目錄

簡介

必要條件

需求

CUCM警報定義

簡介

本文檔介紹CUCM 11.5及更高版本的警報定義的完整清單。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 通訊管理員(CM)

- 通話管理系統(CMS)

- 思科整合通訊管理員(CUCM)

- 動態主機設定通訊協定(DHCP)

- 網際網路通訊協定(IP)

- 作業系統(OS)

- 精簡型通話控制通訊協定(SCCP)

- 傳輸控制通訊協定(TCP)

- 虛擬區域網路(VLAN)

- 虛擬私人網路(VPN)

CUCM警報定義

目錄 — 電話

名稱 — LastOutOfServiceInformation

Description — 與最後一個停止服務事件相關的資訊

原因代碼：說明:

10 TCPtimedOut — 到Cisco Unified Communication Manager的TCP連線遇到超時錯誤

12 TCPucmResetConnection - Cisco Unified Communication Manager重置TCP連線

13 TCPucmAbortedConnection - Cisco Unified Communication Manager已中止TCP連線

14 TCPucmClosedConnection - Cisco Unified Communication Manager已關閉TCP連線

15 SCCPKeepAliveFailure — 由於SCCP KeepAlive故障，裝置已關閉連線

16 TCPdeviceLostIPAddress — 由於IP地址丟失，連線已關閉。這可能是由於DHCP租約過期或檢測到IP地址重複造成的。檢查DHCP伺服器是否處於聯機狀態，以及DHCP伺服器是否未報告任何重複

17 TCPDeviceRegistrationTimedOut — 由於註冊超時，裝置已關閉TCP連線

18 TCPclosedConnectHighPriorityUcm — 裝置已關閉TCP連線，以便重新連線到優先順序更高的Cisco Unified CM

20 TCPclosedUserInitiatedReset — 裝置由於使用者啟動的重置而關閉了TCP連線

22 TCPclosedUcmInitiatedReset — 由於Cisco Unified CM的reset命令，裝置關閉了TCP連線

23 TCPclosedUcmInitiatedRestart — 裝置由於來自Cisco Unified CM的restart命令而關閉了TCP連線

24 TCPClosedRegistrationReject — 裝置由於收到來自Cisco Unified CM的註冊拒絕而關閉了TCP連線

25 RegistrationSuccessful — 裝置已初始化，不知道之前與Cisco Unified CM的任何連線

26 TCPclosedVlanChange — 由於在新語音VLAN上重新配置IP，裝置關閉了TCP連線

27 Power Save Plus

30電話擦除（從CUCM擦除）

31電話鎖（從CUCM鎖定）

32 TCPclosedPowerSavePlus — 裝置已關閉TCP連線以進入節能模式

100 ConfigVersionMismatch — 裝置在註冊Cisco Unified CM期間檢測到版本戳不匹配

101 Config Version Stamp Mismatch

102 Softkeyfile版本戳不匹配

103撥號計畫不匹配

104 TCPclosedApplyConfig — 裝置關閉了TCP連線以重新啟動裝置，裝置在內部觸發以應用配置更改

105 TCPclosedDeviceRestart — 由於裝置未能下載配置或撥號計畫檔案，裝置在內部觸發了重新啟動，因此關閉了TCP連線

106 TCPsecureConnectionFailed — 裝置無法設定與Cisco Unified CM的安全TCP連線

107 TCPclosedDeviceReset — 裝置關閉TCP連線，將非活動分割槽設定為活動分割槽，然後重置，然後從新的活動分割槽中啟動

108 VpnConnectionLost — 裝置無法註冊到Unified CM，因為VPN連線已丟失

109 IP地址已更改

110應用程式請求停止（服務控制通知停止註冊）

111應用程式請求銷毀

上次崩潰114

115 UnregReasonNoEthLink — 電話沒有乙太網連線。

200 ClientApplicationClosed — 裝置已註銷，因為客戶端應用程式已關閉

201 OsInStandbyMode — 裝置已取消註冊，因為作業系統已置於備用模式

202 OsInHibernateMode — 由於作業系統已設定為休眠模式，裝置已取消註冊

203 OsInShutdownMode — 由於作業系統已關閉，裝置已取消註冊

204 ClientApplicationAbort — 裝置未註冊，因為客戶端應用程式崩潰

205 DeviceUnregNoCleanupTime — 裝置已在上一個會話中取消註冊，因為系統沒有足夠的時間進行清理

206 DeviceUnregOnSwitchingToDeskphone — 裝置已取消註冊，因為客戶端請求從軟體電話切換到案頭電話控制

207 DeviceUnregOnSwitchingToSoftphone — 正在註冊裝置，因為客戶端請求從案頭電話控制切換到軟體電話

208 DeviceUnregOnNetworkChanged — 由於客戶端檢測到網路更改，正在註銷裝置

209 DeviceUnregExceededRegCount — 正在註銷裝置，因為裝置已超過最大併發註冊數

210 DeviceUnregExceededLoginCount — 正在註銷裝置，因為客戶端已超過併發登入的最大數量

以下警報是「正常」的 — 電話正在對管理員生成的更改CMS啟動的重新啟動做出反應。（可能由於手動重新啟動或資料庫更改而發生）

22 ResetReset

23 ResetRestart

104 ApplyConfig

警報示例：

Phone: SEPAAAAAAAAAAAA (10.XXX.XX.XX)

CUCM Registered to: aa-lab-rch-ccm1.lab.local (10.XXX.XX.XX)

Time Issue Re-Occured: 9:12am (or 7:12am UTC)

LastOutOfService Reason Code: 115 (No Ethernet Link)