目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

產品編號

功能

VIC-2E/M

VIC2-2E/M

組態

平台支援

VIC-2E/M

VIC2-2E/M

已知的問題

相關資訊

簡介

耳和口(E&M)介面支援電話交換機之間的連線設施或訊號。您可以使用E&M語音介面卡(VIC)將VoIP與傳統語音解決方案整合。E&M VIC將思科路由器連線到PBX。

若要疑難排解，請參閱TAC案件收集(僅限註冊客戶)工具。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於以下E&M VIC:

- VIC-2E/M

- VIC2-2E/M

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

產品編號

- VIC-2E/M — 雙埠E&M VIC

- VIC2-2E/M — 雙埠E&M VIC*

註： * "VIC2"表示具有元件更新的下一代VIC。思科IP通訊語音/傳真網路模組（NM-HD-1V、NM-HD-2V和NM-HD-2VE）不支援VIC-2E/M。VIC2-2E/M應與它們一起使用。有關詳細資訊，請參閱語音硬體相容性清單。

功能

VIC-2E/M

功能

說明

語音埠

兩個E&M埠

連線

通過RJ-45/RJ48S聯結器支援雙線和四線E&M信令型別I、II、III和V。兩個連線埠都必須使用相同的訊號型別。有關E&M VIC引腳佈局，請參閱將Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC連線到Nortel PBX選項11 E&M中繼的E&M電纜引腳佈局文檔中的VIC-2E&M引腳佈局部分。

Cisco IOS®軟體版本

適用於澳洲的Cisco IOS軟體版本11.3(1)T或更新版本，需要Cisco IOS軟體版本11.3(6)T需要「Plus」功能集

VIC2-2E/M

功能

說明

語音埠

兩個E&M埠

連線

通過RJ-45/RJ48S聯結器支援雙線和四線E&M信令型別I、II、III和V。兩個連線埠都必須使用相同的訊號型別。有關E&M VIC引腳佈局，請參閱將Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC連線到Nortel PBX選項11 E&M中繼的E&M電纜引腳佈局的VIC-2E&M引腳佈局部分。

Cisco IOS軟體版本

需要Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZJ、12.3(4)T及更高版本需要「Plus」功能集

組態

有關Cisco IOS軟體中語音功能的配置，請參閱Cisco 3600系列的IP語音。

注意：在Cisco IOS軟體中，使用全域性配置命令voice-port slot/VIC slot/unit來配置語音埠引數。

在配置VIC E&M之前，請務必瞭解E&M埠可以使用的不同介面型別和佈線方式。E&M介面型別可以是型別I、II、III或V。思科平台不支援型別IV。佈線安排可以是兩根或四根線。如需詳細資訊，請參閱瞭解和疑難排解模擬E&M介面型別和佈線安排。

此外，您需要瞭解E&M埠可以具有的不同型別的啟動撥號監督信令。「開始撥號監督」是定義裝置如何捕獲E&M中繼和傳遞地址信令資訊的線路協定。該裝置傳送雙音多頻(DTMF)數字以傳遞地址資訊。在E&M電路上，三個主要的起始撥號監督協定是：

- 立即啟動

- Wink Start

- 延遲撥號

如需詳細資訊，請參閱瞭解和疑難排解模擬E&M開始撥號監督訊號。

配置語音埠的命令如下：

Router(config-voiceport)# ?

busyout          Configure busyout monitoring parameters

comfort-noise    Use fill-silence option

connection       Specify Trunking Parameters

cptone           Configure voice call progress tone locale

dial-type        Configure type of dialer for voice

echo-cancel      Echo-cancellation option

impedance        Specifies the terminating impedance of the interface

input            Configure input gain for voice

music-threshold  Threshold for Music on Hold

non-linear       Use non-linear processing during echo cancellation

operation        Specify the operation of the E&M signal

output           Configure output attenuation for voice

shutdown         Take voice-port offline

signal           Configure signal parameters

snmp             Modify SNMP voice port parameters

timeouts         Configure voice timeout parameters

timing           Configure voice timing parameters

type             Specifies the E&M interface type

最重要的引數是：

- cptone

- dial-type

- dtmf — 按鍵撥號器

- pulse—pulse dialer

- 阻抗

- 600c

- 600r

- 900c

- complex1

- 複雜2

- 操作

- 兩線操作

- 四線操作

- 訊號

- delay-dial

- 立即

- wink-start

- 類型

- E&M型別I

- E&M II型

- E&M型別III

- E&M型別V

用於在Cisco路由器上配置VoIP的命令在本文檔的平台支援部分顯示的所有路由器平台上非常相似。請參閱命令查詢工具(僅供已註冊客戶使用)以瞭解更多有關本文檔中的命令的資訊。

請參閱為IP語音配置語音埠的微調E&M語音埠部分以微調E&M語音埠。

請參閱類比E&M疑難排解指南（Cisco IOS平台）以排解疑難。

平台支援

VIC-2E/M

本節中的表顯示了支援各種E&M VIC的平台。該表包括Cisco IOS軟體版本支援選擇。

附註：原始VIC在Cisco NM-1V和NM-2V網路模組中工作，而VIC2在NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE和NM-HDV2中工作。這些功能不可互換。

Cisco IOS軟體支援^1

1750、1751、1760

ICS 7700/7750

VG200

2600、2600XM、2650XM、2691

3620、36402

36602

3725、3745

載體模組

不需要

不需要

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

VIC-2E/M1,2

所有Cisco IOS軟體版本

Cisco IOS軟體版本12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

所有Cisco IOS軟體版本

所有Cisco IOS軟體版本

Cisco IOS軟體版本11.3(1)T、12.0(1)T、12.0(1)、12.0(2)T、12.0(3)T、12.0(7)T、12.1(1)、12.1(5)YB、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(15)ZJ、12.3(1)

所有Cisco IOS軟體版本

所有Cisco IOS軟體版本

1語音要求在Cisco 1700系列上設定Cisco IOS「語音」功能，在Cisco 2600/3600/3700系列上設定「Plus」功能。

23631不支援語音。Cisco Catalyst 4500/4000或Catalyst 6500/6000系列交換機都不支援VIC-2E/M。

註：在175x/1760上，您需要資料包語音/傳真數位訊號處理器(DSP)模組(PVDM)以支援VIC-2E/M。PVDM包含使卡完全正常工作的DSP。您在175x/1760中的主機板上安裝這些PVDM。1750要求一個VIC-2E/M使用PVDM-4，兩個VIC-2E/M使用PVDM-8。在1751/1760平台上，您需要第二代PVDM:

- 用於一個VIC-2E/M或VIC2-2E/M的PVDM-256K-4

- 用於兩個VIC-2E/Ms或VIC2-2E/Ms的PVDM-256K-8

1750平台不支援PVDM-256K-xx。有關1700系列語音網關DSP資源要求的詳細資訊，請參閱排除Cisco 1750、1751和1760路由器上無法識別的語音介面卡故障。

在Cisco VG200、2600和3600上，NM-1Vs和NM-2Vs隨模組上安裝的DSP一起提供。

注意：表中提供的Cisco IOS軟體版本通常是支援相關平台、模組或功能所需的最低版本。如需支援功能、模組、介面卡或機箱的Cisco IOS軟體版本的完整清單，請使用Software Advisor(僅限註冊客戶)工具。

VIC2-2E/M

Cisco IOS軟體支援

1751、1760

ICS 7700/7750

2600XM、2650XM

2691

3640、3640A、3660

3725、3745

載體模組

不需要

不需要

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2 1

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2 1

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2 1

VIC2-2E/M

Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZL、12.3(2)XC、12.3(4)T、12.3(5)

Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZL，12.3(2)XA

Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZJ，12.3(4)T

Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZJ，12.3(4)T

Cisco IOS軟體版本12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

1對於NM-HDV2,Cisco IOS軟體版本12.3(7)T及更高版本提供支援。

注意：這些平台不支援任何特殊Cisco IOS軟體版本中的新VIC2-2E/M:

- 1750

- VG200

- 2600（非XM）

- 3620

- Catalyst 4500/4000 系列

- Catalyst 6500/6000 系列

此外，Cisco IOS軟體版本12.3T不支援新的VIC2-2E/M。

已知的問題

一個已知問題是由思科錯誤ID CSCdj82747(僅限註冊客戶)導致的。 配置埠引數後，VIC-2E/M模組自行更改埠指定。此錯誤的解決方式為Cisco IOS軟體版本11.3(2.2)T和更新版本。

相關資訊

- 語音硬體相容性表(Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx)

- 將Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC連線到Nortel PBX選項11 E&M中繼的E&M電纜引腳佈局

- 將Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC連線到Lucent PBX G3R E&M中繼的E&M電纜引腳佈局

- 瞭解模擬E&M介面型別和佈線安排並排除故障

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems