目錄

簡介

背景資訊

VSG屬性

存取清單

斷開原因

Carrier-ID

Trunk-Group-Label

H.323區域ID

多個語音服務組

驗證

疑難排解

注意事項和注意事項

相關資訊

簡介

本檔案介紹Cisco IOS®中的語音來源群組(VSG)功能，此功能允許閘道或思科整合邊界元件(CUBE)識別來源並控制VoIP通話的路由。

附註：術語CUBE和IP到IP網關(IPIPGW)在本文檔中可互換使用。

背景資訊

如果您遇到想要通過阻止來自欺詐IP地址的呼叫信令來實施收費欺詐的情況，則可以使用Cisco IOS 15.1(2)T中引入的收費欺詐防護功能。如需詳細資訊，請參閱IOS版本15.1(2)T中的收費欺詐防護功能文章。

但是，如果您有較舊版本的Cisco IOS，或者需要這些額外的控制，則應考慮VSG功能：

- 可配置的拒絕原因代碼

- 根據呼叫的發起者更改呼叫/被叫號碼

- 控制路由（例如，路由到特定運營商）

VSG功能允許您確定VoIP呼叫的來源，以便為該呼叫提供所選服務。這些服務包括弧碼轉換、入站撥號對等體匹配和呼叫接受/拒絕控制。此外，此功能還允許您以長途欺詐應用無法實現的方式控制（允許的）呼叫的路由。例如，您可以將語音轉換與VSG關聯，以便在呼叫到達入站撥號對等體之前操作呼叫/被叫號碼。此功能非常強大，因為具有相同撥號的呼叫可以通過不同的入站撥號對等體進行路由。

VSG使用Cisco IOS存取控制清單(ACL)來完成識別。

VSG屬性

存取清單

配置標準IOS ACL以指定接受和處理呼叫的源的IP地址。然後在關聯的VSG中引用該ACL。

如果來源（來話呼叫）的IP地址在ACL中沒有條目，網關不會將VSG與呼叫相關聯。這意味著呼叫不受VSG下配置的任何操作的控制。

如果要拒絕來自特定IP地址的呼叫，該IP地址必須包含在ACL下的deny語句中。

或者，配置deny any語句以拒絕來自任何未明確允許或拒絕的IP地址的呼叫。

斷開原因

在VSG下可配置拒絕來電的原因代碼。預設情況下，斷開原因為no-service。這轉換為Session Initiation Protocol(SIP)呼叫的500內部伺服器錯誤，以及H.323呼叫的ReleaseComplete的原因代碼63（服務或選項不可用，未指定）。

使用者定義的斷開原因如下：

- 無效號碼

- 未分配的號碼

- 使用者忙

- 呼叫被拒絕

Carrier-ID

在VSG上配置carrier-ID屬性，以便匹配相關ACL的呼叫使用carrier-ID標籤。這樣，就可以根據源的IP地址，通過不同的運營商（出站端）路由具有相同被叫號碼的呼叫。例如，如果您有兩組IP地址，則來自一組地址的呼叫可能會流經一個VSG，並會使用一個運營商ID進行標籤，而來自另一組的呼叫（同一被叫號碼）則可以使用另一個運營商ID進行標籤。以下是範例：

voice source-group foo

access-control 98

carrier-id source carrier1

voice source-group bar

access-control 99

carrier-id source carrier2

dial-peer voice 100 pots

carrier-id source carrier1

...

dial-peer voice 200 pots

carrier-id source carrier2

...

ip access-control standard 98

permit 1.1.1.1

ip access-control standard 99

permit 2.2.2.2

deny any any

使用先前的配置，來自1.1.1.1的呼叫通過撥號對等體100路由，來自2.2.2.2的呼叫通過撥號對等體200路由。

Trunk-Group-Label

trunk-group-label的工作方式與carrier-ID類似。傳入VoIP呼叫使用已配置的中繼組進行標籤，然後使用該中繼組在呼叫通過出站線路路由時選擇適當的撥號對等體。

H.323區域ID

這僅適用於H.323協定，用於匹配傳入H.323呼叫的源區域到VSG。源區域ID在使用H.323V4信令協定且源自H.323網守的傳入H.323呼叫中承載。

多個語音服務組

您可以在IPIPGW上配置多個VSG，其中每個VSG允許或禁止來自不同IP地址集的呼叫。

當有多個VSG時，請小心將deny any ONLY新增到最後一個VSG的ACL中。否則，如果中間ACL具有deny any，則來自另一個ACL中明確允許的任何IP地址的呼叫仍會遭到拒絕(如果該ACL位於帶有deny any的ACL之後)。例如，有兩個VSG:

voice source-group foo

access-list 98

voice source-group bar

access-list 99

以下是VSG的ACL:

ip access-list standard 98

permit 1.1.1.1

deny any

ip access-list standard 99

permit 2.2.2.2

deny any

在本範例中，來自2.2.2.2的呼叫會遭到拒絕，因為允許IP位址的ACL位於ACL(98)之後，且含有deny any。

您可以使用此命令確認呼叫被拒絕。

Router#test source-group ip-address 2.2.2.2

A source-group is found with ip address=2.2.2.2

An ip address 2.2.2.2 is rejected with disc-cause="no-service"

為了允許呼叫，您必須從存取清單98中移除deny any。

ip access-list standard 98

permit 1.1.1.1

您可以再次使用test source-group ip 2.2.2.2命令，以驗證來自相關IP地址的呼叫是否不再被拒絕。

Router#test  source-group ip-address 2.2.2.2

A source-group is found with ip address=2.2.2.2

驗證

test source-group <VSG>命令可用於基本驗證 — 來自給定IP地址的呼叫是否將由VSG處理。

疑難排解

如上一節所述，test source-group <VSG>命令對於發現給定的呼叫是允許還是拒絕很有用。此外，如果允許該呼叫，此命令還會顯示將路由哪個VSG?電話。同樣，如果呼叫將被拒絕，它將顯示拒絕原因。除了IP地址外，此命令還根據其他屬性查詢路由VSG。

另一個故障排除幫助是debug voice source-group debug命令。例如，當H.323呼叫被拒絕（使用預設原因代碼）時，調試會生成以下輸出：

092347: .Apr  7 10:53:46.132: SIPG:src_grp_check_config() src_grp or src_grp

acl is defined

092348: .Apr  7 10:53:46.136: %VOICE_IEC-3-GW: H323: Internal Error (H323

Interworking Error): IEC=1.1.127.5.21.0 on callID 264

注意事項和注意事項

以下是VSG的一些重要警告：

- VSG的靈活性遠遠低於收費欺詐應用程式。它會阻止呼叫到達呼叫控制層，並且不會記錄任何錯誤消息。無論允許還是阻止呼叫，此情況均適用。

- 某些使用者遇到為該網關啟用全域性負載平衡協定(GLBP)的問題。似乎存在對GLBP和VSG配置相對順序的模糊依賴性。如果您遇到此類問題，請完成以下步驟：

1. 禁用GLBP。

2. 重新應用VSG。

3. 重新啟動網關。

4. 測試/驗證VSG是否正常工作。

5. 啟用GLBP。

相關資訊

- 瞭解15.1(2)T中的收費欺詐增強功能

- Cisco CCA工具SIP安全方法

- 技術支援與文件 - Cisco Systems