目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

E1數位裝置

R2訊號

線路訊號（監督訊號）

暫存器間信令（呼叫建立控制訊號）

相關資訊

簡介

R2訊號傳送是20世紀60年代開發的一種通道關聯訊號(CAS)系統，目前仍在歐洲、拉丁美洲、澳洲和亞洲使用。R2信令存在於幾個國家/地區的版本或變體中，國際版本稱為國際電報電話諮詢委員會(CCITT-R2)。 R2信令規範包含在國際電信聯盟電信標準化部門(ITU-T)建議Q.400至Q.490中。

E1 R2信令是通道化E1網路通用的國際信令標準。Cisco AS5200、Cisco AS5300和Cisco AS5800系列接入路由器支援E1 R2信令。E1 R2信令在Cisco IOS®軟體版本12.1.2XH和12.1(3)T及更高版本中引入到Cisco 2600/3600系列路由器。Cisco 3700系列路由器現在提供此支援。

注意：Cisco MC3810路由器不支援R2信令。

E1 R2信令支援允許Cisco AS5x00和Cisco 2600/3600/3700系列路由器與中央辦公室(CO)或專用分支交換機(PBX)中繼通訊並充當中繼線替代裝置。雖然R2信令在ITU-T Q.400-Q.490建議中定義，但在如何實施R2方面卻存在許多差異。（各國選擇以不同的方式實施R2。） Cisco在路由器上實施R2信令能夠解決此問題，以滿足大多數國家/地區的需求。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。但是，瞭解CAS信令是一項額外的優勢。有關CAS信令的詳細資訊，請參閱數字CAS(R2、E&M、FXS、FXO)。

採用元件

本檔案未使用任何特定硬體或軟體版本。重點討論了E1R2信令的原理。但是，這些網路模組當前支援E1 R2信令：

- NM-HDV

- AIM-VOICE-30

- AIM-ATM-VOICE-30

- NM-HD-2VE

- NM-HDV2

- NM-HDV2-1T1/E1

- NM-HDV2-2T1/E1

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

E1數位裝置

R2信令在E1數字設施上運行。E1數字設施運營商的運行速度為2.048 Mbps，有32個時隙。E1時隙編號為TS0到TS31，其中TS1到TS15和TS17到TS31用於承載用脈衝編碼調制(PCM)編碼的語音，或承載64 kbps的資料。此圖顯示E1幀的32個時隙：

E1載波可以在超幀(SF)格式內使用多幀結構，或者可以在非多幀模式下運行而無需循環冗餘校驗(CRC)。 SF格式包含編號為0到15的連續十六個幀。幀0中的時隙TS16用於SF對齊，而剩餘幀（1到15）中的TS16用於CAS中繼信令。TS16使用四個狀態位元（指定為A、B、C和D）作為訊號用途。此多幀結構用於CRC或錯誤檢查。這種16幀多幀結構(SF)允許單個8位時隙處理所有30個資料通道的線路信令。此圖說明E1 SF格式：

R2訊號

R2信令的兩個要素是線路信令（監督訊號）和暫存器間信令（呼叫建立控制訊號）。 R2信令中的大多數國家/地區變化與暫存器間信令配置有關。

線路訊號（監督訊號）

您可以將使用TS16（位A、B、C和D）的線路信令用於管理目的，例如兩個辦公室之間的握手以進行呼叫建立和終止。在CCITT-R2信令的情況下，僅使用位A和B（位C設定為0，位D設定為1）。 對於雙向中繼，前向和後向信令的監控角色因呼叫而異。下表說明了數字中繼上使用的R2監控訊號、過渡和方向：

註：當A=1和B=0時，表示空閒狀態。

方向

訊號型別

過渡

轉發

沒收

A、B:1,0 - 0,0

轉發

結轉

A、B:0,0到1,0

後退

檢獲確認(ACK)

A、B:1,0 - 1,1

後退

答案

A、B:1,1到0,1

後退

Clear-back

A、B:0,1至1,1

後退

Release-guard

A、B:0,1至1,0

線路信令使用以下型別定義：

- R2-Digital - R2線路信令型別ITU-U Q.421，通常用於PCM系統（其中使用A和B位）。

- R2-Analog - R2線路信令型別ITU-U Q.411，通常用於載波系統（其中使用音/A位）。

- R2-Pulse - R2線路信令型別ITU-U補充7，通常用於採用衛星鏈路的系統（其中Tone/A位是脈衝的）。

注意：R2-Pulse反映與模擬信令相同的狀態。但模擬訊號是穩態（連續訊號），而脈衝訊號僅保持短持續時間。脈衝只是反映狀態變化的單個脈衝。

有關如何配置線路信令的詳細資訊，請參閱E1 R2信令配置和故障排除。

暫存器間信令（呼叫建立控制訊號）

R2中的地址信令的概念與其他CAS系統中使用的概念略有不同。在R2信令中，交換被認為是暫存器，這些交換之間的信令稱為暫存器間信令。暫存器間信令在每個時隙使用前向和後向帶內多頻信號，來傳送被叫號碼和主叫號碼以及主叫類別。

註：有些國家/地區使用六合二的帶內雙音多頻(DTMF)代替正向和反向帶內多頻訊號。

在暫存器間信令中使用的多頻訊號被分為前向訊號組（I和II）和後向訊號組（A和B）。 暫存器間信令線上路的「Seize-ACK」之後開始。此圖表和表格說明正向和反向訊號資訊：

轉發訊號組

後向訊號組

第一組訊號

- 表示被叫方號碼或撥號號碼。

- 撥出號碼識別服務(DNIS)/自動號碼識別(ANI)數字。

- I-1到I-10是數字1到10。

- I-15是標識結束。

第二組訊號

- 表示主叫方類別。

- II-1為無優先順序使用者。

- II-2至II-9是優先訂購者。

- II-11至II-15備供本國使用。

A組訊號

- 指示信令是否已結束或是否需要特定轉發訊號。

- 用於確認和傳送信令資訊。

- A-1是下一位。

- A-3是地址完全的，轉換為B組訊號的接收。

- A-4是擁塞。

- A-5是傳送主叫方類別。

- A-6是地址完成、充電、設定、語音條件。

B組訊號

- 由終端交換機傳送以確認轉發訊號，或提供呼叫計費和被叫方資訊。

- 用於確認II組轉發訊號。前面總是帶有地址完成訊號A-3。

- B-3使用者線路忙。

- B-4是擁塞。

- B-5為未分配號碼。

- B-6是免費使用者線路。

這些暫存器間組序列規則用於標識訊號所屬的組：

- 由輸入交換器接收的初始訊號是第一組訊號。

- 傳出交換機會將後向訊號視為A組訊號。

- 由輸出交換器接收的A組訊號用於識別下一個訊號是否是B組訊號。

- B組訊號總是指示信令結束序列。

有三種型別的暫存器間信令：

- R2-Conctive — 當從交換機傳送音調對（轉發訊號）時，音調將保持接通狀態，直到遠端用一對音調響應（傳送ACK），該對音調表示交換機將關閉音調。音調被迫保持亮起，直到關閉。

- R2-Non-Conctive — 音調對作為脈衝傳送（轉發訊號），因此它們會保持較短持續時間。對開關（組B）的響應（反向訊號）作為脈衝傳送。非強制暫存器間信令中沒有A組訊號。

注意：大多數安裝使用非強制型別的暫存器間信令。

- R2-Semi-Conctive — 向前音調對按強制傳送。對開關的響應（反向訊號）作為脈衝傳送。除了後向訊號是脈衝而不是連續訊號外，它和強迫相同。

注意：不要在慢（衛星）鏈路上使用強制信令。由於距離延遲，呼叫建立時間過長。

大多數國家/地區特定的R2信令變化出現在暫存器間信令中。當您發出cas-custom命令，後跟country name命令時，會設定特定國家和地區的唯一E1 R2信令引數。

請參閱E1 R2信令配置和故障排除，瞭解有關暫存器間信令和cas-custom命令引數的詳細資訊。

相關資訊

- 數位CAS(R2、E&M、FXS、FXO)

- E1 R2信令配置和故障排除

- 適用於思科AS5300和思科AS5200接入伺服器的E1 R2信令

- 適用於Cisco 3620和3640系列路由器的E1 R2訊號傳送

- 命令查詢工具(僅限註冊客戶)

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems