目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

組態

簡介

本文檔介紹如何更改Cisco Unified Attendant Console高級客戶端中的顯示語言。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合應答主控台進階版

採用元件

- 思科整合應答主控台進階使用者端14.0.2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco Unified Attendant Console高級客戶端支援多種顯示語言，以適應在不同區域或語言環境中工作的操作員。

安裝應用程式後，有兩種不同的方法可以更改顯示語言：

1. 修改應用程式檔案。

2. 重新安裝應用程式並選擇所需的語言。

組態

步驟1.從話務台客戶端退出。

步驟2.打開Windows文件探索並導覽至路徑「%ProgramData%\Cisco\CUACA」。 預設情況下，ProgramData用作隱藏資料夾。

步驟3.在文本編輯器中開啟OPR.cfg檔案。

步驟4.將DefaultLanguage="English"修改為所需的語言值並儲存更改。下表列出了語言資訊：

Operator CFG檔案

語言（區域設定）

阿拉伯語

阿拉伯語（沙烏地阿拉伯）

簡體中文

中文（中國）[簡體中文]

繁體中文

中文（台灣）[繁體中文]

丹麥語

丹麥語

荷蘭語

荷蘭語（荷蘭）

英文

英文

法文

法語（巴黎語）

德語

德語

義大利文

義大利文

日語

日語

韓語

韓語

葡萄牙語

葡萄牙語（葡萄牙）

俄語

俄語

西班牙文

西班牙語（繁體）

瑞典語

瑞典語

步驟5.開啟Attendant Console客戶端。