目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文描述當呼叫流包括整合服務路由器(ISR)4431作為網關且保持音樂(MOH)失敗且被保持方保持靜默時所需的配置。

必要條件

需求

思科建議您瞭解：

- 思科整合通訊管理員(CUCM)

- H.323訊號

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CUCM 9.x及更高版本

- 採用IOS XE軟體的ISR4431

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

組播MOH配置在CUCM上，ISR4431配置為H.323網關。當外部呼叫方處於保持狀態時，它們不會聽到音樂，而是聽到靜音。

解決方案

步驟1.使網關上的H.323調試記錄到緩衝區，如下所示。

config t

no logging console

no logging monitor

no logging rate-limit

no logging queue-limit

logging buffered 2000000 debug

exit

debug voip ccapi inout

debug h225 asn1

debug h245 asn1

debug isdn q931

步驟2.運行命令clear log以清除日誌。

步驟3.運行show log命令以確認緩衝區已清除。

步驟4.發出測試呼叫，當呼叫被置於保留狀態時，檢查網關是否收到IP設定為「network '00000000'H」的H.245 OpenLogicalChannelAck消息

Jan 26 03:12:07.558: H245 MSC INCOMING PDU ::=

value MultimediaSystemControlMessage ::= response : openLogicalChannelAck :

{

forwardLogicalChannelNumber 4

forwardMultiplexAckParameters h2250LogicalChannelAckParameters :

}

mediaControlChannel unicastAddress : iPAddress :

{

network '00000000'H

tsapIdentifier 1

}

步驟5.上面顯示的代碼片斷表示：

- CUCM傳送帶有假IP地址的OpenLogicalChannelAck(全部為零（如上所述）或<CUCM_ip_address>作為MOH佔位符)

- 這是傳送單純媒體流的預設行為

- 如果呼叫流程中存在ISR 4431，無論其是單向還是雙向，CUCM都需要讓網關知道MOH IP地址和埠，以避免惡意攻擊

- ISR第2代(G2)平台（如2900和3900）從不檢查傳入即時傳輸協定(RTP)資料包的源IP地址和埠。但是，ISR 4431是第3代(G3)平台，它根據信令中確定的媒體IP地址/埠檢查傳入的RTP資料包

- 如果它們不匹配，ISR G3將丟棄資料包，這將在呼叫被置於保持狀態時導致靜默

步驟6.因此，要避免MOH故障，請在CUCM上使用以下替代方法為MOH啟用雙工流

- 登入到Cisco Unified CM管理頁面

- 選擇System > Service Parameters

- 選擇Server下拉選單，然後選擇Publisher節點

- 選擇Service下拉選單，然後選擇Cisco CallManager(Active)

- 按一下Advanced按鈕

- 找到「集群範圍引數（服務）」部分

- 已啟用雙工流：預設值為False(更改為True)，然後按一下Save

附註：在上述配置更改後不需要重新啟動任何服務，並且不會對業務造成任何影響，因此可以在生產時執行。