目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

程式

驗證

許可證管理和CSSM UI更改

疑難排解

簡介

本檔案介紹在註冊思科智慧軟體管理員(CSSM)或衛星時，如何支援CUCM資訊的私密性。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合通訊管理員(CUCM)版本12.5

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Call Manager版本12.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

當您嘗試向CSSM或衛星註冊CUCM產品例項時，通常會在向CSSM或衛星傳送註冊請求時傳送CUCM IP和主機名。

啟用此隱私功能後，CUCM不再將主機名或IP地址傳送到CSSM或衛星，而是在產品例項註冊期間將UDI（每個產品例項的唯一）傳送到CSSM或衛星伺服器。

程式

1. 為了啟用此隱私，管理員在Transport設定下選中Do not share my hostname or IP address with Cisco，如下圖所示。

2. 要啟用此覈取方塊，必須確保產品例項處於未註冊狀態。

3. 啟用此覈取方塊後，智慧許可證管理器服務將在後端重新啟動。

4. 一旦服務成功重新啟動，它會給出提示（如下圖所示），傳輸設定即成功更新。

5. 執行這些更改後，必須重新註冊產品例項。

驗證

許可證管理和CSSM UI更改

啟用此隱私覈取方塊後，它會顯示包含產品UDI的產品例項名稱。

在此映像中，隱私模式被禁用。

.

在此圖中，隱私模式已啟用。

疑難排解

如有問題，需要收集這些日誌：

CLI:activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log

1. 智慧代理日誌成為 slm.log

2. Call home日誌被寫入：

activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log

activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log