目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

韌體命名約定

CUCM提供的韌體

方法

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何從Cisco IP電話以及遠端位置查詢IP電話韌體負載。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Catalyst 6500 交換器

- IP電話CP-7941G

- 思科整合通訊管理員7.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

韌體命名約定

命名IP電話韌體時使用以下約定：

SCCP韌體：P003xxyyzww.bin:其中x代表主版本，y代表主版本，z代表維護版本，w代表維護版本。

SIP韌體：P0S3-xx-y-zz:其中x表示主版本，y表示次版本，z表示子版本。

MGCP韌體：P0M3-xx-y-zz:其中M是第三個字元。MGCP的主版本、次版本和子版本與SIP命名約定一致

對於基於Java的IP電話，影象檔案使用以下命名約定。

SCCP韌體：TERMnn.xx-y-z-ww或SCCPnn.xx-y-zz-ww:其中n代表電話型別，x代表主要版本，y代表主要顛覆版本，z代表維護版本，w代表維護顛覆版本。

CUCM提供的韌體

完成以下步驟，以便檢視Cisco Unified Communications Manager提供的軟體版本：

1. 登入到Cisco Unified Communications Manager Administration頁面。

2. 導覽至Device > Device Settings > Device Defaults。

系統將顯示Device Defaults Configuration清單。此清單顯示IP電話向CUCM註冊時將載入的韌體。在本示例中，Cisco 7961 IP電話在向Cisco Unified Communications Manager註冊時將載入SCCP41.8-4-1S。

方法

完成以下方法之一以查詢IP電話的韌體版本：

- 您可以從設定選單直接從電話訪問韌體版本。

1. 按Settings，向下滾動，然後選擇Status。

2. 向下滾動，然後選擇Firmware Versions。

這將列出不同型別負載的版本。

- 如果IP電話位於遠端位置，請通過telnet連線到IP電話的Cisco交換機並發出show cdp neighbors <module/port> detail命令。

- 如果您知道IP電話的IP地址，可以直接訪問IP電話的HTTP介面。

開啟Web瀏覽器，輸入http://<ip phone ip address>/。其中ip phone ip address是IP電話的IP地址。

以下是思科支援社群 上視訊的連結，說明尋找在Cisco IP電話上執行的韌體版本的程式：如何查詢在Cisco IP電話上運行的韌體版本

相關資訊

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems