目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

Office 365

Unity Connection

選擇Active Directory DNS域名

疑難排解

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹Microsoft Office 365與Cisco Unity Connection(CUC)整合的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco Unity Connection(CUC)版本8.x及更高版本。

採用元件

本檔案中的資訊是根據CUC版本8.x及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco Unity Connection版本12.x的統一消息傳送指南中記錄了此功能的實施。

設定

本節提供將Unity Connection與Office 365整合的過程。本文檔僅提供所需的最少步驟。

Office 365

Office 365所需的步驟如下：

1. 使用管理員帳戶登入 到Office  365門戶。

2. 從Admin下拉選單中，選擇Office 365。

3. 在控制面板上，按一下新增新使用者。

4. 建立新的使用者帳戶。這是CUC用於訪問使用者郵箱的統一消息服務帳戶。

5. 選擇Users > Active Users以查詢使用者帳戶。

6. 從Admin下拉選單中，選擇Exchange以設定應用程式模擬許可權。

7. 在Exchange管理中心中，選擇permissions。按一下admin roles，然後按一下+ 符號以新增新的管理員角色組成員身份。

8. 建立新的角色組。

1. 在「名稱」欄位中，輸入名稱。將其稱為ApplicationImpersonationRG以便於識別。

2. 在Description欄位中，輸入說明。這是一個可選欄位

3. 在「角色」部分中，按一下+符號並選擇ApplicationImpersonation。

4. 在「成員」部分中，按一下+符號並選擇um。這是之前為統一消息服務帳戶建立的使用者。

Unity Connection

此處列出了CUC上所需的步驟。Cisco Unity Connection版本12.x及更高版本的《統一消息傳送指南》中記錄了相同過程。

1. 建立統一消息(UM)服務。

1. 選擇統一消息>統一消息服務。按一下「Add New」。

2. 在「型別」欄位中，輸入Office 365。

3. 在「顯示名稱」欄位中，輸入顯示名稱以標識此UM服務。

4. 在Proxy Server(Address:Port)欄位中，如果Unity Connection伺服器無法訪問雲中的Office 365伺服器，請輸入代理伺服器地址。

5. 在「託管的Exchange伺服器」部分中，選擇「搜尋託管的Exchange伺服器」。這是強制性的。不支援指定「託管Exchange伺服器」，因為雲中伺服器的IP地址或主機名未知。

6. 在「Active Directory DNS Domain Name（Active Directory DNS域名）」欄位中，輸入Office 365提供的域名。有關詳細資訊，請參閱選擇Active Directory DNS域名部分。

7. 在「用於訪問Exchange的帳戶」部分，輸入以前建立的統一消息服務帳戶資訊。

8. 將「服務功能」部分下的選擇保留原樣，然後儲存。

注意：您可以使用單個Office 365統一消息服務配置最多1800個使用者。要允許1800多個使用者使用Office 365，請建立其他統一消息服務。

2. 將使用者與統一消息服務相關聯。

1. 選擇Users > Users。選擇使用者。

2. 選擇編輯>統一消息帳戶。按一下「Add New」。

3. 在「統一消息服務」欄位中，從下拉選單中選擇新建立的服務。

4. 在「此電子郵件地址的使用者」欄位中，輸入Office 365郵箱的電子郵件地址。根據部署模型，此電子郵件地址可以是user@<OrganizationDomainName>.onmicrosoft.com或user@<OrganizationDomainName>.com。

5. 按一下「Save」。

6. 使用測試選項驗證配置。

7. 對所有使用者重複相同的過程。您還可以使用批次管理工具來批次更新所有使用者。請參閱Unity Connection常見問題：如何在Cisco Unity Connection中批次分配統一消息以瞭解詳細資訊。

3. 啟用UM。

1. 選擇Class Of Service > Class of Service。

2. 在「顯示名稱」下拉選單中，選擇「語音郵件使用者COS」。這是與所有使用者關聯的預設服務類別(CoS)。如果使用者與不同的CoS相關聯，請選擇相應的選擇。

3. 選中Allow Users to Access Voicemail Using and IMAP Client and/or Single Inbox覈取方塊。

4. 儲存。

選擇Active Directory DNS域名

域名是Office 365提供的域名。它可以採用<name>.onmicrosoft.com的形式。在此示例中，郵箱位於calobgl.onmicrosoft.com域中。

在統一消息服務配置中，使用calobgl.onmicrosoft.com 或outlook.office365.com作為域名。任何一種都能正常運作。唯一的區別在於Unity Connection用於發現郵箱的自動發現URL。

疑難排解

沒有步驟可對此配置進行故障排除。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

相關資訊

- Cisco Unity Connection版本14統一消息傳送指南

- 思科技術支援與下載