向G3故障轉移。

>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

TGW等待在音調中檢測V.21報頭。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到它。 檢測到V.21標誌後，它將啟動切換。

檢查VTSP顯示:

VTSP:Event=E_DSMP_DSP_FAX_TONE

檢查DSMP顯示:

E_DSM_CC_MC_START

檢查CCAPI顯示:

CCAPI:Caps(編解碼器=T38Fax(0x10000),Fax Rate=FAX_RATE_14400(0x80),

傳真版本：=0,Vad=OFF(0x1),

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

T.38使用300毫秒的固定抖動或播放緩衝區。在語音埠下輸入playout-delay fax 100命令，以便在延遲較高時減少緩衝時間。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

GW--------CUCM/GW

-H.245請求模式>

{

序列號1

請求模式

{

{

{

鍵入audioMode :g711Ulaw64k:空

<—H.245 RequestModeAck—

{

序列號1

response willTransmitMost

首選模式：空

}

-----H.245 CLC------->

-----H.245 OLC------>

{

forwardLogicalChannel

數字2

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別音訊

資料冒號(&C);g711Ulaw64k:20

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 1

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040413」H

tsapIdentifier 17849

}

靜默抑制FALSE

}

<----H.245 CLC--------

—H.245 CLCAck---->

<-----H.245 OLC-------

{

forwardLogicalChannel

數字2

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別音訊

資料冒號(&C);g711Ulaw64k:20

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 1

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040419」H

tsapIdentifier 17205

}

靜默抑制FALSE

}

- H.245 OLCAck---->

<— H.245 CLCAck—

<— H.245OLCAck—

show call active voice brief不會顯示更改

附註：CUCM不支援直通的H.245請求模式。如果TGW嘗試通過將H.245 RequestMode for Passthrough傳送到CUCM來啟動切換，則CUCM會使用RequestModeReject回覆。

G3傳真：

GW-------CUCM/GW

====NSE192=====>

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_

MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<===NSE192======

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER

_對等

消息(_M)

debug voip rtp session named event

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

SG3傳真：

GW------CUCM/GW

====NSE192=====>

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_

MODIFY_MEDIA

IND(_I)

debug voip rtp session named event

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<===NSE192=====

檢查VTSP顯示：

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER

_對等

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

====NSE193====>

檢測ANSam禁用ECAN的階段逆轉。

檢查VTSP顯示：

E_DSM_CC_

MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event

Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<===NSE193=====

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_

對等

消息(_M)

debug voip rtp session named event

<<<Rcv> Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00

附註：NSE-194由4秒靜默的本地檢測或載波丟失檢測觸發。此消息指示遠端網關返回語音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤銷。

show call active voice brief顯示：MODEMPASS節點

GW---------CUCM/GW

-H.245 RequestMode->

type dataMode :

{

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRateManagement transferTCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 72

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

}

}

bitRate 144

<H.245 RequestModeAck-

{

序列號1

response willTransmitMost

首選模式：空

}

-----H.245 CLC--------->

-----H.245 OLC--------->

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別資料&colon;

{

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRateManagement transferTCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 72

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

}

}

maxBitRate 144

}

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 3

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040413」H

tsapIdentifier 17351

}

靜默抑制FALSE

}

<----H.245 CLC---------

-----H.245 CLCAck—>

<-----H.245 OLC--------

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別資料&colon;

{

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRateManagement transferTCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 320

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

}

}

maxBitRate 144

}

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 3

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040419」H

tsapIdentifier 18463

}

靜默抑制FALSE

}

- H.245 OLCAck----->

<— H.245 CLCAck-----

<— H.245OLCAck-----

show call active voice brief顯示：t38

G3傳真：

GW--------CUCM/GW

====NSE200=====>

從語音模式過渡到T.38

檢查VTSP顯示:E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event

Pt:100 Evt:200 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<===NSE201======

收到T.38 ACK，指示TGW啟動T.38會話

檢查VTSP顯示:E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_

對等

消息(_M)

debug voip rtp session named event

<<<Rcv> Pt:100 Evt:201 Pkt:00 00 00

SG3傳真：

當您通過抑制CM音調將SG3假變為G3時，T38中繼中沒有SG3傳真方案。

附註：NSE-202是NSE-200消息的NACK，表示對等網關無法處理呼叫的T.38資料包。該呼叫保持語音模式，不會切換到T.38。

show call active voice brief顯示：

t38

在Passthrough中，您看不到來自調試的任何T.30消息，因為所有音調都像G711ulaw/alaw的音訊一樣進入RTP。但是，無論中繼或通過，FAX音協商保持不變。

GW-------------------------CUCM/GW

>>>>>>>CSI>>>>>>>>>>（可選）（稱為使用者識別）

>>>>>>>NSF>>>>>>>>>>（可選）(非標準設施)

>>>>>>>>DIS>>>>>>>>>>（數字識別訊號）

<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<（可選）(傳輸使用者標識)

<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<（數字命令訊號）

<++++++++++TCF++++++++++(高速)(訓練檢查)

>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>(確認接收)

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<（已傳送部分頁面）/（消息結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<（傳送了部分頁面）/（過程結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<(斷開連線連線)

註
:ECM對於G3是可選的，但是對於SG3是強制性的。由於您可以通過直通實現SG3的速度，請確保已在傳真機上啟用ECM，以便傳真成功。

此外，G3需要TCF訓練訊號，但不適用於SG3。

附註：對於直通，分配了一個64kbps(g711)的公共通道。因此，消息的高速和低速變得無關緊要。

如果T38切換成功，則在調試中會看到以下消息：

檢查VTSP顯示:

事件：E_CC_T38_START

檢查DSMP顯示：

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

檢查CCAPI顯示：

Caps(編解碼器=T38Fax(0x10000),Fax Rate=FAX_RATE_14400(0x80),Fax Version:=0,Vad=OFF(0x1),

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=1321430729 fr-msg-det NSF

timestamp=1321431129 fr-msg-det CSI

timestamp=1321431879 fr-msg-det DIS

timestamp=1321435719 fr-msg-tx TSI

timestamp=1321436329 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321436329 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=1321436439 fr-msg-tx DCS

timestamp=1321436619 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321441499 fr-msg-det CFR

timestamp=1321461449 fr-msg-tx PPS

timestamp=1321461639 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321463099 fr-msg-det MCF

timestamp=1321466789 fr-msg-tx DCN

timestamp=1321466869 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=1321466869 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

GW-------------------------CUCM/GW

>>>>>>>CSI>>>>>>>>>>（可選）（稱為使用者識別）

>>>>>>>NSF>>>>>>>>>>（可選）(非標準設施)

>>>>>>>>DIS>>>>>>>>>>（數字識別訊號）

<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<（可選）(傳輸使用者標識)

<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<（數字命令訊號）

<++++++++++TCF++++++++++(高速)(訓練檢查)

>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>(確認接收)

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<（已傳送部分頁面）/（消息結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<++++部分頁面RX+++++++ （高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<（傳送了部分頁面）/（過程結束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>>>>(消息確認)

<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<(斷開連線連線)

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

DP級別配置：

##傳真協定直通g711ulaw/g711alaw

##傳真速率禁用

##傳真nsf 000000

DP級別配置：

## modem passthrough nse codec g711ulaw/g711alaw

##傳真速率禁用

##傳真nsf 000000

DP級別配置：

##fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none

##傳真nsf 000000

## fax-relay ecm disable

## fax-relay sg3-to-g3系統

##傳真速率14400

DP級別配置：

## fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
##傳真nsf 000000

## fax-relay ecm disable

##fax-relay sg3-to-g3系統

##傳真速率14400

OGW - H.323線路上的傳出傳真呼叫

請注意：

- T.38 — 延遲<1000ms，抖動<300ms，資料包丟失應該為零，除非T.38具有冗餘。

- 直通 — 延遲<1000ms，抖動<30ms，資料包丟失應為NONE。

- 基於協定的切換 — 這是基於標準的。

- 基於NSE的切換 — 這是專有的，只在Cisco語音網關之間工作。

直通

T.38中繼

GW-------------------------CUCM/GW

-----------H.225安裝程式------------->

<------------H.225 Callproc---------

<------------H.225警報----------

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=DISABLED - 'fax rate disabled' set(dial-peer)Primary Fax Protocol=IGNORE_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=IGNORE_FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：=已啟用，傳真中繼ANS抑制：=已禁用

GW-------------------------CUCM/GW

-----------H.225安裝程式------------->

<------------H.225 Callproc---------

<------------H.225警報----------

檢查VTSP顯示:

Fax Relay=ENABLED

Primary Fax Protocol=T38_FAX_RELAY，

回退傳真通訊協定=NONE_FAX_RELAY

傳真中繼CM抑制：=已啟用，傳真中繼ANS抑制：=已禁用

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

GW--------CUCM/GW

<— H.225連線-----

-----H.245 TCS-------->

<— H.245 TCS---------

<— H.245 MSD--------

<— H.245 TCSAck----

----H.245 MSD------->

<— H.245 MSDAck—

-----H.245 TCSAck—>

-----H.245 MSDAck—>

-----H.245 OLC------->

<— H.245 OLC--------

<— H.245OLCAck—

----H.245 OLCAck—>

附註：如果是FS，OLC將在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW-----------CUCM/GW

<------H.225 Connect----

--------H.245 TCS-------->

RTPAudioTelephony

事件功能

<------H.245 TCS----------

RTPAudioTelephony

事件功能

<------H.245 MSD--------

<------H.245 TCSAck-----

-------H.245 MSD------->

<------H.245 MSDAck—

--------H.245 TCSAck—>

--------H.245 MSDAck—>

--------H.245 OLC-------->

<------H.245 OLC---------

<------H.245 OLCAck----

--------H.245 OLCAck—>

附註：如果是FS，OLC將
在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW---------CUCM/GW

<----H.225 Connect-----

------H.245 TCS-------->

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRate

管理傳輸的TCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 320

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

<-----H.245 TCS--------

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRate

管理傳輸的TCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMax

資料包72

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

<-----H.245 MSD-------

<-----H.245 TCSAck—

------H.245 MSD------>

<-----H.245 MSDAck—

-------H.245 TCSAck—>

------H.245 MSDAck—>

------H.245 OLC------->

<----H.245 OLC---------

<----H.245 OLCAck----

-----H.245 OLCAck—>

附註：如果是FS，OLC將
在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW----CUCM/GW

<-H.225 Connect—

- H.245 TCS---->

RTPAudioTelephony

事件功能

<— H.245 TCS-----

RTPAudioTelephony

事件功能

<— H.245 MSD----

<— H.245 TCSAck-

—H.245 MSD—>

<-H.245 MSDAck-

—H.245 TCSAck->

-H.245 MSDAck->

- H.245 OLC----->

<— H.245 OLC------

<-H.245 OLCAck—

—H.245OLCAck->

附註：如果是FS，OLC將
在安裝和連線/呼叫過程中交換。

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送。）

G3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

SG3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<

2100 Hz的音調為CED，但幅度由15Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

>>>>>>>>CM>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<JM<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>CJ>>>>>>>>>>>>>>

V.34初始化（第2-4階段）

OGW等待TGW在音調中檢測V.21報頭。一旦TGW檢測到V.21標誌，它將啟動切換。

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

傳真傳輸使用切換前的最後一個語音模式設定來傳送抖動或播放緩衝區。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

GW-------------------------CUCM/GW

<========AUDIO==========>

在此階段建立的音訊呼叫，但當FAX電腦進行通話時，它們在音訊呼叫中交換音調。

初始T.30音調（在調試中無法看到，因為這些音調始終在RTP中傳送。）

G3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

SG3傳真：

>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非語音終端。

<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<

2100 Hz的音調為CED，但幅度由15Hz的正弦波調制，每450 ms進行相位反轉。

>>>CM>>X
Cisco網關僅支援T.38的G3傳真呼叫。為了正確處理SG3呼叫的較高速度，必須使用數據機直通。

不存在V.34初始化（階段2-4）。最初的V.8階段I也未完成。由於SG3向後相容G3傳真標準，OGW會抑制CM音調，因此FAX電腦會向G3故障轉移。

<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<

持續2.6至4.0秒的2100 Hz音調。禁用傳輸路徑中的回聲抑制器。

OGW等待TGW在音調中檢測V.21報頭。一旦TGW檢測到V.21標誌，它將啟動切換。

切換中的任務之一是將抖動緩衝區從自適應轉換為固定最佳值。

T.38使用300毫秒的固定抖動或播放緩衝區。在語音埠下輸入playout-delay fax 100命令，以便在延遲較高時減少緩衝時間。輸入show voice port X/X/X命令以檢查播放延遲的當前值。

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

GW--------CUCM/GW

<-H.245 RequestMode-

{

序列號1

請求模式

{

{

{

鍵入audioMode :g711Ulaw64k:空

—H.245 RequestModeAck—>

{

序列號1

response willTransmitMost

首選模式：空

}

<— H.245 CLC---------

<— H.245 OLC---------

{

forwardLogicalChannel

數字2

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別audioData

冒號(&c);g711Ulaw64k:20

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 1

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040413」H

tsapIdentifier 17849

}

靜默抑制FALSE

}

—H.245 CLC-------->

<— H.245 CLCAck----

-----H.245 OLC------->

{

forwardLogicalChannel

數字2

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別audioData

冒號(&c);g711Ulaw64k:20

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 1

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040419」H

tsapIdentifier 17205

}

靜默抑制FALSE

}

<— H.245OLCAck----

-----H.245 CLCAck—>

-----H.245 OLCAck—>

show call active voice brief不會顯示更改

附註
：CUCM不支援直通的H.245請求模式。如果TGW嘗試通過將H.245 RequestMode for Passthrough傳送到CUCM來啟動切換，則CUCM會使用RequestModeReject回覆。

G3傳真：

GW-----------CUCM/GW

<====NSE192=====

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

====NSE192=====>

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

SG3傳真：

GW-----------CUCM/GW

<====NSE192=====

提高編解碼器速度，並切換到直通模式。

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

====NSE192=====>

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>

<====NSE193======

禁用ECAN。

檢查VTSP顯示:E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00

====NSE193======>

檢查VTSP顯示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00 00 <Snd>>

附註：NSE-194由4秒靜默的本地檢測或載波丟失檢測觸發。此消息指示遠端網關返回語音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤銷。

show call active voice brief顯示：

MODEMPASS節點

GW----------CUCM/GW

<-H.245 RequestMode-

type dataMode :

{

應用t38fax :

{

t38傳真協定udp :空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

代碼轉換JBIG

假

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRate

管理傳輸的TCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 72

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

}

}

bitRate 144

-H.245 RequestModeAck->

{

序列號1

response willTransmitMost

首選模式：空

}

<— H.245 CLC----------

<— H.245 OLC----------

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別資料&colon;

{

應用t38fax :

{

t38傳真通訊協定udp

:空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRateManagement transferTCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 72

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

}

}

maxBitRate 144

}

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 3

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040413」H

tsapIdentifier 17351

}

靜默抑制FALSE

}

----H.245 CLC--------->

<— H.245 CLCAck-----

-----H.245 OLC-------->

forwardLogicalChannel

引數

{

資料型別資料&colon;

{

應用t38fax :

{

t38傳真通訊協定udp

:空

t38FaxProfile

{

fillBitRemoval FALSE

轉碼JBIG FALSE

轉碼MMR FALSE

版本0

t38FaxRateManagement transferTCF:空

t38FaxUdp選項

{

t38FaxMaxBuffer 200

t38FaxMaxDatagram 320

t38FaxUdpEC t38UDPRedundancy :空

}

}

}

maxBitRate 144

}

多工引數h2250邏輯通道

引數：

{

會話ID 3

mediaControlChannel單播地址：iPAddress :

{

網路「04040419」H

tsapIdentifier 18463

}

靜默抑制FALSE

}

<— H.245OLCAck----

-----H.245 CLCAck—>

-----H.245 OLCAck—>

show call active voice brief顯示：t38

G3傳真：

GW - CUCM/GW

<==NSE200====

從語音模式過渡到T.38

檢查VTSP顯示:

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_

對等

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<<Rcv> Pt:100 Evt:200 Pkt:00 00 00

==NSE201===>

收到T.38 ACK，指示TGW啟動T.38會話

檢查VTSP顯示：

E_DSM_CC_

MODIFY_MEDIA_

IND

debug voip rtp session named event:

Pt:100 Evt:201 Pkt:00 00 00 <Snd>>

SG3傳真：

當您通過抑制CM音調將SG3假變為G3時，T38中繼中沒有SG3傳真方案。

附註：NSE-202是NSE-200消息的NACK，表示對等網關

無法處理呼叫的T.38資料包。呼叫保持語音模式，但會保持語音模式

而不是換到T.38。

show call active voice brief顯示：

t38

在Passthrough中，您看不到來自調試的任何T.30消息，因為所有音調都像G711ulaw/alaw的音訊一樣進入RTP。但是，無論中繼或通過，FAX音協商保持不變。

GW-------------------------CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<（可選）（被叫使用者識別）

<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<（可選）（非標準設施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<（數字識別訊號）

>>>>>>>>TSI>>>>>>>>>>>>（可選）(傳輸使用者標識)

>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>>>>>(數字指令訊號)

++++++++++TCF+++++++++> （高速）(訓練檢查)

<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<（確認接收）

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>>>>>(斷開連線)

註:ECM對於G3是可選的，但是對於SG3是強制性的。由於可以通過直通實現SG3速度，請確保在傳真機上啟用ECM以使傳真成功。

此外，G3需要TCF訓練訊號，但不適用於SG3。

附註：為直通分配了一個64kbps(g711)的公共通道。因此，消息的高速和低速變得無關緊要。

如果T38切換成功，則會在相應的調試中看到以下消息：

檢查VTSP顯示:

事件：E_CC_T38_START

檢查DSMP顯示:

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

檢查CCAPI顯示:

Caps(編解碼器=T38Fax(0x10000),Fax Rate=FAX_RATE_14400(0x80),Fax Version:=0,Vad=OFF(0x1),

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=352583286 fr-msg-tx NSF

timestamp=352583686 fr-msg-tx CSI

timestamp=352583736 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352583736 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584426 fr-msg-tx DIS

timestamp=352584456 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352584456 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584906 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352587656 fr-msg-det TSI

timestamp=352588376 fr-msg-det DCS

timestamp=352594056 fr-msg-tx CFR

timestamp=352594156 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352613376 fr-msg-det PPS

timestamp=352615656 fr-msg-tx MCF

timestamp=352615776 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0位元組

timestamp=352618716 fr-msg-det DCN

GW-------------------------CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<（可選）（被叫使用者識別）

<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<（可選）（非標準設施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<（數字識別訊號）

>>>>>>>>TSI>>>>>>>>>>>>（可選）(傳輸使用者標識)

>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>>>>>(數字指令訊號)

++++++++++TCF+++++++++> （高速）(訓練檢查)

<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<（確認接收）

如果您在這裡看到FTT表示TCF，培訓失敗，檢查計時和T1/E1上的滑動。在資料包捕獲中，檢查TCF應該全部為0。

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

++++部分頁面RX++++++>（高速）

>>>>>>>PPS/EOM>>>>>>>>(傳送了部分頁面)/（消息結束）

<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<（消息確認）

>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>>>>>(斷開連線)

通訊協定

基於NSE

通訊協定

基於NSE

DP級別配置：

##傳真協定直通g711ulaw/g711alaw

##傳真速率禁用

##傳真nsf 000000

DP級別配置：

## modem passthrough nse codec g711ulaw/g711alaw

##傳真速率禁用

##傳真nsf 000000

DP級別配置：

##fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none

##傳真nsf 000000

## fax-relay ecm disable

## fax-relay sg3-to-g3系統

##傳真速率14400

DP級別配置：

## fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
##傳真nsf 000000

## fax-relay ecm disable

##fax-relay sg3-to-g3系統

##傳真速率14400

要收集的調試

- debug vpm all（在FXS的情況下）

- debug isdn q931（在PRI的情況下）

- debug voice ccapi inout

- debug h225 asn1

- debug h245 asn1

- debug cch323 all

- debug voip vtsp all

- debug voip dsmp all

- debug voip hpi all

debug dsp-resource flex all

- debug voip dspapi

- debug fax relay t30 all-level-1

- debug voip rtp session named-event（在基於NSE的切換情況下）

相關資訊

- Fax-MGCP故障排除指南

- Fax-SCCP故障排除指南

- Fax-SIP故障排除指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems