目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

楔形介面緩衝區洩漏

系統緩衝區洩漏

疑難排解提示

相關資訊

簡介

緩衝區洩漏是Cisco IOS®軟體錯誤。有兩種緩衝區洩漏：

- 楔形介面緩衝區洩漏。

- 系統緩衝區洩漏。

為了排除緩衝區洩漏故障，必須確定您遇到的緩衝區洩漏型別。show interfaces和show buffers命令在此情況下非常有用。

如果您的Cisco裝置輸出了show interfaces和show buffers命令，則可以使用Cisco CLI Analyzer顯示潛在問題和修復程式。要使用Cisco CLI Analyzer，您必須是已註冊的客戶，必須登入並啟用JavaScript。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

楔形介面緩衝區洩漏

楔形介面緩衝區洩漏會導致介面的輸入隊列達到無法再接受資料包的程度。在某些特定的流量條件下，介面上的輸入隊列會變得被楔形，或者換句話說，輸入隊列計數大於隊列深度。

以下是show interfaces命令輸出的範例，顯示介面已橋接：

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops

這種緩衝器洩漏的症狀是完整的輸入隊列(76/75)。 這裡，值76和75分別表示輸入隊列中的資料包數和輸入隊列的最大大小。在這種情況下，輸入隊列中的資料包數大於隊列深度。這稱為「楔形介面」。 當介面被楔入時，路由器將不再轉送來自受影響介面的流量。

重新載入路由器以釋放輸入隊列並恢復流量，直到隊列再次滿。根據洩漏的嚴重性，這可能需要幾秒到幾週的時間。

注意：重新載入路由器之前，請確保收集所有必要資訊以識別罪魁禍首。

使用以下命令確定緩衝區洩漏的來源：

- show buffers pool [pool name] [packet/header]

- show buffers old(僅在啟用debug sanity時使用此命令。

注意：debug sanity命令在大多數思科IOS軟體版本中隱藏。啟用debug sanity後，系統使用的每個緩衝區在分配時會進行健全性檢查，釋放時會再次進行檢查。

註：您必須在特權EXEC模式（啟用模式）下發出debug sanity命令。 雖然此命令使用一些CPU容量，但它不會顯著影響路由器的功能。與其他debug命令類似，debug sanity不會儲存在配置中。因此，此命令在重新啟動系統後將無法生效。

注意：要禁用健全性檢查，請使用特權EXEC命令undebug sanity。)

- show buffer assigned

系統緩衝區洩漏

本節討論系統緩衝區洩漏。

以下是show buffers命令的輸出示例，指示其中一個系統緩衝池中出現緩衝區洩漏：

Middle buffers, 600 bytes (total 20825, permanent 180):

286 in free list (20 min, 400 max allowed)

89122311 hits, 99597 misses, 133679 trims, 154324 created

2247 failures (0 no memory)

此show buffers命令輸出表示中間緩衝區池中存在緩衝區洩漏。路由器上共有20825個中間緩衝區，而空閒清單中只有286個。這意味著某些進程會佔用所有緩衝區，但不會返回它們。

此型別緩衝區洩漏的其他症狀是池處理器或輸入/輸出(I/O)的「%SYS-2-MALLOCFAIL」錯誤消息（基於平台）。

使用以下命令確定緩衝區洩漏的來源：

- show buffers old(僅在啟用debug sanity時使用此命令。

注意：debug sanity命令在大多數思科IOS軟體版本中隱藏。啟用debug sanity後，系統使用的每個緩衝區在分配時會進行健全性檢查，釋放時會再次進行檢查。

註：您必須在特權EXEC模式（啟用模式）下發出debug sanity命令。 雖然此命令使用一些CPU容量，但它不會顯著影響路由器的功能。與其他debug命令類似，debug sanity不會儲存在配置中。因此，此命令在重新啟動系統後將無法生效。

注意：要禁用健全性檢查，請使用特權EXEC命令undebug sanity。)

- show buffers pool [pool name] [packet/header]

- show buffer assigned

疑難排解提示

緩衝區洩漏是Cisco IOS軟體錯誤。若要修正已知的緩衝區洩漏錯誤，請升級至版本系列中的最新版本。例如，如果您目前執行Cisco IOS軟體版本11.2(14)，請升級至最新的11.2(x)映像。如果這不起作用，或無法升級路由器，請與Cisco TAC聯絡，並向工程師提供相關show buffers命令的輸出，以及show tech-support命令的輸出。

以下是幫助您識別導致緩衝區洩漏的資料包的一些提示：

- 當檢測到緩衝區洩漏時，請使用關聯的show buffers命令查詢使用這麼多緩衝區的資料包中的模式。

- 識別封包型別時，請嘗試提出解決方案以防止洩漏（例如使用存取清單過濾這些封包）。

以下是相關show命令的輸出示例：

Router#show interface ethernet 0/0

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdP2, address is 0050.3ee8.4060 (bia 0050.3ee8.4060)

Internet address is 10.200.40.37/22

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:51, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15686 packets input, 2872866 bytes, 0 no buffer

Received 15342 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 input packets with dribble condition detected

10352 packets output, 1031158 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 2 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#show buffers old

Header  DataArea   Pool  Rcnt   Size  Link   Enc     Flags   Input  Output

80F09828   1A00084  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09A34   1A001C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09C40   1A00304  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09E4C   1A00444  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A058   1A00584  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A264   1A006C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A470   1A00804  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A67C   1A00944  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A888   1A00A84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AA94   1A00BC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0ACA0   1A00D04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AEAC   1A00E44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B0B8   1A00F84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B2C4   1A010C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B4D0   1A01204  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B6DC   1A01344  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B8E8   1A01484  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BAF4   1A015C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BD00   1A01704  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BF0C   1A01844  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C118   1A01984  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C324   1A01AC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C530   1A01C04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C73C   1A01D44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F5F644   1B9B0A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF118   1B78604  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF324   1B78744  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF530   1B78884  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF73C   1B789C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF948   1B78B04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFB54   1B78C44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFD60   1B78D84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFF6C   1B78EC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0178   1B79004  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0384   1B79144  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0590   1B79284  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE079C   1B793C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE09A8   1B79504  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0BB4   1B79644  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0DC0   1B79784  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0FCC   1B798C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE11D8   1B79A04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE13E4   1B79B44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE15F0   1B79C84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE17FC   1B79DC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1A08   1B79F04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1C14   1B7A044  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1E20   1B7A184  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE202C   1B7A2C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE2238   1B7A404  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81107F40   1B9B1E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110814C   1B9B324  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108358   1B9B464  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108564   1B9B5A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110897C   1B9B824  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108B88   1B9B964  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108D94   1B9BAA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108FA0   1B9BBE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811093B8   1B9BE64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811095C4   1B9BFA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811097D0   1B9C0E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811099DC   1B9C224  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81109DF4   1B9C4A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A000   1B9C5E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A20C   1B9C724  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A418   1B9C864  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121364   1B9CC24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121570   1B9CD64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121988   1B9CFE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121B94   1B9D124  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121FAC   1B9D3A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811221B8   1B9D4E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811225D0   1B9D764  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811227DC   1B9D8A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811229E8   1B9D9E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81122BF4   1B9DB24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

Router#show buffers old header

Buffer information for Small buffer at 0x80F09828

data_area 0x1A00084, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDFC58, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A000CA, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A000CA, addr_start 0x1A000CA, info_start 0x0

network_start 0x1A000D8, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

Buffer information for Small buffer at 0x80F09A34

data_area 0x1A001C4, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDFAA0, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A0020A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A0020A, addr_start 0x1A0020A, info_start 0x0

network_start 0x1A00218, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

Buffer information for Small buffer at 0x80F09C40

data_area 0x1A00304, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDF8D7, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A0034A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A0034A, addr_start 0x1A0034A, info_start 0x0

network_start 0x1A00358, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

....

Router#show buffers input-interface ethernet 0/0

Header  DataArea   Pool  Rcnt   Size  Link   Enc     Flags   Input  Output

80F09828   1A00084  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09A34   1A001C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09C40   1A00304  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09E4C   1A00444  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A058   1A00584  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A264   1A006C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A470   1A00804  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A67C   1A00944  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A888   1A00A84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AA94   1A00BC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0ACA0   1A00D04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AEAC   1A00E44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B0B8   1A00F84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B2C4   1A010C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B4D0   1A01204  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B6DC   1A01344  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B8E8   1A01484  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BAF4   1A015C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BD00   1A01704  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BF0C   1A01844  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C118   1A01984  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C324   1A01AC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C530   1A01C04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C73C   1A01D44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F5F644   1B9B0A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF118   1B78604  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF324   1B78744  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF530   1B78884  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF73C   1B789C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF948   1B78B04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFB54   1B78C44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFD60   1B78D84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFF6C   1B78EC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0178   1B79004  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0384   1B79144  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0590   1B79284  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE079C   1B793C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE09A8   1B79504  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0BB4   1B79644  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0DC0   1B79784  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0FCC   1B798C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE11D8   1B79A04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE13E4   1B79B44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE15F0   1B79C84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE17FC   1B79DC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1A08   1B79F04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1C14   1B7A044  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1E20   1B7A184  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE202C   1B7A2C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE2238   1B7A404  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81107F40   1B9B1E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110814C   1B9B324  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108358   1B9B464  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108564   1B9B5A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110897C   1B9B824  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108B88   1B9B964  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108D94   1B9BAA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108FA0   1B9BBE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811093B8   1B9BE64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811095C4   1B9BFA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811097D0   1B9C0E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811099DC   1B9C224  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81109DF4   1B9C4A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A000   1B9C5E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A20C   1B9C724  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A418   1B9C864  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121364   1B9CC24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121570   1B9CD64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121988   1B9CFE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121B94   1B9D124  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121FAC   1B9D3A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811221B8   1B9D4E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811225D0   1B9D764  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811227DC   1B9D8A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811229E8   1B9D9E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81122BF4   1B9DB24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

Router#show buffers address 81122BF4 dump

Buffer information for Small buffer at 0x81122BF4

data_area 0x1B9DB24, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CE2BFC, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1B9DB6A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1B9DB6A, addr_start 0x1B9DB6A, info_start 0x0

network_start 0x1B9DB78, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

01B9DB20: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB30: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB40: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB50: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB60: 00000000 00000000 0000FFFF FFFFFFFF  ................

01B9DB70: 006009C3 F9FE0028 FFFF0028 0001BE20  .`.Cy~.(...(..>

01B9DB80: 0040FFFF FFFFFFFF 0453BE20 00400060  .@.......S> .@.`

01B9DB90: 09C3F9FE 04530001 00000040 06000200  .Cy~.S.....@....

01B9DBA0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBB0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBC0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBD0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBE0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBF0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC00: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC10: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC20: 00000000 00                          .....

Router#

如果無法識別緩衝區中的模式，請捕獲show命令的輸出(例如show buffers old)，並將其儲存到檔案（例如buffers.log）。 然後，嘗試使用UNIX「grep」實用程式或類似工具來隔離模式。

grep linktype buffers.log

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype  0   (None), enctype  0         (None), encsize  0, rxtype 0

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

...

!--- Here you can clearly see a lot of NOVELL-related buffers.

!--- The problem seems to be with the IPX packets.

!--- You can check this through the wc -l (to count lines) command on a UNIX system.

grep linktype buffers.log | wc -l

175

grep linktype buffers.log | grep NOVELL-ETHER | wc -l

153

!--- 153 out of 175 old buffers are IPX packets. Try to find out what

!--- type of packets they are with another grep command:

grep socket buffers.log

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

...

!--- There are Broadcasts to socket 453, protocol 01...

!--- Those are IPX RIP packets.

!--- Disable IPX RIP, or use IPX EIGRP instead, until a bug fix is available.

總而言之：

- 驗證是否有緩衝區洩漏。

緩衝區洩漏通常被誤解為突發流量（許多資料包由於配置不正確或功能不受支援而進入進程交換）或攻擊。

- 緩衝區洩漏是Cisco IOS軟體錯誤。此問題的最佳解決方案是將Cisco IOS軟體升級到最新版本。

- 如果失敗，請與Cisco TAC聯絡，並向工程師提供相關show buffers和show tech-support命令的輸出。

相關資訊

- 緩衝區調整

- 記憶體問題故障排除

- 技術支援 - Cisco Systems