目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

JTAPI CCN例外

未指定CTIERR

CTIERR_TIMEOUT

CTIERR_ILLEGAL_HANDLE

CTIERR_ILLEGAL_CALLSTATE

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_UNALLOCATED

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_BUSY

CTIERR_TRANSFERFAILED

CTIERR_HOLDFAILED

CTIERR_RETRIEVEFAILED

CTIERR_ASSOCIATED_LINE_NOT_OPEN

CTIERR_REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXIST

CTIERR_REDIRECT_ERR

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATION

CTIERR_REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_TIMEOUT

CTIERR_REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_FAILED

CTIERR_REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_ABANDONED

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTY

CTIERR_REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATE

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERROR

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSY

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_OF_ORDER

CTIERR_TRANSFERFAILED_OUTSTANDING_TRANSFER

CTIERR_TRANSFERFAILED_CALLCONTROL_TIMEOUT

CTIERR_CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_LINECONTROL

CTIERR_INCOMPATIBLE_PROTOCOL_VERSION

CTIERR_PROVIDER_NOT_OPEN

CTIERR_CFWDALL_DESTN_INVALID

CTIERR_DEVICE_OUT_OF_SERVICE

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_OUTSTANDING

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILURE

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWN

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTION

CTIERR_INVALID_LINE_HANDLE

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCH

CTIERR_LINE_OUT_OF_SERVICE

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHED

CTIERR_PROVIDER_ALREADY_OPEN

附錄

收集跟蹤

CTI錯誤代碼

相關資訊

簡介

本文提供有關如何對Java電話API(JTAPI)CCN異常進行故障排除的資訊。您可以使用這些錯誤消息來排除Unified Contact Center Express環境中的問題。每個錯誤消息都提供了簡要說明、原因和解決方案。還提供了產生錯誤的進程的指示。

附錄提供了有關如何收集Unified Contact Center Express(UCCX)產品的跟蹤的說明，並包含電腦電話整合(CTI)錯誤代碼的清單。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 瞭解如何排除故障和支援UCCX

採用元件

本文檔中的資訊基於UCCX版本3.x及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

JTAPI CCN例外

本節介紹不同的CCN異常，包含有關其潛在原因的資訊，並提供解決它們的步驟。

未指定CTIERR

說明

出現未指定的錯誤。

原因

這將指定JTAPI客戶端未處理的任何CTI錯誤代碼。它可能是一個JTAPI客戶端不知道的新CTI錯誤。也可能是JTAPI客戶端已過期。

解析

收集MIVR日誌、JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。這有助於檢測JTAPI從CTI接收的錯誤代碼。如果日誌沒有導致根本原因，請與客戶聯絡業務部(CCBU)聯絡以獲得進一步的幫助。

CTIERR_TIMEOUT

說明

CTI請求超時。

原因

這表示以下任一專案發生逾時：

- JTAPI向CTI傳送請求

- CTI向JTAPI傳送請求

這也可能是由於客戶端上的時間或效能問題。

解析

收集MIVR日誌、JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。如果日誌沒有導致根本原因，請與CCBU聯絡以獲得進一步的幫助。

CTIERR_ILLEGAL_HANDLE

說明

系統不知道該控制代碼。

原因

可能的原因如下：

- 呼叫控制代碼不再可用。

- Cisco CallManager關閉了所需的功能。

- 客戶端存在效能問題。

解析

收集MIVR日誌、JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。如果日誌並未導致根本原因，請與CCBU聯絡以獲取更多幫助。

CTIERR_ILLEGAL_CALLSTATE

說明

該行未處於合法狀態以呼叫命令。

原因

對呼叫執行操作，並且呼叫未處於正確的狀態以處理呼叫。

解析

收集MIVR日誌、JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。如果日誌並未導致根本原因，請與CCBU聯絡以獲取更多幫助。

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_UNALLOCATED

說明

試圖轉移到未註冊的目錄號碼。

原因

嘗試設定傳輸，但未為盲傳輸指定傳輸目標。

解析

驗證目的地是否有效。

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_BUSY

說明

嘗試傳輸到繁忙的目標。

原因

嘗試傳輸到繁忙的目標。

解析

請檢查目標是否繁忙，然後重試傳輸。

CTIERR_TRANSFERFAILED

說明

傳輸失敗。

原因

可能的原因是一個呼叫支路被掛斷或與遠端斷開。可能是主叫方掛斷或媒體機構失敗。

解析

收集JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。如果日誌不會導致根本原因，請與IP通訊業務部門(IPCBU)聯絡以獲取更多幫助。

