目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

配置CUCM

配置CUSM

將CUCM與CUSM整合

配置SRST網關/CME

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何設定Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony(SRST)Manager(CUSM)以與Cisco Unified Communications Manager(CUCM)整合。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Call Manager Express(CME)

- CUCM

- CUSM

- SRST

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CUSM從Open Virtualization Application(OVA)模板安裝

- CUCM 8.6或更高版本

- CME版本8.6或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

CUSM作為Cisco增強型Survivable Remote Site Telephony(E-SRST)解決方案的一部分運行。

SRST和E-SRST解決方案在臨時廣域網中斷期間為遠端分支站點提供電話功能，這些中斷會阻止中心站點和分支站點之間的通訊。

設定

本節介紹如何配置CUSM及相關元件以與CUCM整合。

附註：使用命令查詢工具(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的更多資訊。

配置CUCM

完成以下步驟，配置CUCM以與CUSM整合：

1. 登入到CUCM。

2. 建立應用程式使用者，並分配標準AXL API訪問角色：

3. 輸入show network eth0命令以驗證CUCM是否通過完全限定域名(FQDN)(例如CCMpub.cisco.com)定義。 必須通過FQDN定義CUCM伺服器。

4. 確保CUCM指向的域名系統(DNS)伺服器為CUCM主機名或IP地址配置了正向和反向查詢。否則，與CUSM的整合將失敗。

5. 在CUCM上配置裝置池，以便CUSM可以檢索與裝置池關聯的SRST引用，並相應地調配站點。

配置CUSM

完成以下步驟以配置CUSM:

1. 導航到CUSM安裝嚮導並定義全域性SRST管理器設定：

1. 定義您的語音郵件引導設定首選項，然後按一下下一步。

2. 選擇是否希望通過傳輸層安全(TLS)整合SRST管理器和分支站點路由器，然後按一下完成。

2. 導航到System > Domain Name System Settings。

3. 新增DNS伺服器。
附註：確保DNS伺服器具有CUCM主機名或IP地址的前向和反向條目。

4. 新增SRST Manager的主機名和域。

5. 按一下「Apply」。

6. 配置網路時間協定(NTP)設定。
附註：此時此步驟是可選的，因為它可以在整合後更改。

7. 按一下可信的TLS(傳輸層安全)證書。

8. 將tomcat.pem或tomcat.der證書從CUCM複製到CUSM，以便通過管理XML層(AXL)成功整合兩者。 TLS證書可以直接從CUCM複製和貼上，也可以從CUCM下載檔案並手動上傳到CUSM。
附註：如果複製/貼上證書，請使用tomcat.pem證書。如果您選擇手動上傳憑證，請使用tomcat.der憑證。

9. 確保憑證具有正確的通用名稱(CN);它應包含主機名和域名：

如果CN不反映主機名和域名，則很可能遇到以下錯誤：

將CUCM與CUSM整合

完成以下步驟，以便將CUCM與CUSM整合：

1. 在CUSM中，按一下Configure並選擇Central Call Agents。

2. 輸入CUCM伺服器的主機名/IP地址。

3. 輸入您在CUCM上建立的應用程式使用者的使用者名稱和密碼。

4. 輸入CUCM集群資訊。
附註：此時也可以選擇新增發佈伺服器和訂閱伺服器。

5. 根據將通過AXL輪詢CUCM以獲取任何配置更改或更新的CUSM來配置計畫。

6. 啟用CUCM。

附註：儘管您可以新增發佈伺服器和訂閱伺服器，但CUSM不會與這兩個伺服器交換keep-alive。只有在您強制嘗試檢索SRST引用或在CUSM上配置的時間表要求它聯絡CUCM時，它才會嘗試聯絡伺服器。

配置SRST網關/CME

CUSM能夠將站點配置為：

- E-SRST

- SRST-only(call-manager-fallback)

- 您配置的自定義模板

完成以下步驟以配置SRST網關/CME:

1. 啟用HTTP網關，以便充當伺服器（IP HTTP伺服器）。

2. 配置Telnet或安全外殼(SSH)。

附註：如果在網關和CUSM之間使用TLS，則必須配置SSH。

CUSM將根據您為站點選擇的資源調配選項（僅限SRST、E-SRST或基於自定義模板）完成其餘配置。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。