目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹將電話從安全的思科統一通訊管理器(CUCM)遷移到非安全CUCM的最佳實踐之一。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CUCM

- IP電話

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CUCM版本- 12.5.1.16065-1和12.5.1.14900-63

- IP電話型號- 8865和版本- 12.8(1)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

網路圖表

IP_Phone > Cisco Switch > Cisco Router > Cisco Switch > CUCM Cluster

組態

這些場景說明了電話從安全CUCM集群遷移到非安全CUCM集群。在每個階段中，記錄電話上的證書信任清單(CTL)和身份信任清單(ITL)檔案的狀態。

1. 向非安全CUCM集群註冊電話。

2. 將非安全群集轉換為安全CUCM群集。

3. 從安全轉換回非安全叢集

4. 將電話遷移到新的非安全CUCM集群。

1. 將電話註冊到非安全CUCM集群。

以下是有關非安全來源叢集的資訊。

- IP地址- 10.201.251.171

- FQDN - cucm1052.domain.com

- 版本：12.5.1.16065-1

向非安全CUCM集群註冊電話。為此，請配置動態主機配置協定(DHCP)選項150 / 66以指向簡單檔案傳輸協定(TFTP) IP地址（這將是TFTP服務打開的CUCM節點）。

對於沒有DHCP伺服器的基礎設施，您必須在物理電話上手動配置TFTP IP。

在物理電話上，導航到設定>管理設定>網路設定>乙太網設定> IPv4設定。

關閉DHCP並提供網路的靜態IP詳細資訊。之後，在TFTP伺服器1部分中提供非安全CUCM IP，如螢幕截圖所示。

注意：此過程相當於更改DHCP作用域上的TFTP IP（選項150/66）。如果叢集已設定網域名稱，則您也必須在DHCP領域設定適當的網域名稱系統(DNS)伺服器。

在電話上配置TFTP IP

IP電話成功註冊到上述非安全CUCM集群。

在CUCM上註冊的電話

登入CUCM管理Web介面並導航至系統>企業引數。

以下是在非安全CUCM集群的Enterprise parameter頁中設定的引數值。

- Cluster Security Mode設定為0，這確認集群不安全。

集群安全模式設定為0

- 「準備叢集以便倒回至8.0之前的版本」設為False。因此， ITL和CTL檔案的內容會以適當的值保留。

Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0設定為False

由於叢集不安全，因此TFTP伺服器中沒有CTL檔案。要驗證這一點，可以在CUCM節點的安全殼(SSH)會話上運行命令show ctl。

CTL檔案不存在

在物理電話上，您可以確認未安裝CTL檔案。但是，您確實會看到國際交易日誌檔案。

由於CUCM中的預設安全(SBD)功能，存在ITL。有關SBD的更多資訊，請點選這裡。

在物理電話上，導航到設定>管理設定>安全設定>信任清單。

您可以在此處找到CTL和ITL檔案的狀態。

電話上未安裝CTI。

電話上的CTL檔案

電話有國際交易日誌檔案。

電話上的ITL檔案

2. 將非安全集群轉換為安全CUCM集群。

透過在CUCM發佈伺服器的命令列介面(CLI)上運行utils ctl set-cluster mixed-mode命令來啟用混合模式。這會將叢集從非安全轉換為安全。

轉換成安全叢集

運行該命令後，重新啟動集群中所有節點上的Cisco CallManager (CCM)和Cisco CTI管理器服務。

重新啟動CCM和CTI服務

在物理電話上，您可以看到CTL檔案的存在。

電話上的CTL檔案

ITL檔案保持相同的值。

電話上的ITL檔案

3. 從secure轉換回非安全叢集。

為了將集群從安全模式轉換到非安全模式，您需要在CUCM發佈伺服器的CLI上運行utils ctl set-cluster non-secure-mode命令。

轉換成非安全叢集

重新啟動集群中所有節點上的CCM和CTI服務，以便進行更改以反映CUCM集群中的所有節點。

將集群轉換為非安全後，CTL不包含CUCM和TFTP條目。CTL檔案只包含CAPF專案。

電話上的CTL檔案

ITL檔案保留相同的條目。

電話上的ITL檔案

註：將電話配置頁面（CUCM管理網頁）中的裝置安全配置檔案更改為安全或非安全對ITL或CTL檔案沒有影響。因此，您可以保持以前的設定，無需更改設定。

4. 將電話遷移到新的非安全CUCM集群。

注意：繼續遷移之前，最好在源群集中的所有節點（僅在這些啟用了服務的節點上）上重新啟動信任驗證服務(TVS)和TFTP服務。如此可消除TVS / TFTP服務中的任何掛起或洩漏會話。

登入CUCM管理Web介面並導航至系統>企業引數。

將Prepare Cluster for Rollback的值設定為Pre 8.0到True。然後，繼續按一下Apply Config和Reset按鈕。

此螢幕截圖提供了此引數的幫助部分。

有關準備集群以便回滾到8.0之前的引數的資訊

在更改引數值前後對集群上的電話註冊計數(透過即時監控工具- RTMT)進行監控。這樣可以驗證這些變更是否套用至叢集中的所有裝置。

在物理電話上，您只能在ITL和CTL檔案中看到CAPF條目。您也可以透過在Web瀏覽器中打開電話網頁來觀察這一點。

ITL檔案

電話上的ITL檔案

CTL檔案

電話上的CTL檔案

在開始遷移之前，最好在少數電話上驗證ITL和CTL檔案，以確保已發生更改。

現在，電話已準備好進行遷移。

將電話從源群集遷移到目標群集。目前，這兩個群集都不安全。

來源叢集：

- IP地址- 10.201.251.171

- FQDN - cucm1052.domain.com

- 版本：12.5.1.16065-1

目的地叢集：

- IP地址- 10.88.11.163

- FQDN - cucmpub.domain.com

- 版本：12.5.1.14900-63

在物理電話上，將TFTP Server 1值設定為目標新集群IP地址，然後按一下Apply按鈕。

注意：此過程相當於更改DHCP作用域上的TFTP IP（選項150/66）。如果目的地叢集位於不同的網域中，則您也必須在DHCP領域設定適當的DNS伺服器。

在電話上配置TFTP IP

按一下Continue按鈕，這樣將保留源集群的舊CTL和ITL檔案（僅包含CAPF條目）。

按「繼續」按鈕可以保留舊的CTL和ITL檔案

驗證

電話已成功註冊到目標群集。

在CUCM上註冊的電話

電話包含目標群集信任清單條目。

電話上的ITL檔案

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 瞭解預設情況下的CUCM安全以及ITL運行和故障排除

- 帶無令牌CTL的CUCM混合模式

- Cisco Unified Communications Manager版本12.5(1)安全指南

- 思科技術支援與下載