CTIERR_HOLDFAILED

說明

保持被線路控制或呼叫控制拒絕。

原因

這表示Cisco CallManager端存在問題。可能與計時或共用線路有關。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_RETRIEVEFAILED

說明

線路控制或呼叫控制拒絕檢索。

原因

這表示Cisco CallManager端存在問題。可能與計時、共用線路或媒體建立有關。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_ASSOCIATED_LINE_NOT_OPEN

說明

在必須開啟的線路上發出命令。

原因

這是由CTI Manager和JTAPI之間不匹配造成的。JTAPI認為這條線是開放的，而不是開放的。通常情況下不會發生這種情況。

解析

收集JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXIST

說明

嘗試重定向不存在或不再活動的呼叫。

原因

Cisco CallManager失去呼叫。發生這種情況的原因包括時間問題、效能問題或配置問題。當存在兩個JTAPI客戶端時，也可能發生這種情況。如果其中一個重新導向，另一個收到此錯誤。

解析

檢查配置以檢視是否存在多個JTAPI客戶端。收集JTAPI跟蹤和CTI管理器跟蹤。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_ERR

說明

從呼叫控制返回內部錯誤。

原因

從Cisco CallManager重定向失敗。出現這種情況的原因可能是介質不匹配或位置不匹配。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATION

說明

試圖重定向到未知目標。

原因

目標可能無效。

解析

確定目標是否有效。

CTIERR_REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_TIMEOUT

說明

從呼叫控制返回內部錯誤。

原因

這表示Cisco CallManager端出現問題。

解析

收集Cisco CallManager日誌，如果日誌不會導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_FAILED

說明

從呼叫控制返回內部錯誤。

原因

無法建立媒體。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_ABANDONED

說明

當呼叫重定向時，遠端掛起。

原因

當呼叫重定向時，遠端掛起。

解析

無法解決此錯誤。

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTY

說明

從呼叫控制返回內部錯誤。

原因

呼叫被重定向到未知目標。

解析

驗證目的地是否有效。

CTIERR_REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATE

說明

從呼叫控制返回內部錯誤。

原因

這可能是Cisco CallManager方面的問題。

解析

收集Cisco CallManager日誌，如果日誌不會導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERROR

說明

從呼叫控制返回內部錯誤。

原因

這可能是Cisco CallManager方面的問題。

解析

收集Cisco CallManager日誌，如果日誌不會導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSY

說明

重定向目標正忙。

原因

重定向目標正忙。

解析

請檢查目標是否繁忙，然後重試。

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_OF_ORDER

說明

重新導向目的地順序錯誤。

原因

重新導向目的地順序錯誤。

解析

檢查目標是否順序有誤。

CTIERR_TRANSFERFAILED_OUTSTANDING_TRANSFER

說明

現有傳輸仍在進行中。

原因

兩個應用程式同時發出一個傳輸。這並不正常。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_TRANSFERFAILED_CALLCONTROL_TIMEOUT

說明

在轉接期間未收到來自呼叫控制的預期響應。

原因

發生超時。未收到成功或失敗消息。這是CTI錯誤。

解析

收集CTI Manager跟蹤和Cisco CallManager日誌。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_LINECONTROL

說明

試圖將未知的呼叫重定向到線路控制。

原因

未註冊線路/裝置。

解析

確定線路/裝置是否已註冊。

CTIERR_INCOMPATIBLE_PROTOCOL_VERSION

說明

JTAPI和CTI版本不相容。不支援CtiError協定版本。

原因

JTAPI客戶端和CTI可能不相容。

解析

檢查JTAPI客戶端和CTI之間的相容性。

CTIERR_PROVIDER_NOT_OPEN

說明

裝置清單不完整，或者裝置清單查詢超時或中止。

原因

這可能是CTI管理器問題。

解析

重新啟動客戶端和CTI管理器。

CTIERR_CFWDALL_DESTN_INVALID

說明

嘗試將呼叫字首All傳送到無效的目標。

原因

「呼叫前轉所有目標」可能無效。

解析

檢查配置以檢視「呼叫前轉所有目標」是否有效。

CTIERR_DEVICE_OUT_OF_SERVICE

說明

裝置停止服務。

原因

電話或線路無法使用。

解析

確定裝置是否不可用。

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

說明

試圖對非法的裝置型別執行操作。

原因

某些特殊操作只能在特定的裝置上執行。

解析

無法解決此錯誤。

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_OUTSTANDING

說明

呼叫請求已掛起。

原因

當另一個重定向已在進行中或當應用程式已請求記錄或監視會話時嘗試記錄/監視時，將嘗試進行重定向。

解析

請等待，然後重試。

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILURE

說明

諮詢呼叫失敗。

原因

在傳輸/會議場景中，協商失敗。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌以確定失敗的原因。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWN

說明

裝置關閉。

原因

這可能是電話問題。

解析

無法解決此錯誤。

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTION

說明

出現CTI未知異常。

原因

這可能是CTI的問題。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌以確定失敗的原因。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_INVALID_LINE_HANDLE

說明

試圖對無效的行控制代碼執行行操作。

原因

這可能是由於JTAPI和CTI不相符。

解析

收集JTAPI跟蹤、CTI管理器跟蹤和Cisco CallManager日誌以確定失敗的原因。如果日誌沒有導致根本原因，請聯絡IPCBU獲取更多幫助。

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED

說明

不允許此操作。

原因

不允許對線路或呼叫執行此操作。例如，Intercom呼叫不允許任何功能。您無法召開會議、轉接或重定向內部呼叫。

解析

不要發出不受支援的請求。

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCH

說明

裝置註冊失敗，因為裝置功能與當前裝置註冊不匹配。

原因

當第二個應用程式嘗試註冊具有不同媒體功能的裝置時，動態媒體終端通常會發生這種情況。

解析

為隨第一應用程式提供的第二應用程式提供相同的功能。

CTIERR_LINE_OUT_OF_SERVICE

說明

線路無法使用。

原因

這可能是由於裝置重置。

解析

等待裝置/線路投入使用。

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHED

說明

線路已達到配置的最大允許呼叫數。

原因

當線路上可用的最大呼叫數已使用時，將嘗試發出呼叫。

解析

等到呼叫次數減少。

CTIERR_PROVIDER_ALREADY_OPEN

說明

試圖重新開啟提供程式。

原因

提供程式已開啟。

解析

不要重新開啟同一提供程式。

附錄

收集跟蹤

在客戶響應解決方案(CRS)伺服器上啟動MIVR跟蹤

在CRS AppAdmin > System > Tracing > CRS Engine > Trace Configuration中，為SS_TEL、SS_CM、SS_RM、SS_RMCM、ICD_CTI和更新選擇調試選項。

如果C驅動器上有足夠的可用空間，則可以增加跟蹤數。為此，請將檔案設定為100，並將跟蹤檔案的大小設定為2048000。預設情況下，日誌檔案可在C:\Program Files\wfavvid\log\MIVR中找到。例如CiscoMIVR01.log。

在CRS伺服器上開啟JTAPI客戶端跟蹤

為了收集JTAPI日誌，請完成以下步驟：

1. 選擇Start > Programs > Cisco Jtapi > Jtapi Preferences。

2. 在跟蹤級別頁籤上，選中除MISC_DEBUGGING之外的所有框。

3. 在「Log Destination」頁籤上，選擇「Use Rotating Log Files」選項，然後將檔案數增加到100。

4. 如果伺服器上有空間，請將最大日誌檔案大小增加到2 MB。

5. 按一下「OK」（確定）。

預設情況下，日誌檔案可在C:\Program Files\wfavvid\log\JTAPI中找到。例如CiscoJtapi01.log。

在Cisco CallManager伺服器上將Cisco CallManager跟蹤調高到詳細內容

請完成以下步驟：

1. 在CCMAdmin內，按一下Application > Cisco CallManager Serviceability。

2. 在Cisco CallManager Serviceability頁面上，按一下Trace > Configuration。

3. 選擇CallManager節點，然後選擇Cisco CallManager Service。

4. 驗證是否已選擇Trace On，以及Debug Trace Level是否已設定為Detailed。

5. 按一下Apply to All Nodes。然後按一下Update。

6. 按一下SDL Configuration，然後按一下Trace On和Apply to All Nodes，然後按一下Update。

日誌檔案可以在以下位置找到：

- C:\Program Files\Cisco\Trace\CCM

- C:\Program Files\Cisco\Trace\SDL\CCM

在Cisco CallManager伺服器上啟動Cisco CallManager CTIManager跟蹤到詳細內容

請完成以下步驟：

1. 在Cisco CallManager Serviceability頁面上，按一下Trace > Configuration。

2. 選擇CallManger節點，然後選擇Cisco CTI Manager Service。

3. 驗證是否已選擇Trace On，以及Debug Trace Level是否已設定為Detailed。

4. 按一下Apply to All Nodes。然後按一下Update。

5. 按一下SDL Configuration，然後按一下Trace On和Apply to All Nodes，然後按一下Update。

日誌檔案可以在以下位置找到：

- C:\Program Files\Cisco\Trace\CTI

- C:\Program Files\Cisco\Trace\SDL\CTI

CTI錯誤代碼

錯誤

代碼

逾時

0x8CCC0001

NO_ACTIVE_DEVICE_FOR_THIRDPARTY

0x8CCC0002

EXISTING_FIRSTPARTY

0x8CCC0003

ILLEGAL_HANDLE

0x8CCC0004

UNDEFINED_LINE

0x8CCC0005

ILLEGAL_CALLINGPARTY

0x8CCC0006

CALL_ALREADY_EXISTS

0x8CCC0007

LINECONTROL_FAILURE

0x8CCC0008

ILLEGAL_CALLSTATE

0x8CCC0009

CALLHANDLE_NOTINCOMINGCALL

0x8CCC000A

TRANSFERFAILED_DESTINATION_UNALLOCATED

0x8CCC000B

TRANSFERFAILED_DESTINATION_BUSY

0x8CCC000D

傳輸失敗

0x8CCC000E

HOLDFAILED

0x8CCC000F

檢索失敗

0x8CCC0011

DB_NO_MORE_DEVICES

0x8CCC0012

DEVICE_ALREADY_REGISTERED

0x8CCC0013

DB_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

0x8CCC0014

DB_ERROR

0x8CCC0015

CANNOT_TERMINATE_MEDIA_ON_PHONE

0x8CCC0016

CTIERR_CALL_MANAGER_NOT_AVAILABLE

0x8CCC0017

CTIERR_ACCESS_TO_DEVICE_DENIED

0x8CCC0018

UNKNOWN_GLOBAL_CALL_HANDLE

0x8CCC0019

DEVICE_NOT_OPEN

0x8CCC001A

ASSOCIATED_LINE_NOT_OPEN

0x8CCC001B

SSAPI_NOT_REGISTERED

0x8CCC001C

REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXIST

0x8CCC001D

DEVICE_NOT_REGISTERED

0x8CCC001E

DATA_SIZE_LIMIT_EXCEEDED

