目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

程式

許可證管理UI

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本12.5上的商務版6000(BE6000)入門許可證的許可證支援。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CUCM版本12.5

- BE6000

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Call Manager版本12.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

除了可啟動ISO、OVA、BE6000外，還附帶一些入門許可證捆綁包。這些Starter許可證捆綁包可分為兩種型別：

1. UCL — 根據增強型、基本型和基本型許可證進行調整

2. UWL — 許可證在CUWL、增強型Plus、增強型、基本和基本之間調整

在BE6000模式下設定UCM以請求和使用BE6000特定許可證，從而避免在其他解決方案產品中交叉使用。管理員可以通過CLI啟用/禁用BE6000模式。

選擇模式時，確認需要哪些Starter Pack許可證（無/UCL/UWL）。 Starter Pack許可證將是BE6000 UCL Starter捆綁或BE6000 UWL Starter捆綁或無。

程式

以下是啟用BE6000許可模式的過程

1. 管理員從CLI啟用BE6000模式。

- 實用程式BE6000Mode disable

- utils BE6000Mode enable

- 實用程式BE6000模式狀態

2. 啟用BE6000模式時，管理員選擇UCL或UWL入門捆綁包或NONE。

3. 許可證根據選定的入門捆綁包(UCL/UWL)進行調整。 選擇NONE時不會進行任何調整。

- UCL — 根據增強型、基本型和基本型許可證進行調整

- UWL — 在CUWL、增強型Plus、增強型、基本和基本許可證之間調整許可證

4. 許可證管理UI顯示許可證消耗和部署模式。

5. 只有35個許可證調整為UCL和UWL入門包。

附註：在執行此utils BE6000Mode enable命令之前，必須從Cisco智慧軟體管理器或衛星註銷產品例項。

僅當產品例項處於企業模式時，才會啟用BE6000模式。

許可證管理UI

啟用BE6000模式後，您可以在License Management UI上觀察這些更改：

- 將許可模式顯示為BE6000。

- 許可證要求按型別顯示BE6000許可證和入門捆綁包。

- BE6000 UCL入門套件。

- BE6000 UWL入門套件。

- 新增更多裝置或與使用者關聯時，許可證首先從啟動包捆綁包中執行。

- 一旦入門套件組合耗盡，即我們使用了所有35個許可證，則下一個許可證履行將通過CSSM從正常模式完成。

- 「當前使用情況」(Current Usage)列顯示為0，直到它用盡了所有35個入門套件許可證。

附註：許可證消耗量將根據所選的入門捆綁包在CUWL、增強型Plus、增強型、基本版和基本版之間調整。 '*'符號將根據從BE6000入門捆綁包調整的許可證顯示。

驗證

在此圖中，BE6000模式被禁用。

BE6000模式通過UCL入門捆綁包啟用，如下圖所示。

已啟用BE6000模式並選擇UWL啟動包。

BE6000模式已啟用，但未選擇任何模式。

疑難排解

如果發生任何問題，您需要收集以下日誌：

- 智慧代理日誌是slm.log(activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log)的一部分

- Call home日誌被寫入：

- activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log

- activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log