目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

E1 R2自定義

相關資訊

簡介

本檔案介紹控制器E1底下的cas-custom命令用於自訂E1 R2國家/地區變體和通道關聯訊號(CAS)引數。本文檔需要與E1 R2信令理論和E1 R2配置和故障排除文檔結合使用。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科2911路由器

- Cisco IOS®軟體版本15.4(3)M4

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

E1 R2自定義

cas-custom命令下的子命令用於適應國家/地區變化並自定義CAS引數。

此命令序列說明如何檢視所有cas-custom子命令選項：

E1R2Router(config)#controller E1 0/0/0

E1R2Router(config-controller)#ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled ani

E1R2Router(config-controller)#cas-custom 1

E1R2Router(config-ctrl-cas)#?

CAS custom commands:

alert-wait-time Time to wait for alert indication for incoming R2 calls

ani-digits         Expected number of ANI digits

ani-timeout          Timeout for ANI digits

answer-guard-time   Wait Between Group-B Answer Signal And Line Answer

answer-signal        Answer signal to be used

caller-digits       Digits to be collected before requesting CallerID

category            Category signal

cc-reanswer-to        Collect Call Reanswer TO

country               Country Name

debounce-time      Debounce Timer

default             Set a command to its defaults

disconnect-tone    Provide tone to the calling party after sending group B register signal

dnis-complete     Send I-15 after DNIS digits for dial-out

dnis-digits         Expected number of DNIS digits

double-answer     Send Double Answer To Block Collect Calls

dtmf              DTMF Inter Digit Timer in MilliSeconds

exit          Exit from cas custom mode

groupa-callerid-end  Send Group-A Caller ID End

invert-abcd           invert the ABCD bits before tx and after rx

ka                    KA Signal

kd                    KD Signal

metering           R2 network is sending metering signal

mfc-signal-level      R2 MFC signal level

nc-congestion         Non Compelled Congestion signal (applicable to semi-compelled and compelled)

no                    Negate a command or set its defaults

proceed-to-send       Suppress proceed-to-send signal for pulsed line signaling

reanswer-time         Reanswer Timer

release-ack           Send Release Acknowledgement to Clear Forward

release-guard-time    Release Guard Timer

request-category      DNIS Digits to be collected before requesting category

seizure-ack-time      Seizure to Acknowledge timer

signal-end-to-end     Transfer R2 Category and Answer signals end-to-end

timer                 configure timer

trunk-group           Configure interface to be in a trunk group

unused-abcd           Unused ABCD bit values

ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-constrained ani命令最初只需用於建立ds0-group。可以隨時使用帶有組編號的cas-custom命令來自定義組。

思科建議您首先配置國家/地區名稱use-default引數，以便根據支援的國家設定所有相關引數。使用其他cas-custom子命令進行所需的進一步自定義，以容納特定專用交換機(PBX)或交換機。

附註：自定義CAS引數的靈活性可以增加使用者錯誤範圍。

需要在選擇國家/地區後輸入自定義，否則CAS引數將返回預設值。在本示例中，最後一條語句將所有CAS引數返回為巴西的預設設定，該設定使caller-digits 4命令無效：

(config-controller)#cas-custom 1

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

(config-ctrl-cas)#caller-digits 4

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

現在您已瞭解如何檢視cas-custom命令引數，此表詳細介紹了這些引數及其各自的用途。

命令引數

說明

ani-digits min 0-64 max 0-64

如果您的路由器沒有收到最小的自動號碼識別(ANI)位數，則清除呼叫。在路由器收集ANI位的最大數字後，它將傳送呼叫方ID結束，而不等待轉發組I-15訊號。

ani-timeout 1-15秒

預設last-tone-timeout是三秒。某些交換機發出ANI數字脈衝需要超過3秒的時間。因此，這是可配置的。如果路由器在等待ANI數字時超時並中止呼叫，請增加此計時器引數。

caller-digits 1-64

國際電信聯盟(ITU)預設為1。這表示路由器在收到第一個撥出號碼資訊服務(DNIS)數字後請求ANI。

groupa-callerid-end

中國、泰國和墨西哥等國使用C組訊號收集ANI。如果配置此功能，路由器將使用後向組A-1訊號作為呼叫方ID結束。如果未配置，路由器將使用國家/地區預設值，這可能是Group-C訊號。

kA 1-15

在中國使用。這是響應反向組A-6訊號傳送的主叫方類別。對於來電，路由器將收集kA值。對於傳出呼叫，如果配置了，路由器將傳送kA。否則，路由器會傳送國家/地區的預設類別。

kd 1-15

在中國使用。這是響應後向組A-3訊號傳送的類別。對於來電，路由器收集kd值。對於傳出呼叫，如果配置，路由器將傳送kd。否則，它會傳送國家/地區的預設類別。

dnis-digits min 1 max 1-64

如果路由器事先不知道DNIS位元數，它就必須依靠逾時機制（三秒）來檢測DNIS的結束。max配置可將呼叫建立時間加快3秒。

dnis-complete

在撥出所有DNIS數字後傳送Forward Group-I-15訊號。僅對去話呼叫有效。如果交換器需要該功能，或者將呼叫建立時間縮短三秒，請進行此項設定。交換器端需要使用dnis-complete引數。例如，在菲律賓，如果不傳送前轉組I-15訊號，則傳出呼叫不會完成。因此，這一點得到了實施。

answer-signal {group-a | group-b} 1-15

預設情況下，路由器在收集DNIS/ANI後傳送後向組A-3（地址完成，切換到組B）。當交換機傳送Group-II類別時，路由器會傳送Group-B應答訊號並連線。如果設定了A組應答訊號(A-6)，則路由器不會在位址收集後傳送A-3。它傳送A-6然後連線。

request-category 1-64

如果配置此屬性，則路由器僅在收集傳入呼叫的DNIS位數「request-category」後請求類別。如果未配置此引數，則路由器僅在通過傳送後向組A-3訊號收集地址之後才請求類別。

