目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

組態

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何在Cisco 7841系列IP電話上安裝電話區域設定。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科整合通訊管理員12.x

- Cisco IP電話7841

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco Unified Communications Manager(CUCM)為12種語言（包括英語和16個國家/地區，包括美國）提供系統定義的本地化支援。網路區域設定指定特定於國家/地區的色調和節奏；使用者區域設定指定用於文本顯示的語言。

設定

組態

以下是執行電話硬式出廠重設的程式：

步驟1.從思科網站下載區域設定。

步驟2.導覽至OS Administration > Software Upgrades > Install/Upgrade。

步驟3.如圖所示，輸入SFTP伺服器的憑證。

步驟4.從Options/Upgrades下拉選單中選擇區域設定，然後按一下Next，如下圖所示。開始安裝區域設定。

5.驗證Checksum Details後，按一下Next（如下圖所示）。

步驟6.成功安裝區域設定

步驟7.導航到Servicability Page > Tools > Control Center Feature services時，在運行該服務的所有節點上重置Cisco TFTP服務。在此處選擇Cisco TFTP服務並按一下restart，如下圖所示。

步驟8.導航至電話。

步驟9.在使用者區域設定下，選擇您剛才下載的區域設定。

步驟10.儲存、應用配置並重置電話。

驗證

如果區域設定安裝成功，您會看到以本地語言顯示的軟體，如下圖所示：

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。