目錄

簡介

需求

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文描述使用Cisco Unified Communications Manager(CUCM)12.5觀察到的特定CPU/處理器錯誤消息。

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CUCM

- UCS

採用元件

本檔案中的資訊是根據CUCM 12.5和整合運算系統(UCS)M6。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當CUCM版本12.5的虛擬機器(VM)在帶有Intel IceLake CPU型號的UCS M6代硬體上運行(Xeon 43xx / 53xx / 63xx / 83xx)時，可維護性介面上會出現下一個錯誤消息：

Warning: Intel Processor - this hardware has not undergone upstream testing. Please consult http://wiki.centos.org/FAQ for more information

在使用AMD米蘭CPU型號的UCS M6硬體上（第3代EPYC 7xx3）也出現類似的警告：

Warning: AMD Processor - this hardware has not undergone upstream testing. Please consult http://wiki.centos.org/FAQ for more information

在使用CUCM 12.5平台堆疊的其他應用程式上可以看到類似的警告。

解決方案

這是一個已知且正常的錯誤消息，可以安全忽略。

這是核心層錯誤消息。  出現這種情況是因為CUCM 12.5從CentOS7分佈派生其內部OS的核心。

在CentOS7發佈時，M6伺服器的最新CPU型號尚未可供該社群測試。

無法禁用此錯誤消息。

如果符合應用程式規則（相容性規則、最低硬體規格和VM位置），則完全支援採用這些CPU的UCS M6:

CPU要求 — Cisco Collaboration Infrastructure要求和Cisco Collaboration Virtualization

技術援助中心(TAC)不會拒絕對出現此錯誤的任何案例的支援。有多個包含此同一宣告的TAC SR和上報案例。

相關資訊

- Cisco Unified Communications Manager版本12.5(1)SU1管理指南

- 思科技術支援與下載