1-15類

指定呼叫的型別（具有優先順序的訂閱者或普通訂閱者）。ITU預設值為1（普通使用者）。 對於傳出呼叫，路由器將傳送此類別。如果未配置此設定，路由器將傳送國家/地區預設類別。對於來電，路由器從交換機收集類別。無特殊處理取決於類別。

NC-congestion 1-15

這是用於非強制信令的後向B組擁塞訊號。如果未配置此功能，路由器將使用預設的後向組B-4訊號。

country use-defaults

在初始配置時始終使用country use-defaults引數。這將載入該國家/地區的預設暫存器訊號。然後，在載入暫存器訊號後，可以根據交換機進行自定義。

answer-guard-time 1-1000 msecs

這是傳送暫存器應答反向組 — （B1或B6）訊號的路由器與線路ANSWER(01)之間的等待。 預設值為一秒。如果在此等待期間發生無應答振鈴（RNA，在信令階段失敗的呼叫），或者如果您希望加快呼叫建立時間，請減少此計時器。

反退回時間：10-40毫秒

任何線路信令更改只有在至少持續此計時器的長度時才被視為有效。所有國家的預設值為40毫秒。根據交換機調整此功能。

release-guard-time 1-2000 msecs

路由器在收到來自交換機的清除轉發訊號時啟動此計時器。然後在該計時器到期時傳送空閒消息。預設值為兩秒。將此計時器與交換器組態配對。

secapture-ack-time 2-100 msecs

這是接收緝獲量和傳送緝獲確認(ACK)的路由器之間的延遲。 此計時器僅可在AS5200和AS5300上設定。在AS5800上，沒有延遲。根據交換機要求調整此功能。

計量

計量訊號是在始發交換中從呼叫充電點到使用者呼叫計器的呼叫期間向後傳送的脈衝型訊號。該脈衝可以是「脈衝反向」（01到11和反向）或「脈衝應答」（11到01和反向）。 為了避免與計量訊號混淆，不允許清除訊號。如果計量處於開啟狀態，則路由器會傳送強製版本(00)而不是清除返回(11)。

invert-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1

反轉時隙16中TX之前和rx之後的ABCD狀態位。如果將A位設定為1，路由器會在傳輸前和接收後反相該位。例如，invert-abcd 1 0 0 0只會使位A反向。

unused-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1 0|1

R2信令僅使用A、B狀態位。此命令設定未使用的C、D位。除中國以外的所有國家/地區的預設未使用C、D位為01。中國的預設未使用C、D位為11。

release-ack

如果配置了此功能，路由器會將ACK(11)傳送到交換機的清除轉發訊號。AS5800目前不支援。最初在馬爾他實施。

proceed-to-send

ITU脈衝線路信令(S-7)使用繼續傳送訊號（150毫秒脈衝）對捕獲進行確認。此衛星連結訊號的一個變體不會使用此訊號。如果設定了此功能，路由器不會為傳入呼叫執行接收確認，也不為傳出呼叫執行接收確認。這僅影響脈衝線路信令呼叫。在AS5800上尚不支援。

cc-reanswer-to

指定雙重應答持續時間超時值(以毫秒(ms)為單位)。範圍為1000到120000。預設值為3000毫秒（3秒）。

只有在實驗室測試過程中，在三秒後出現雙應答時，才能更改預設值。

dtmf timer-inter-digit milliseconds

為DS0組配置DTMF數字間計時器。

mfc-signal-level

將MFC訊號電平配置為–31到–5 dBm。

reanswer-time

重新應答時間（以毫秒為單位）。

範圍：1000-120000

timer last-tone-off outgoing

為了調整等待遠端停止最後一個暫存器訊號的逾時值。

範圍：1-10

附註：kA和kd代表類別。中國有k組訊號。kA引數首先被傳送，以響應Backward Group-A-6（主叫方類別請求）。kd將響應後向組A-3（地址完成）而傳送。 對中國而言，這兩個因素可能有所不同。對於其他國家/地區，兩個請求都會傳送同一類別。

有關國家/地區選項的詳細資訊，請參閱E1 R2信令的國家/地區選項配置。

相關資訊

- E1 R2信令理論

- E1 R2配置和故障排除

- 適用於思科AS5300和思科AS5200接入伺服器的E1 R2信令

- 適用於Cisco 3620和3640系列路由器的E1 R2訊號傳送

- 語音技術

- 語音和整合通訊產品

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援 - Cisco Systems