目錄

簡介

問題

解決方案

說明

因應措施

簡介

本檔案介紹解決以下問題的解決方案：作業階段啟始通訊協定(SIP)電話在SRST Manager布建後沒有註冊到可存活性遠端站點電話(SRST)閘道

問題

使用SRST管理器調配站點後，SIP電話不向SRST網關註冊。要註冊電話，管理員必須在語音註冊池下的SRST網關配置中手動將id mac更改為id ip。如果電話位於不同的子網中，這種情況尤其會發生

解決方案

步驟1。  從路由器清除所有配置（電話服務和語音註冊全域性）

步驟2。  登入思科統一通訊管理器(CUCM)管理

步驟3。  導航到System（系統） — > Security（安全） — > Phone Security Profile（電話安全配置檔案），然後選中Enable Digest Authentication（啟用摘要式身份驗證）

步驟4。  在CUCM上，為每個SIP電話建立一個使用者，使用者ID =裝置名稱(格式為SEPAAABBBCCCC的完整媒體訪問控制(MAC)地址)，摘要憑證= "Cisco"

步驟5。  將各自的電話關聯到各自的使用者。在「電話設定」頁面上，為「摘要使用者」欄位選擇相應的使用者

步驟6。  現在從SRST Manager調配站點

步驟7。  前往路由器並設定

Voice register global

authenticate register

authenticate realm ccmsipline

步驟8。  請勿執行任何其他手動配置

步驟9。  現在，讓電話進行故障切換，它們應該向路由器註冊

說明

根據SRST Manager的當前設計：

- 如果電話未連線到終端使用者（在CUCM中的電話屬性Owner欄位中），SRST Manager將使用MAC地址作為使用者名稱，並在路由器上進行配置。

- 對於密碼，SRST Manger預設推送「Cisco」，因為密碼不會從CUCM獲取。

因應措施

- 確保在電話配置頁「所有者」和「摘要」下的使用者相同。

- 對於密碼，請手動編輯SRST路由器配置以匹配CUCM，或者指定「Cisco」作為在CUCM中建立的所有使用者的摘要密碼。