目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題：無法登入到CTI管理器伺服器！請與管理員聯絡

核對表

解決方案

收集Cisco Agent Desktop日誌

編輯DSBrowser.exe

問題：由於外圍裝置離線，登入嘗試失敗

解決方案

問題：讀取檔案\\server\DESKTOP_CFG\config\ag_default\DataFields.ini時出錯

解決方案

問題：找不到您輸入的ID

解決方案

錯誤：座席分機的資源不可用

解決方案

錯誤：代理未指定工作組

解決方案

錯誤：您無法登入，因為電話已啟用JAL

解決方案

錯誤：密碼無效

解決方案

錯誤：您無法登入，因為您的電話已啟用ipv6

解決方案

問題：有關CAD登入的誤導IPv6錯誤消息

解決方案

分機移動性錯誤消息

解決方案

問題：找不到ID

解決方案

CAD上收到JTAPI錯誤

問題

解決方案

相關資訊

簡介

當思科互動式呼叫分配(ICD)代理嘗試登入到Cisco Agent Desktop時，在思科電腦電話整合(CTI)環境中登入失敗，並出現錯誤消息。本檔案將討論各種錯誤訊息、可能的原因和建議的動作。

繼續操作之前，請驗證以下專案：

1. 代理的使用者ID和密碼區分大小寫，因此請確保正確輸入這些專案。

2. User > Global Directory下的User Information頁面中的Enable CTI Application Use覈取方塊將被選中。

3. CTI管理器服務在CTI伺服器上運行。

4. CRS引擎在適用性實用程式中啟用。

必要條件

需求

思科客戶響應解決方案(CRS)伺服器必須安裝並配置用於ICD以及Cisco CallManager。

採用元件

本文檔中的資訊基於CRS 3.0.2版和Cisco Unified Contact Center Express 7.x/8.x。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

問題：無法登入到CTI管理器伺服器！請與管理員聯絡

無法登入到Cisco Agent Desktop的代理收到以下錯誤消息：

Failed to login into CTI Manager Server! Please talk to your administrator.

核對表

是否會影響所有使用者或單個使用者？如果它影響所有使用者，請繼續編輯DSBrowser.exe部分。

如果此問題影響單個使用者，請驗證該使用者是否可以通過主機名ping CTI Manager伺服器。如果失敗，則問題可能是由於DNS錯誤。編輯Hosts檔案以新增CTI Manager的主機名和IP地址，從而解決該問題。

解決方案

此問題的解決方案將在這些部分中詳細介紹。

收集Cisco Agent Desktop日誌

完成以下步驟以啟用調試跟蹤：

1. 在檔案c:\Program Files\Cisco\Desktop\config\fastcalllocal.ini中將跟蹤級別設定為等於204。

2. 將跟蹤大小設定為3000000(預設值為300000)。

[Program Log]

Path=..\log\agent.log

Size=300000

[Debug Log]

Path=..\log\agent.dbg

Size=300000000

Level=204

這些更改在Agent Desktop重新登入時生效。

可以在c:\Program Files\Cisco\Desktop\log資料夾中找到跟蹤檔案。如果超過最大檔案大小，舊日誌檔案將複製到c:\Program Files\Cisco\Desktop\log\old\資料夾。

3. 開啟代理日誌檔案並滾動到頁面底部。

您會看到CTI Manager的IP地址，而不是主機名。如果看到CTI Manager的主機名，請完成該過程的其餘部分以將其更改為IP地址。以下是示例日誌檔案：

074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000 splkJtapiServerstartServerSession

jtapi provider login return  false  074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000

Error Return (21error in invoking Java Method)  startServerSession

074906 02/24/2003 MAJOR  PhoneDev PD2377 CTIServerLogin Failed

to establish connection to CTI  Manager Host A (CS-PUB)

074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000 splkJtapiServerstartServerSession

jtapi provider login return  false

074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000 Error Return

(21error in invoking Java Method) startServerSession

074906 02/24/2003 MAJOR  PhoneDev PD2384 CTIServerLogin Failed to

establish connection to CTI  Manager Host B (CS-SUB)

074906 02/24/2003 INFO   PhoneDev  PD1787 PhoneDevShutDown CTI Shutdown

075206 02/24/2003 INFO   FastCall  FC0376  Releasing license...

075206 02/24/2003 INFO   FastCall  FC0405  FastCall Shutting Down

075206 02/24/2003 INFO   PhoneDev  PD1787 PhoneDevShutDown CTI Shutdown

編輯DSBrowser.exe

完成以下步驟，即可在CTI管理器伺服器上編輯DSBrowser.exe:

1. 選擇開始>運行> cmd。

2. 鍵入命令c:\program files\cisco\desktop_config\util\dsbrowser /editable。

3. 輸入目錄伺服器的密碼，然後按一下OK。

4. 選擇Server Data > (server name)-LCC > App Data > CTI Manager List。

5. 根據您擁有的CTI管理器數量，對所有裝置執行相同的操作。在右側，按兩下每個地址，配置IP地址（如果設定為主機名），然後按一下確定。

如果完成此更改後繼續收到相同的錯誤，請捕獲代理調試日誌，並將其提交給思科技術支援。

問題：由於外圍裝置離線，登入嘗試失敗

座席無法登入到Cisco Agent Desktop並收到以下錯誤消息：

Login attempt failed due to Peripheral Offline

當Resource Manager-Contact Manager(RMCM)子系統由於RM JTAPI使用者的無效登入/密碼而無法啟動時，可能會發生此錯誤。換句話說，這可能是由於RM JTAPI使用者和JTAPI使用者之間的密碼不匹配。

解決方案

為了解決此問題，請同步JTAPI使用者和RM JTAPI使用者密碼並重新啟動CTI Manager服務。

注意：確保RM JTAPI使用者的密碼設定為永不過期。如果密碼過期，可能會導緻密碼不匹配，從而導致此錯誤。

問題：讀取檔案\\server\DESKTOP_CFG\config\ag_default\DataFields.ini時出錯

當代理登入到Cisco Agent Desktop時，代理會收到Error Reading File\\server\DESKTOP_CFG\config\ag_default\DataFields.ini錯誤消息。

可能的原因包括：

- Cisco Agent Desktop(CAD)使用者無法讀取/寫入DESKTOP_CFG配置檔案。

- 與思科客戶響應應用(CRA)伺服器的IP連線丟失。

解決方案

完成以下步驟即可解決此問題：

1. 確保為DESKTOP_CFG配置檔案正確建立了共用位置和讀/寫檔案訪問。如果共用已正確開啟，請從客戶端PC驗證您是否可以在Customer Response Solutions(CRS)伺服器上的Desktop_cfg\Desktop\License資料夾中建立檔案（具有讀/寫訪問許可權）。

有關詳細資訊，請參閱在Cisco Agent Desktop for IPCC Express中自動執行DESKTOP_CFG共用驅動器對映。

2. 確保已建立與CRA伺服器的IP連線。

問題：找不到您輸入的ID

在嘗試登入到Cisco Agent Desktop的過程中，代理收到此錯誤消息，並且RMCM子系統停滯在初始化中：

The ID you entered was not found

或

Specified ID is invalid

此問題也記錄在Cisco錯誤ID CSCsv98008(僅限註冊客戶)。

解決方案

完成以下步驟即可解決此問題：

1. 確保正確鍵入使用者ID。使用者ID區分大小寫。

2. 確認您使用了正確的Cisco CallManager密碼。

3. 確保RM JTAPI使用者ID已配置為支援標準CTI的使用者組的成員。

4. 如果問題仍然存在，請嘗試停止並重新啟動Cisco Desktop Sync Server服務。

註：如果座席收到錯誤資訊「電話停止服務時不能更改到就緒狀態」。其他座席狀態在登入後可用，或者如果座席多次註銷，請重新啟動CTI管理器服務以解決問題。

註：如果代理無法登入，並且MIVR日誌將db_cra標籤為可疑，則問題是由資料庫損壞造成的。在這種情況下，您需要重新安裝CRS以替換不啟動的損壞的資料庫。

錯誤：座席分機的資源不可用

Cisco Agent Desktop登入成功並進入ready，但隨後出現Resources off the agent ext is out of service錯誤消息。當您按一下「確定」時，它將變為「未就緒」，然後轉到電話。您聽到撥號音並掛機，Cisco Agent Desktop因此可以正常工作。

解決方案

當您嘗試將IPCC Express與Cisco CallManager Express連結時，會出現此問題。

出現此問題的原因是傳入的線上狀態請求（預設情況下被阻止）。

在Cisco CallManager Express上輸入以下命令以解決此問題。

這些命令允許路由器接受來自內部觀察器和SIP中繼的傳入線上狀態請求（SUBSCRIBE消息）。它不影響傳出線上狀態請求。

1. Router(config)# sip-ua

2. Router(config-sip-ua)# presence

enable

錯誤：代理未指定工作組

當您嘗試從電話登入座席時，收到以下錯誤消息：

Agent has no workgroup specified.

解決方案

重新啟動CRS節點管理器以解決問題。

錯誤：您無法登入，因為電話已啟用JAL

將Cisco Unified Communications Manager從6.x升級到7.x後，無法登入到Cisco Agent Desktop。收到以下錯誤消息：

You cannot login because the phone is JAL-enabled.

JAL-enabled phones are not compatible with CAD.

解決方案

CCX 7.0 SR4發行說明將此描述為CUCM 7.1.3在兩個案例中的預期行為。

"如果在使用Unified CCM 7.1(3)的座席電話上啟用了JAL或DTAL，則阻止座席登入；如果在使用Unified CM 7.1(3)或更高版本的座席電話上啟用了JAL（跨線路加入）或DTAL（跨線路直接傳輸），則座席無法登入到CAD/CAD-BE/IPPA服務。"

根本原因是UCCX 7當前不支援JAL電話。您需要關閉Cisco Unified Communications Manager中的JAL引數，以使代理重新工作。請完成以下步驟：

1. 從Cisco Unified Communications Manager Administration頁中選擇Device > Phone，即可導航到Phone Configuration視窗。

2. 對於Join Across Lines選項（也位於視窗的Device Information部分），選擇Off。

錯誤：密碼無效

嘗試登入到Cisco Agent Desktop時，收到以下錯誤消息：

密碼無效

解決方案

此錯誤的原因可能是SQL代理服務已關閉。要重新啟動服務，請完成以下步驟：

1. 轉至開始>運行，然後鍵入Services.msc。

2. 按一下「OK」（確定）。

3. 在服務視窗中，找到SQL Server代理服務。

4. 確保SQL Server代理服務的「狀態」列的值為Running。如果未運行，請啟動它。

錯誤：您無法登入，因為您的電話已啟用ipv6

Cisco Agent Desktop登入失敗，並顯示You cannot log in because your phone is ipv6 enabled或Unsupported IP Addressing Mode錯誤消息。

解決方案

從Cisco Unified Communications Manager Administration頁面，轉到Device > Device Settings > Common Device Config。然後，按一下Find，然後按一下電話所屬的配置檔案。然後，將IP編址模式從IPv4和IPv6更改為僅IPv4。

另請參閱CSCtz07348(僅限註冊客戶)。

問題：有關CAD登入的誤導IPv6錯誤消息

嘗試登入CAD的代理會收到以下錯誤：由於Cisco Agent Desktop不支援IPV6,CAD無法登入使用者。

注意：當CAD在全新安裝或W1升級後登入時會發生這種情況。

解決方案

此問題的解決方法是重新啟動UCCX引擎。這一點記錄在Cisco錯誤ID CSCtk00173(僅限註冊客戶)。

此解決方法相當於將電話重新關聯到RmCm使用者。為此，您需要確保以下各項：

1. 訪問CUCM終端使用者配置頁面。

2. 確保在受控裝置下,IP電話的MAC地址與最終用戶關聯。

3. 確保將終端使用者新增到啟用標準CTI的使用者組，並將電話新增到rmcm使用者。

完成以下步驟即可解決問題：

1. 選擇CUCM Administration > Device > Phone，然後按一下出現問題的IP電話。

2. 選擇Device > Device Settings > Common Device Configuration。

3. 在通用裝置配置下，將IP Addressing Mode更改為IPv4。

4. 在CUCM電話配置頁面中，重置IP電話。

5. 重置TFTP和CTIManager服務。

分機移動性錯誤消息

在CUCM 8.6和UCCX 8.5中，代理從Extension Mobility註銷並在以後重新登入。當座席嘗試登入到Cisco Agent Desktop時，登入失敗，出現以下錯誤之一：

- An extension on the agent phone is shared with one or more other devices.

This configuration is not supported.

- Login failed due to a configuration error with your phone and JTAPI or Unified CM.

Contact your administrator.

在使用「分機移動」的CAD代理會發生此問題，其中「使用者裝置配置檔案」具有啟用「自動呼叫記錄」選項的電話號碼。

解決方案

作為解決方法，請在登入到Extension Mobility後重置電話裝置。如需可能的修正程式，請參閱Cisco錯誤ID CSCty63105(僅限註冊客戶)。

如果沒有分機移動性，請確保分機具有Allow Control of Device from CTI。

問題：找不到ID

代理無法登入到CAD，收到以下錯誤：找不到您輸入的ID。

解決方案

執行以下步驟以解決問題：

1. 檢查CUCM和UCCX上的代理配置。

2. 按一下「開始」>「程式」>「思科」>「案頭」>「管理」以啟動「思科案頭管理員(CDA)」。

3. 導航至位置>呼叫中心1 >人員配置>座席。

4. 檢查無法登入的代理使用者ID。

5. 如果代理的使用者ID缺失，請運行Cisco Desktop Administrator上的Synchronize Directory Services。

注意：目錄服務同步後，代理的使用者ID應顯示並可登入到CAD。

CAD上收到JTAPI錯誤

問題

使用裝置配置檔案進行分機移動時，啟動CAD時收到此錯誤：由於您的電話和JTAPI或Unified CM的配置錯誤，登入失敗。週末使用Cisco IP Communicator(CIPC)在家工作，在工作日使用常規IP電話。

解決方案

已恢復的日誌：Jtapi日誌 — TAC_Jtapi

日誌摘要：

在JTAPI日誌中可看到以下內容：

8103: Jul 17 09:54:59.667 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:[18590]InvalidStateExceptionImpl caught:

SEP<mac of cipc> is not registered

SEP<CIPC MAC>MAC地址屬於代理使用的CICP。

這些代理從不從Extension Mobility註銷。座席從CAD註銷。當使用具有分機移動性的CIPC時，它們從不註銷。當他們到達辦公室使用物理電話時，在JTAPI級別，線路對映到先前的MAC地址。在本例中，它是CIPC。

為了解決此問題，請將Intra-Cluster Multiple Login Behavior Extension Mobility引數更改為Auto Logout。

注意：此記錄在Cisco錯誤ID CSCtx48427(僅限註冊客戶)。

相關資訊

- 無法登入到Agent Desktop — 裝置關聯問題

- 無法使用Novell客戶端登入到Cisco Agent Desktop

- Cisco IPCC Express無法登入到Agent Desktop

- Cisco Agent Desktop — 許可證檔案損壞

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems