目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

我開會

主持我開會會議

加入Meet-Me會議

設定

組態

相關資訊

簡介

本文提供在9971 IP電話上配置Meet-Me選項的示例配置。Meet-Me允許您在預定時間呼叫預定號碼以主持或加入會議。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據具有向Cisco Unified Communications Manager(CUCM)8.x註冊的韌體9.2(1)的Cisco Unified IP電話9971。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

我開會

會議在主機連線時開始。在主持人加入之前呼叫會議的與會者聽到忙音，必須再次撥打。所有與會者掛斷時，會議結束。主機斷開連線時，會議不會自動結束。

主持我開會會議

我開會會議需要分配目錄號碼。Cisco Unified Communications Manager Administration為使用者提供Meet-Me會議目錄號碼範圍，使他們可以訪問該功能。

1. 從系統管理員處獲取「我開會」電話號碼。

2. 向參與者分發Meet-Me電話號碼。

3. 準備好開始會議時，拿起聽筒獲取撥號音，然後按「我開會」按鈕。

4. 撥打我開會電話號碼。

加入Meet-Me會議

1. 撥打我開會電話號碼（由會議主機提供）。

2. 如果您聽到忙音，主持人尚未加入會議。在這種情況下，請嘗試再次呼叫。

設定

Meet-Me選項配置為功能按鈕，而不是軟鍵。

對於9971裝置型號，配置軟鍵與通常的79xx型號完全不同：cisco Unified IP電話8961、9951和9971在Cisco Unified Communications Manager管理中不使用軟鍵模板。此處使用了「功能控制策略」，管理員可以通過在Cisco Unified Communications Manager管理中禁用功能來限制Cisco Unified IP Phone 8961、9951和9971上的功能外觀。

功能控制策略允許您啟用或禁用特定功能，以及控制將在電話上顯示的某些功能和軟鍵的外觀。禁用某個功能時，已禁用功能的軟鍵不會在任何呼叫狀態下顯示。

「我開會」功能是一個可程式設計功能按鈕，需要在Cisco Unified IP電話管理中進行配置。將可程式設計線路鍵(PLK)作為軟鍵功能使管理員能夠為使用者提供某些功能，如電話上的軟鍵或按鍵。

這些功能現在可用作PLK或SoftKeys:

- 呼叫代答

- 行動化

- 惡意呼叫跟蹤

- 我開會

- 品質報告

組態

您的9971電話可讓您快速訪問電話線路、功能和呼叫會話。您需要建立一個新的軟鍵模板，並為其分配「我開會」軟鍵。以下是步驟：

1. 使用Web瀏覽器登入到Cisco Unified Communications Manager管理網頁。

2. 導航到Device > Device Settings > Soft Key模板。

3. 按一下Add New，然後選擇Standard User。然後按一下Copy。

4. 例如，將名稱從Standard User更改為9971-meetme，然後按一下Save。

5. 選擇Configure Softkey Layout from Related Links。然後，按一下Go。

6. 新增「我開會」軟鍵，然後按一下儲存。

7. 在9971 IP電話上，選擇此新增的模板作為電話按鍵模板，以便軟鍵顯示在電話上。

對於Meet-Me會議，需要在System > Device Pool選單下啟用Media Resource Group List引數。

儘管它是在該設定下設定的，並且9971裝置加入該組，但始終建議設定媒體資源到9971裝置，因為根據使用的裝置有不同的要求。

相關資訊

- Cisco整合IP電話9971

- 使用Meet-Me和Ad Hoc會議功能

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems