目錄

簡介

如何訪問路由器的基於Web的設定頁面？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問：如何訪問路由器的基於Web的設定頁？

答：所有路由器都有一個內建的基於Web的設定頁，通過該頁，您可以自定義設定和設定高級屬性。

註：在訪問路由器的基於Web的設定頁面前，請確保路由器已通電並且電腦已連線到路由器上的一個乙太網埠，例如1、2、3或4。

請完成以下步驟：

1. 開啟Web瀏覽器，如Internet Explorer。

2. 轉至位址列並輸入您的路由器的IP地址，然後按Enter鍵。例如，192.168.15.1是大多數VOIP路由器的預設IP。

注意：如果路由器的IP地址已更改，請在位址列中鍵入路由器的IP地址。
路由器的IP地址可通過以下因素更改：

- 如果運行路由器的安裝CD

- 如果在路由器的基於Web的設定頁面上更改此設定

如果您忘記路由器的IP地址，可以嘗試以下步驟之一：

- 檢查路由器的IP地址。

- 按路由器背面的Reset按鈕30秒。

註：此過程會將路由器重置為出廠預設值。路由器上的所有設定都會被清除。路由器的IP地址將為192.168.15.1，重置後密碼為admin。

3. 新視窗將提示輸入使用者名稱和密碼。輸入admin作為使用者名稱和密碼，因為admin是預設的使用者名稱密碼，然後按一下OK。

注意：如果路由器的口令已更改，請在「口令」欄位中鍵入路由器的新口令。
路由器的密碼可能由以下因素更改：

- 如果運行路由器的安裝CD

- 如果在路由器的基於Web的設定頁面上更改此設定

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems