目錄

簡介

問：如何將Cisco IM&P節點名稱從主機名更改為FQDN

A.

簡介

本文檔介紹如何將思科IM&P主機名更改為FQDN。有一些條件需要更改為FQDN，以便Jabber客戶端接受IM&P證書頒發機構(CA)簽名的證書。

作者：Nenos Nicko，思科TAC工程師。

問：如何將Cisco IM&P節點名稱從主機名更改為FQDN

A.

1. 如果IM&P發佈伺服器發生更改，請將其作為所有其他群集上的群集間對等體刪除。

2. 檢查每個集群中發佈者節點的IM&P管理GUI，以驗證是否顯示警報以重新啟動Cisco XCP路由器。如果是，請在指定的節點上重新啟動XCP路由器。

3. 導航到Cisco Unified Communication Manager管理>系統>狀態冗餘組頁，並在每個Cisco Unified Presence子集群上禁用高可用性。

4. 依次導航到Cisco Unified Serviceability > Tools > Service Activation頁面，並在每個Cisco Unified Presence節點上停用這些服務：

- Cisco SIP代理

- Cisco Presence Engine

- Cisco XCP文字會議管理員

- Cisco XCP Web Connection Manager

- Cisco XCP連線管理員

- Cisco XCP SIP聯盟連線管理員

- Cisco XCP XMPP聯盟連線管理器（如果已啟用）

- Cisco XCP Message Archiver（如果已啟用）

- Cisco XCP目錄服務（如果已啟用）

- Cisco XCP檔案傳輸管理員（如果已啟用）

- Cisco XCP驗證服務

5. 在Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center - Network Services 頁面上，並在每個Cisco Unified Presence節點上停止Cisco XCP Router服務。

6. 導航到Cisco Unified Communication Manager管理>系統>伺服器頁，以針對集群中的每個IM&P節點更改節點名稱。

- 將完全限定域名/IP地址欄位從IM&P節點的主機名修改為IM&P節點的FQDN

- 按一下「Save」

- 按一下「OK」可顯示任何警告彈出視窗

7. 開啟群集中IM&P發佈伺服器節點的管理CLI以重新啟動資料庫複製以確保更改已生效。

- 運行此命令：實用程式複製重置全部

- 這可能需要一段時間才能在群集中重新完全建立複製

- 要驗證複製是否已完全建立，請運行以下命令：實用工具dbremote runtimestate

此圖顯示以下命令的輸出：

- 當所有節點都顯示Connected的複製狀態和(2)Setup Complete的複製設定值時，複製將完全建立。

- 如附註所述，可能需要一段時間才能完全重新建立複製。

- 時間長度取決於資料庫中的資料量。

- 連續運行utils複製運行時間狀態，直到您看到映像中概述的正確狀態。

附註：如果複製設定值顯示(4)，則複製出現問題，需要進一步調試。

- 一旦在發佈伺服器上顯示複製完成，請驗證它是否在所有訂閱伺服器節點上完成。

- 登入使用者節點上的管理CLI並持續執行utils dbremote runtimestate ，直到您看到映像中所述的正確狀態。

附註：在訂閱伺服器節點上，最後一列中不會出現「設定已完成」等文本。

- 此列的所有行中的值(2)表示完成。

注意：再次完全建立複製並在群集中的所有節點上顯示為已完成之前，請不要繼續執行下一步。

8. 導航到Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center - Network Services頁面，並在每個Cisco Unified Presence節點上啟動Cisco XCP Router服務。

9. 依次導航到Cisco Unified Serviceability > Tools > Service Activation頁面，並在每個Cisco Unified Presence節點上按以下順序重新啟用這些服務：

- Cisco SIP代理

- Cisco Presence Engine

- Cisco XCP文字會議管理員

- Cisco XCP Web Connection Manager

- Cisco XCP連線管理員

- Cisco XCP SIP聯盟連線管理員

- Cisco XCP XMPP聯盟連線管理器（如果之前已啟用）

- Cisco XCP Message Archiver（如果之前已啟用）

- Cisco XCP目錄服務（如果之前已啟用）

- Cisco XCP檔案傳輸管理員（如果已啟用）

- Cisco XCP驗證服務

10. 導航到Cisco Unified Communication Manager管理>系統>線上狀態冗餘組頁，並在每個Cisco Unified Presence子集群上再次啟用高可用性。

11. 導航到其他群集間對等體的發佈者節點上的Presence -> Inter-Clustering頁，並為您剛剛更新的節點重新新增對等體條目（這次使用新主機名）。

12. 導航到Cisco Unified Presence Administration > Presence > Inter-Clustering頁，以確保所有集群間對等體都已啟動。如果Certificate Status檢視中有任何錯誤，請執行以下步驟：

- 按一下Force Manual Sync按鈕

- 確保選中Also resync peer's Tomcat certificates

- 按一下「OK」

- 等待群集間對等體狀態刷新，以檢視證書狀態現在是否安全。

該過程現在已完成。如說明中所述，最多需要60分鐘，此更改才會完全推送到其他群集上的節點。