目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

Windows NT事件檢視器

相關資訊

簡介

Microsoft Windows NT事件檢視器是Windows NT作業系統的一部分。事件檢視器可用於監視和管理系統、安全性以及系統中的應用程式事件和錯誤。Windows NT事件檢視器是嚴重事件（如完全斷電或非嚴重事件）的儲存庫，如嘗試登入時輸入的密碼不正確。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

Windows NT事件檢視器

要開啟Microsoft Windows NT事件檢視器，請完成以下步驟：

1. 在案頭上，按一下開始 > 程式 > 管理工具 > 事件檢視器。

2. 要在進入事件檢視器時儲存事件日誌，請選擇Log > Save As。

將顯示「另存為」對話方塊。

- 檔案名稱:指定儲存檔案的檔名。

- 另存為型別:指定儲存日誌資訊的檔案格式。

- 事件日誌檔案(*.EVT) — 建立事件日誌檔案。以後可以在任何Microsoft Windows NT Workstation上使用事件檢視器開啟此檔案。

- 文本檔案(*.TXT) — 建立可在記事本等其他應用程式中開啟的文本檔案。

- 逗號分隔。文本(*.TXT) — 如果您打算在其它應用程式（如電子表格）中使用資訊。

- 儲存位置:按一下向下箭頭列出電腦上的可用資料夾。要開啟資料夾，請按一下資料夾名稱。

3. 運行Windows NT時，事件日誌服務會自動啟動。您可以使用「控制面板」中的「服務」工具停止事件日誌。

請參閱Microsoft Windows NT事件檢視器幫助以瞭解其他資訊(在選單欄中，按一下Help > Contents)。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems