目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

設定

網路圖表

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹在基於Microsoft Windows的傳真伺服器上配置服務品質(QoS)的方法。  這種做法允許使用正確的區別服務代碼點(DSCP)值，以便應用於伺服器傳送到網路的資料包。

必要條件

適用於傳真和Microsoft Windows Server 2007及更高版本上的第三方傳真伺服器的思科統一通訊解決方案。

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 第3層QoS

- 透過Internet通訊協定(FOIP)傳輸的傳真

- 在WIreshark中捕獲和檢視網路流量

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 採用IOS 154-3.M4的2951路由器

- Windows Server 2007

- Xmedius傳真伺服器6.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

預設情況下，Microsoft Windows伺服器將包標籤為差分服務代碼點(DSCP)值為零。  這可能會導致通過高延遲網段的媒體資料包傳輸的QoS問題。

解決方案

此問題可通過將Windows Server組策略配置為根據RTP埠範圍應用DSCP值46（加速轉發）來解決。

設定

要配置Windows Server以應用所需的DSCP值，請執行以下步驟。

步驟1.通過輸入命令gpedit.msc訪問MS Windows組策略編輯配置頁

進入Windows「開始」選單的「運行」部分。

步驟2.展開Local Computer Policy的Windows Setting部分，然後按一下右鍵Policy-based QoS選擇。

步驟3.在基於策略的QoS配置彈出視窗中，提供所需的策略名稱。  然後在指定DSCP值中選擇所需的值。  這是您想要用來標籤從伺服器傳送的封包的值。  一旦定義了此值，請選擇Next按鈕。

步驟4.選擇標籤哪些資料包的方法之一是選擇使用QoS策略的程式。  選擇單選按鈕，以允許將策略應用於所有應用程式。  一旦定義了此值，請選擇Next按鈕。

步驟5. IP位址範圍也可用於定義哪些封包已使用QoS原則標籤。  選擇任何源IP地址以及任何目標IP地址的單選按鈕。  定義此條目後，選擇Next按鈕。

步驟6。要允許由DSCP值為46的伺服器傳送的媒體資料包，請在選擇此QoS策略應用於的協定下拉選單中為「使用者資料包協定(UDP)」選擇選項。  選擇From this source port number or range部分的單選按鈕，並應用即時傳輸協定(RTP)埠範圍16384:32767值。  選擇To this destination port number of range的單選按鈕，並應用RTP埠範圍16384:32767值。 定義此設定後，選擇Next按鈕。

網路圖表

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。  在應用QoS策略配置的Windows伺服器上安裝Wireshark。  安裝後，開始資料包捕獲並傳送測試傳真。  測試傳真完成之後，請儲存封包擷取。  查詢測試傳真的媒體流，並突出顯示伺服器傳送的即時傳輸協定(RTP)或UDP-TL資料包。  按兩下Wireshark視窗下半部分的Internet Protocol Version 4擴展選單。  之後驗證Differentiated Services Field:0xb8(DSCP 0x2e:加速轉發)可用於所需資料包流。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Microsoft Technet配置指南

- 技術支援與檔案 — Cisco 系統