目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

停用IM和狀態節點

從IM&P取消分配使用者

從服務配置檔案中刪除IM&P

禁用使用者IM功能

禁用功能組IM功能

刪除IM&P SIP中繼

刪除線上狀態冗餘組

刪除IM&P

簡介

本文檔介紹在停用Cisco IM and Presence節點時執行的流程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco Unified Communications Manager(CUCM)和Cisco IM and Presence(IM&P)。

採用元件

本檔案中的資訊是根據列出的軟體版本：

- 思科整合通訊管理員12.5.1 SU5

- Cisco IM和狀態版12.5.1 SU5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

停用IM和狀態節點

從IM&P取消分配使用者

首先登入CUCM並導航到Cisco Unified CM管理>使用者管理>分配線上狀態使用者。

CUCM分配線上狀態使用者

從線上狀態使用者分配配置中，選擇選項分配所有使用者。

CUCM分配所有使用者

當顯示assign users提示時，選擇unassigned單選按鈕並儲存。

分配使用者

從IM&P伺服器取消分配所有使用者後，通過登入到IM&P管理並驗證所有使用者顯示為未分配來驗證更改是否發生。

IM&P未分配使用者驗證

從服務配置檔案中刪除IM&P

導航到Cisco Unified CM管理>使用者管理>使用者設定>服務配置檔案。

CUCM服務配置檔案

選擇服務配置檔案後，將IM and Presence Profiles更改為<None>並儲存。

服務配置檔案IM&P配置檔案

注意：從所有已配置的服務配置檔案中刪除IM&P節點。

禁用使用者IM功能

導航到Cisco Unified CM管理>批次管理>使用者>更新使用者>查詢。

CUCM批次管理員更新使用者

選擇為IM&P啟用的所有使用者。當顯示更新使用者配置頁面時，禁用「為Unified CM IM and Presence啟用使用者」配置，並提交更改以立即運行或稍後運行。

批次管理員禁用IM&P

導航到IM&P Administration > System > Presence Topology頁，驗證沒有使用者顯示為已分配或未分配。

IM&P所有使用者均未分配

禁用功能組IM功能

導航到使用者管理>使用者/電話新增>功能組模板。

CUCM功能組模板

選擇功能組模板後，請取消選中「Enable User for Unified CM IM and Presence」選項旁的覈取方塊並儲存。

功能組模板禁用IM&P

刪除IM&P SIP中繼

導航至Cisco Unified CM管理>裝置>中繼。

CUCM SIP中繼

選中IM&P SIP中繼覈取方塊，然後選擇要刪除的選項。

CUCM刪除SIP中繼

刪除線上狀態冗餘組

導航至Cisco Unified CM管理>系統>線上狀態冗餘組。

CUCM狀態冗餘組

禁用高可用性並儲存。

CUCM禁用高可用性

接下來，選擇刪除線上狀態冗餘組的選項

CUCM刪除線上狀態冗餘組

刪除IM&P

導航到Cisco Unified CM管理>系統>伺服器。

CUCM系統伺服器

選擇刪除IM&P節點的選項。

CUCM刪除IM&P

註:IM&P退出後，請確保關閉電源並移除不再需要的虛擬機器。