目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

從CUCM PCAP匯出TLS證書

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹從思科整合通訊管理員(CUCM)PCAP匯出憑證的程式。

作者：思科TAC工程師Adrian Esquillo。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

·傳輸層安全(TLS)握手

· CUCM證書管理

·安全檔案傳輸通訊協定(SFTP)伺服器

·即時監控工具(RTMT)

· Wireshark應用程式

採用元件

· CUCM 9.X及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

可以匯出伺服器證書/證書鏈，以確認伺服器提供的伺服器證書/證書鏈與要上傳的證書或上傳到CUCM證書管理的證書相匹配。

作為TLS握手的一部分，伺服器將其伺服器證書/證書鏈提供給CUCM。

從CUCM PCAP匯出TLS證書

步驟1.在CUCM上啟動packet capture命令

建立與CUCM節點的安全外殼(SSH)連線，並運行utils network capture(or capture-rotate)file <filename> count 1000000 size ALL命令，如下圖所示：

步驟2.啟動伺服器和CUCM之間的TLS連線

在本示例中，通過在TLS埠636上建立連線，可以在安全輕量級目錄訪問協定(LDAPS)伺服器和CUCM之間啟動TLS連線，如下圖所示：

步驟3.完成TLS握手後停止CUCM PCAP

按Control-C以停止資料包捕獲，如下圖所示

步驟4.使用列出的兩種方法中的任一種下載打包程式捕獲檔案

1.啟動CUCM節點的RTMT，然後導航到System > Tools > Trace > Trace & Log Central > Collect Files，並選中Packet Capture Logs框（繼續通過RTMT過程下載pcap），如下圖所示：

2.啟動安全檔案傳輸通訊協定(SFTP)伺服器，然後在CUCM SSH作業階段中執行命令file get activelog /patform/cli/<pcap filename>.cap（繼續按照提示在SFTP伺服器上下載PCAP），如下圖所示：

步驟5.確定伺服器向CUCM提供的證書數量

使用Wireshark應用程式開啟pcap並過濾tls，以確定包含向CUCM提供的伺服器證書/證書鏈的Server Hello的資料包。這是第122幀，如下圖所示：

·從包含證書的Server Hello資料包中展開Transport Layer Security > Certificate資訊，以確定提供給CUCM的證書數量。首要憑證是伺服器憑證。在此案例中，只會顯示1個憑證（伺服器憑證），如下圖所示：

步驟6.從CUCM PCAP匯出伺服器證書/證書鏈

在此示例中，只顯示伺服器證書，因此您需要檢查伺服器證書。按一下右鍵伺服器證書，然後選擇Export Packet Bytes以另存為.cer證書，如下圖所示：

·在後續視窗中，提供.cer檔名，然後按一下「儲存」。儲存的檔案（在本案例中是儲存到案頭）命名為servercert.cer，如下圖所示：

步驟7.開啟儲存的.CER檔案以檢查內容

按兩下.cer檔案以檢查General、Details和Certificate Path頁籤中的資訊，如下圖所示：

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。