0x8CCC001F

INVALID_RING_OPTION

0x8CCC0020

CTIERR_APP_SOFTKEYS_ALREADY_CONTROLLED

0x8CCC0021

CTIERR_INVALID_DEVICE_NAME

0x8CCC0022

CTIERR_INFORMATION_NOT_AVAILABLE

0x8CCC0023

CTIERR_MEDIA_RESOURCE_NAME_SIZE_EXCEEDED

0x8CCC0024

CTIERR_APPLICATION_DATA_SIZE_EXCEEDED

0x8CCC0025

CTIERR_INVALID_MEDIA_DEVICE

0x8CCC0026

CTIERR_CLOSE_DELAY_NOT_SUPPORTED_WITH_REG_TYPE

0x8CCC0027

REDIRECT_CALLINFO_ERR

0x8CCC0030

REDIRECT_ERR

0x8CCC0031

REDIRECT_CALL_CALL_TABLE_FULL

0x8CCC0032

REDIRECT_CALL_PROTOCOL_ERROR

0x8CCC0033

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATION

0x8CCC0034

REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_TIMEOUT

0x8CCC0035

REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_FAILED

0x8CCC0036

REDIRECT_CALL_PARTY_TABLE_FULL

0x8CCC0037

REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_ABANDONED

0x8CCC0038

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTY

0x8CCC0039

REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATE

0x8CCC003A

REDIRECT_CALL_PENDING_REDIRECT_TRANSACTION

0x8CCC003B

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERROR

0x8CCC003C

REDIRECT_CALL_NORMAL_CLEARING

0x8CCC003D

REDIRECT_CALL_UNRECOGNIZED_MANAGER

0x8CCC003E

REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSY

0x8CCC003F

REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_OF_ORDER

0x8CCC0040

CANNOT_OPEN_DEVICE

0x8CCC0041

TRANSFERFAILED_OUTSTANDING_TRANSFER

0x8CCC0042

TRANSFERFAILED_CALLCONTROL_TIMEOUT

0x8CCC0043

CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_LINECONTROL

0x8CCC0044

OPERATION_NOT_AVAILABLE_IN_CURRENT_STATE

0x8CCC0045

CONFERENCE_FULL

0x8CCC0046

MAX_NUMBER_OF_CTI_CONNECTIONS_REACHED

0x8CCC0047

CTIERR_CONSULTCALL_ALREADY_OUTSTANDING

0x8CCC0048

CTIERR_NO_CONFERENCE_BRIDGE

0x8CCC0049

TEMPORARY_FAILURE

0x8CCC004F

INCOMPATIBLE_PROTOCOL_VERSION

0x8CCC0050

UNRECOGNIZABLE_PDU

0x8CCC0051

ILLEGAL_MESSAGE_FORMAT

0x8CCC0052

CTIERR_INCOMPATIBLE_AUTOINSTALL_PROTOCOL_VERSION

0x8CCC0053

CTIERR_INVALID_MESSAGE_LENGTH

0x8CCC0054

CTIERR_INVALID_MESSAGE_HEADER_INFO

0x8CCC0055

CTIERR_MESSAGE_TOO_BIG

0x8CCC0056

DIRECTORY_TEMPORARY_UNAVAILABLE

0x8CCC005E

DIRECTORY_LOGIN_NOT_ALLOWED

0x8CCC005F

DIRECTORY_LOGIN_FAILED

0x8CCC0060

PROVIDER_NOT_OPEN

0x8CCC0061

PROVIDER_ALREADY_OPEN

0x8CCC0062

未初始化(_I)

0x8CCC0063

CLUSTER_LINK_FAILURE

0x8CCC0064

LINE_INFO_DOES_NOT_EXIST

0x8CCC0065

DIGIT_GENERATION_ALREADY_IN_PROGRESS

0x8CCC0066

DIGIT_GENERATION_WRONG_CALL_HANDLE

0x8CCC0067

DIGIT_GENERATION_WRONG_CALL_STATE

0x8CCC0068

DIGIT_GENERATION_CALLSTATE_CHANGED

0x8CCC0069

RETRIEVEFAILED_ACTIVE_CALL_ON_LINE

0x8CCC0070

INVALID_LINE_HANDLE

0x8CCC0071

LINE_NOT_PRIMARY

0x8CCC0072

CFWDALL_ALREADY_SET

0x8CCC0073

CFWDALL_DESTN_INVALID

0x8CCC0074

CFWDALL_ALREADY_OFF

0x8CCC0075

DEVICE_OUT_OF_SERVICE

0x8CCC0077

MSGWAITING_DESTN_INVALID

0x8CCC0078

DARES_INVALID_REQ_TYPE

0x8CCC0079

CONFERENCE_FAILED

0x8CCC007A

CONFERENCE_INVALID_PARTICIPANT

0x8CCC007B

CONFERENCE_ALREADY_PRESENT

0x8CCC007C

CONFERENCE_INACTIVE

0x8CCC007D

TRANSFER_INACTIVE

0x8CCC007E

CTIERR_REGISTER_FEATURE_ACTIVATION_FAILED

0x8CCC007F

CTIERR_UNSUPPORTED_CALL_PARK_TYPE

0x8CCC0080

CTIERR_CALL_UNPARK_FAILED

0x8CCC0081

CTIERR_INVALID_PARK_DN

0x8CCC0082

CTIERR_INVALID_PARK_REGISTRATION_HANDLE

0x8CCC0083

CTIERR_INVALID_MONITOR_DN_TYPE

0x8CCC0084

CTIERR_CALL_PARK_NO_DN

0x8CCC0085

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

0x8CCC0086

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_OUTSTANDING

0x8CCC0087

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILURE

0x8CCC0088

CTIERR_FEATURE_ALREADY_REGISTERED

0x8CCC0089

CTIERR_STATION_SHUT_DOWN

0x8CCC008A

CTIERR_INTERNAL_FAILURE

0x8CCC0090

CTIERR_MEDIAREGISTRATIONTYPE_DO_NOT_MATCH

0x8CCC0091

CTIERR_OPERATION_FAILED_QUIETCLEAR

0x8CCC0092

CTIERR_FEATURE_DATA_REJECT

0x8CCC0093

CTIERR_PRIMARY_CALL_DROPPED

0x8CCC0094

CTIERR_INVALID_DTMFDIGITS

0x8CCC0097

CTIERR_INCORRECT_MEDIA_CAPABILITY

0x8CCC0098

COMMAND_NOT_IMPLEMENTED_ON_DEVICE

0x8CCC0099

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWN

0x8CCC009A

CTIERR_INVALID_MEDIA_RESOURCE_ID

0x8CCC009B

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTION

0x8CCC009C

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED

0x8CCC009D

CTIERR_INVALID_MEDIA_PARAMETER

0x8CCC009E

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCH

0x8CCC009F

CTIERR_DEVICE_ALREADY_OPENED

0x8CCC00A0

CTIERR_DEVICE_NOT_OPENED_YET

0x8CCC00A1

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_NONE

0x8CCC00A2

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_STATIC

0x8CCC00A3

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_DYNAMIC

0x8CCC00A4

CTIERR_OWNER_NOT_ALIVE

0x8CCC00A5

CTIERR_RESOURCE_NOT_AVAILABLE

0x8CCC00B0

CTIERR_CONFERENCE_ALREADY_EXISTS

0x8CCC00B1

CTIERR_CONFERENCE_NOT_EXISTS

0x8CCC00B2

CTIERR_CALL_NOT_EXISTS

0x8CCC00B3

CTIERR_INVALID_PARAMETER

0x8CCC00B4

CTIERR_MORE_ACTIVE_CALLS_THAN_RESERVED

0x8CCC00B5

CTIERR_INVALID_RESOURCE_TYPE

0x8CCC00B6

CTIERR_DUPLICATE_CALL_REFERENCE

0x8CCC00B7

CTIERR_NOT_PRESERVED_CALL

0x8CCC00B8

CTIERR_NO_EXISTING_CONFERENCE

0x8CCC00B9

CTIERR_NO_RESPONSE_FROM_MP

0x8CCC00BA

CTIERR_SYSTEM_ERROR

0x8CCC00BB

CTIERR_REGISTER_FEATURE_PROVIDER_NOT_REGISTERED

0x8CCC00BC

CTIERR_REGISTER_FEATURE_APP_ALREADY_REGISTERED

0x8CCC00BD

CTIERR_PENDING_ACCEPT_OR_ANSWER_REQUEST

0x8CCC00C0

CTIERR_INVALID_MEDIA_PROCESS

0x8CCC00C1

CTIERR_CAPABILITIES_DO_NOT_MATCH

0x8CCC00C2

CTIERR_DEVICE_OWNER_ALIVE_TIMER_STARTED

0x8CCC00C3

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHED

0x8CCC00C4

CTIERR_CTIHANDLER_PROCESS_CREATION_FAILED

0x8CCC00C5

CTIERR_REDIRECT_UNAUTHORIZED_COMMAND_USAGE

0x8CCC00C7

CTIERR_NO_EXISTING_CALLS

0x8CCC00C8

CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_NEEDED

0x8CCC00CA

CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_NEEDED

0x8CCC00CB

CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_CMC_NEEDED

0x8CCC00CC

CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_INVALID

0x8CCC00CD

CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_INVALID

0x8CCC00CE

CTIERR_PATH_REPLACEMENT_INPROGRESS

0x8CCC00CF

PROVIDER_CLOSED

0x無頭牛肉

PROTOCOL_TIMEOUT

0x牛肉

SERVER_SHUTDOWN

0x8DDD0001

UNSPECIFIED_ERROR

0x8DDD0002

HANDLE_ALREADY_OPEN

0x8DDD0003

INVALID_HANDLE

0x8DDD0004

INVALID_REQUEST

0x8DDD0005

DESTINATION_UNKNOWN

0x8EEE0001

DESTINATION_BUSY

0x8EEE0002

INVALID_PARAMETER

0x90000000

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems